Contenido

Introducción

Prerequisites

Configuración de preferencias para la interfaz de usuario

Obstrucción de contraseña

Acceso de usuario

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para configurar la obstrucción de contraseña para los dispositivos administrados por Field Network Director (FND).

Prerequisites

Esta función sólo es aplicable a partir de la versión 4.9.1 .

Configuración de preferencias para la interfaz de usuario

Cuando un dispositivo se incorpora a FND, las credenciales del dispositivo son visibles para todos los usuarios con acceso a la GUI. Los administradores de red desean restringir esta visibilidad.

Un administrador puede definir la configuración de preferencias para personalizar la interfaz de usuario. La opción Preferencias se encuentra en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario.

Obstrucción de contraseña

La opción Show Device Password sólo está disponible para los usuarios raíz y el usuario con permiso: Manage Device Credentials. Para otros usuarios, esta opción no está disponible.

De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada. Marque la casilla de verificación Show Device Password y haga clic en Apply para ver las credenciales del dispositivo en la pestaña Config Properties en la página Device Details.

Acceso de usuario

Los usuarios raíz tienen la opción de cambiar sus preferencias.

Los usuarios con el permiso Manage Device Credentials pueden cambiar la preferencia para incluir la opción show device password.

La preferencia del campo show device password está desactivada de forma predeterminada.

Cuando la opción show device password es seleccionada por el usuario raíz o por un usuario con el permiso Manage Device Credentials.