Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe un problema que podría ocurrir en el que Cisco Prime Infrastructure no muestra datos para Cisco Application Visibility and Control (AVC).

Problema

Este problema suele ocurrir cuando la licencia Assurance no está instalada en Cisco Prime Infrastructure. Cisco Prime Infrastructure se suministra con una licencia de ciclo de vida de evaluación y una licencia de garantía de evaluación. Una vez que instale una licencia de ciclo de vida permanente, se quitará la licencia de evaluación Assurance y no podrá ver los datos de AVC.

Solución

Para resolver este problema, compre e instale una licencia Assurance permanente.