Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Procedimiento

Introducción

Este documento describe cómo reclamar, crear e implementar un perfil de servidor UCS para un servidor independiente.

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Este procedimiento se puede realizar para los servidores independientes de las series M5, M6 y M7.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Este procedimiento se puede realizar para los servidores independientes de las series M5, M6 y M7.

Procedimiento

Navegue hasta la página web de Cisco IMC del dispositivo que se puede reclamar.

Sitio del servidor

A continuación, navegue hasta Admin > Device Connector.

Conector de dispositivos

Verifique que el servidor pueda alcanzar la nube de Intersight o el dispositivo Intersight.

En Configuración, modifique la Configuración de Proxy y el Administrador de certificados.

Configuración del dispositivo

Configuración de proxy

Una vez que la conexión a Cisco Intersight Portal se haya realizado correctamente, puede reclamar el dispositivo. Para ello, copie el ID del dispositivo y el código de reclamación y, a continuación, inicie sesión en su cuenta Intersight.

ID del dispositivo y código de reclamación

En Intersight Portal, navegue hasta Admin > Targets.

Haga clic en Reclamar un nuevo destino.

Reclamar un nuevo objetivo

En Compute/Fabric, seleccione Cisco UCS Server (Standalone) y haga clic en Start.

Servidor Cisco UCS

En la página General, pegue el Device ID y el Claim Code.

Si selecciona el grupo de recursos, puede especificar las organizaciones a las que agregar el dispositivo. Esto no es obligatorio.

De forma predeterminada, el Grupo de recursos = Todos.

Haga clic en Reclamar.

Página General

Si tiene éxito, puede ver el dispositivo en Destinos.

Todos los objetivos

Ahora que el servidor se ha agregado correctamente a Intersight, puede crear un perfil de servidor UCS.

Haga clic en Configure > Profiles y luego en UCS Server Profiles.

Perfiles de servidor UCS

Haga clic en Crear perfil de servidor UCS.

Crear perfil de servidor UCS

Asigne un nombre al perfil de servidor y seleccione Standalone Server en la plataforma de destino y, a continuación, haga clic en Next.

Asignación de servidor independiente

En la pantalla Server Assignment, seleccione el Standalone Server y haga clic en Next.

Pantalla de asignación de servidor

En los cinco pasos siguientes, asigne las directivas del servidor según sus requisitos. Haga clic en Summary e Deploy para finalizar.

Implementación de resúmenes de servidor

Intersight puede validar la configuración y, si es correcto, verificar el estado.

Perfiles finales

Ahora puede gestionar su servidor independiente UCS desde Intersight.