Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Para init.d

Para Systemd

Verificación

Para init.d

Para Systemd

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo crear archivos de servicio para init.d o Systemd para la base de datos del historiador ParStream.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimientos de Linux.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

El paquete de instalación del módulo de procesamiento de niebla perimetral (EFM) no contiene archivos de servicio para init.d o Systemd desde el primer momento.

Aquí, puede encontrar un ejemplo simple para crear un archivo de servicio.

Para init.d

[root@cen7 ~]# cat /etc/init.d/parstream

#!/bin/bash

# parstream init script.

export PARSTREAM_HOME=/opt/cisco/kinetic/parstream/

export LD_LIBRARY_PATH=$PARSTREAM_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH

PARSTREAM_SERVERNAME="parstream1"

PARSTREAM_USER="EFM"

case "$1" in

'start')

echo "Starting ParStream daemon $PARSTREAM_SERVERNAME as $PARSTREAM_USER"

sleep 2

su -c "cd $PARSTREAM_HOME;$PARSTREAM_HOME/bin/start.sh $PARSTREAM_SERVERNAME" $PARSTREAM_USER

;;

'stop')

echo "Stopping ParStream daemons for user $PARSTREAM_USER"

stopstatus=$(pkill -c -U $PARSTREAM_USER -15 parstream-serv)

echo "$stopstatus processes stopped"

;;

*)

# usage

echo "usage: $0 start|stop"

exit 1

;;

esac

Asegúrese de ajustar las variables de entorno para que coincidan con su entorno: PARSTREAM_HOME, PARSTREAM_SERVERNAME y PARSTREAM_USER.

Después de crear el archivo, asegúrese de que está marcado como ejecutable.

Para Systemd

root@cen7 ~]# cat /etc/systemd/system/parstream.service

[Unit]

Description=ParStream

After=network.target

[Service]

Type=simple

User=EFM

Environment=LD_LIBRARY_PATH=/opt/cisco/kinetic/parstream/lib:$LD_LIBRARY_PATH

WorkingDirectory=/opt/cisco/kinetic/parstream/

ExecStart=/opt/cisco/kinetic/parstream/bin/parstream-server parstream1 --confdir=/opt/cisco/kinetic/parstream/conf/

Restart=on-failure

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Asegúrese de ajustar las variables de configuración para que coincidan con su entorno: User= y servername en la línea ExecStart.

Después de crear el archivo de servicio, asegúrese de actualizar los archivos daemon en systemd:

[root@cen7 ~]# systemctl daemon-reload

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Para verificar si el archivo de servicios/scripts funciona como se esperaba, puede intentar iniciar y detener el servicio.

Para init.d

[root@cen7 ~]# /etc/init.d/parstream start

Starting ParStream daemon parstream1 as EFM

Server Process ID: 5056

Output is written to: /var/log/parstream/server-5054-20180423-1648.log

[root@cen7 ~]# ps aux |grep 5056

EFM        5056  0.8  0.7 1235292 27200 ?       Sl   16:48   0:00 /opt/cisco/kinetic/parstream//bin/parstream-server parstream1

...

[root@cen7 ~]# /etc/init.d/parstream stop

Stopping ParStream daemons for user EFM

1 processes stopped

Para Systemd

[root@cen7 ~]# systemctl start parstream

[root@cen7 ~]# systemctl status parstream

● parstream.service - ParStream

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/parstream.service; disabled; vendor preset: disabled)

Active: active (running) since Mon 2018-04-23 16:49:30 CEST; 3s ago

Main PID: 5186 (parstream-serve)

CGroup: /system.slice/parstream.service

└─5186 /opt/cisco/kinetic/parstream/bin/parstream-server parstream1 --confdir=/opt/cisco/kinetic/parstream/conf/

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30]:unknown-000000:PROT-77086: **** PID:         5186 (host: cen7)

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30]:unknown-000000:PROT-71005: **** config file: "/opt/cisco/kinetic/parstream/conf/parstream.ini"

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30]:unknown-000000:WARNING-77082: Number of maximum file descriptors (1024) is lower than recommended value 98304

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30]:unknown-000000:WARNING-77113: Maximum number of mmap'ed areas (65530) is lower than recommended value 1966080.

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.273380]:parstream1-164930:PROT-77045: Source Revision: 717e27f507aab73fdc0c3f9d4377ff658726c270

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: Local Changes:

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.278632]:parstream1-164930:PROT-77018: cluster node config: ClusterNodeConfig(clusterId = 'localCluster', claimLeadershipInitT...geInterval = 0

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.280474]:parstream1-164930:PROT-77018: channel instance created for accept on port: 23460

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.281084]:parstream1-164930:PROT-77134: Entering state ClaimLeadershipState, got event InitialEvent

Apr 23 16:49:30 cen7 parstream-server[5186]: [2018-04-23T16:49:30.281243]:parstream1-164930:PROT-77065: Running cluster leader detection (limited until 2018-Apr-23 16:51:30)

Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

[root@cen7 ~]# systemctl stop parstream

Como puede ver, los procesos de ParStream comienzan bajo el usuario que definió en los archivos de servicio y todo se limpia después de solicitar la detención de los servicios.

Troubleshoot

En esta sección se brinda información que puede utilizar para resolver problemas en su configuración.

En caso de que experimente problemas con el inicio, marque esta opción:

- Parámetros configurables en el archivo de servicio init.d o Systemd (user, paths, ParStream servername)

- Verifique el resultado del archivo de registro para ParStream (en /var/log/parstream)

- Para SystemD: El resultado de systemctl status parstream

- El resultado de journalctl —unit=parstream