Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Cómo configurar los registros maestros para que residan en una ubicación alternativa

Información Relacionada

Introducción

De forma predeterminada, los archivos de registro maestros se encuentran en el servidor maestro en una ubicación definida. Para un Windows Master, los archivos se encuentran en el directorio TIDAL\Scheduler\master\log directory. Para un maestro de UNIX, los archivos se encuentran en: TIDAL/master/log. Este documento proporciona información sobre cómo configurar los registros para ir a una ubicación alternativa.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Esta información asume un master 5.3.1 o 6.0.x.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Cómo configurar los registros maestros para que residan en una ubicación alternativa

Complete este procedimiento:

1. Agregue este parámetro al archivo master.props:

LogDirectory=<path>

Debe utilizar barras diagonales en la ruta. Por ejemplo, para un maestro de Windows si la ruta de acceso real es D:\SystemApps\Tidal\Log, utilice:

LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log

Nota: El parámetro LogDirectory distingue entre mayúsculas y minúsculas.

2. El maestro debe reiniciarse después de realizar el cambio master.props.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems