Contenido

Introducción

Introducción

CVG anuncia un nuevo mecanismo para ofrecer correcciones de software críticas denominado "Actualizaciones sucesivas".  Las actualizaciones sucesivas implican que las correcciones de errores están disponibles para el cliente antes que antes.  Las actualizaciones sucesivas constan de lotes más pequeños de correcciones a defectos de software críticos o que se producen con frecuencia.  Se entregan cada 3 semanas aproximadamente, y son actualizaciones de la versión de mantenimiento actual que están disponibles entre las publicaciones de la versión de mantenimiento.  Una versión de mantenimiento se conoce por la tercera posición de un número de versión de Prime Infrastructure Release, como este: 2.2.x.

La primera actualización sucesiva es para Prime Infrastructure 2.2.2 (una versión de mantenimiento) y se entrega con el nombre de archivo pi222_Update_03-4.ubf.  No debe confundirse con la próxima versión 2.2.3 (una versión de mantenimiento independiente), esta actualización sucesiva proporciona correcciones antes de esperar a la siguiente versión de mantenimiento, al tiempo que reduce la necesidad de parches puntuales individuales para defectos específicos.  Los defectos que hubieran requerido parches puntuales en el pasado serán buenos candidatos para su inclusión en futuras actualizaciones continuas.

Una actualización sucesiva sólo se debe instalar en la versión de mantenimiento para la que se publicó.  Por ejemplo, pi222_Update_03-4.ubf no se puede instalar en 2.2 o 2.2.1; sólo se debe instalar en 2.2.2.

La próxima actualización sucesiva para Prime Infrastructure 2.2.2 será Update_04-x.  Al ser acumulativo, Update_04 incluirá las correcciones de Update_03-4 y no requerirá que quienes no instalaron Update_03-4 retrocedan a través de las actualizaciones anteriores para recibir los beneficios de esas correcciones.

La disponibilidad de una actualización sucesiva se indica mediante la insignia roja y redonda "Software Update is Available" (La actualización de software está disponible) en la esquina superior derecha de la GUI de Prime Infrastructure. En la página de actualización de software de Prime Infrastructure y en Cisco.com, las actualizaciones sucesivas también aparecerán en la sección de correcciones críticas.  Para obtener más información sobre una actualización sucesiva, vaya a la página de descarga de software Prime Infrastructure de Cisco.com, seleccione Prime Infrastructure Patches y, a continuación, pase el cursor por encima del nombre del archivo para ver el enlace del archivo Léame de la actualización sucesiva.  Las actualizaciones sucesivas son para una versión de mantenimiento específica; las actualizaciones sucesivas no se pueden instalar en una versión de mantenimiento diferente de la versión específica para la que se escribieron.