Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe un procedimiento paso a paso para reemplazar el proceso nco_g_oracle por nco_g_jdbc en Prime Central 1.4 y versiones posteriores.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Prime Central

- Comandos básicos del sistema operativo Linux (OS)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Prime Central 1.4 y posterior

- Bases de datos Oracle

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

Después de que Prime Central actualice desde cualquier versión inferior a Prime Central 1.4 y versiones posteriores, en algunos casos observa que el proceso nco_g_oracle sigue ejecutándose en lugar del proceso nco_g_jdbc.

El comportamiento predeterminado del proceso de actualización a Prime Central 1.4 y posterior incluye la sustitución de nco_g_oracle por el proceso nco_g_jdbc.

Problema

Prime Central G_JDBC.log produce este mensaje de error que indica el problema donde el proceso nco_g_oracle todavía se ejecuta después de la actualización de Prime Central 1.4 y versiones posteriores exitosas:

Fatal: F-IVM-005-001: OpenServer - Fatal Error: Could not find server name 'NCO_GATE' in interfaces file

Nota: el archivo G_JDBC.log se almacena en el directorio de instalación/error mgmt/omnibus/log.

Solución

Paso 1. Verifique el archivo omni.date para las entradas NCO_GATE:

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

Nota: el archivo omni.dat se almacena en el directorio de instalación/faultmgmt/etc.

Paso 2. Si encuentra otras entradas de NCO como estas, y si las entradas de NCO_GATE no se agregan o agregan incorrectamente, siga el Paso 3:

[NCO_GATE_REF]

{

Primary:

4310

}

[NCO_GATE_TEST]

{

Primary:

4320

}

[NCO_GATE_PROD]

{

Primary:

4330

}

Paso 3. Agregar entradas NCO_GATE en el archivo omni.dat:

[NCO_GATE]

{

Primary:

4300

}

Nota: Debe agregar una entrada para NCO_GATE con un puerto abierto libre.

Paso 4. Regenere el archivo de interfaces /etc/interfaces.linux2x86:

su - primeusr

cd $NCHOME/bin/

./nco_igen -arch linux2x86

Paso 5. Reiniciar JDBC_Gateway:

cd $NCHOME/omnibus/bin

./nco_pa_stop -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

./nco_pa_start -server NCO_PA -user primeusr -password

-process JDBC_Gateway

Nota: primeusrpwd es la contraseña para el usuario de la aplicación Prime Central.

Paso 6. Matar el proceso nco_g_oracle ya iniciado desde Linux OS.