Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configuración de la memoria del agente UNIX

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo ajustar la asignación de memoria para el Agente Tidal en una plataforma UNIX.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

El componente descrito en este documento es el agente UNIX.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configuración de la memoria del agente UNIX

Para modificar la memoria, agregue estos parámetros al archivo tagent.ini del agente:

minmem=256 maxmem=512

Nota: La ubicación predeterminada de este archivo es /opt/TIDAL/Agent/bin.

Los parámetros minmem y maxmem controlan cuántos MB de memoria se deben asignar a los procesos del Agente. Estos parámetros de memoria se pueden ajustar según lo requieran las necesidades individuales. Es posible que su sistema necesite más o menos de las asignaciones de memoria predeterminadas. El parámetro minmem especifica la cantidad mínima de RAM que debe estar disponible. El valor predeterminado es 16 MB de RAM. El parámetro maxmem especifica la cantidad máxima de RAM que debe estar disponible para los procesos del Agente. El valor predeterminado es 48 MB de RAM.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems