Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Almacenamiento conectado directo (DAS)

Configurar

1. Perfil de dominio de UCS

Paso 1. Configuración de la política VSAN.

Paso 1.2 Configuración de la política de puertos.

Paso 1.3 Configuración de la política de control de switch

Paso 1.4 Editar o crear el perfil de dominio

2. Perfil del servidor

Paso 2.1 Crear un perfil de servidor.

Paso 2.2 Creación de una Política de Conectividad San

Paso 2.3 Configuración de los parámetros de VHBA

Paso 2.4 Creación de la política de zona FC

Paso 3. Arranque desde SAN (opcional)

Paso 3.1 Configuración de las opciones de arranque

Paso 3.2 Configuración de las opciones de arranque de SAN

Paso 3.3 Agregue los objetivos según sea necesario y verifique el pedido

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe la configuración del almacenamiento conectado directo (DAS) para dominios de modo administrado de intersección (IMM).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimientos sobre UCS e IMM

- Redes de área de almacenamiento (SAN)

- Conceptos de Fibre Channel

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- UCS-FI-6454, firmware 4.2(1l)

- UCSX-210C-M6, firmware 4.2(1l)

Nota: La versión de firmware mínima admitida para el modo gestionado de supervisión interna es la 4.1(3).

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Asegúrese de que tiene estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- ID de red de área de almacenamiento virtual (VSAN)

- ID de VLAN de canal de fibra sobre Ethernet (FCOE)

- Nombre de puerto World Wide Port Name (WWPN) de iniciadores y destinos

- ID de número de unidad lógica (LUN)

Configuración de perfiles de servidor y dominio, las políticas y los grupos necesarios son:

- Política VSAN

- Política de puerto

- Directiva de orden de arranque

- Política de conectividad SAN

- Conjunto WWPN

- Política de zona de Fibre Channel

Almacenamiento conectado directo (DAS)

Los servidores administrados por IMM tienen la capacidad de crear una base de datos de zonas, al igual que UCSM. Con DAS no hay necesidad de tener un switch de fibra para impulsar la zonificación. Este ejemplo utiliza esta topología:

Topología

Configurar

1. Perfil de dominio de UCS

Paso 1. Configuración de la política VSAN.

- Navegue hasta Políticas > Crear política y seleccione VSAN.

Seleccione Perfil de dominio de UCS y luego VSAN

- Asigne un nombre a la política y añada las VSAN necesarias. Este ejemplo utiliza VSAN-A 100 y FCOE VLAN 1000.

- Seleccione Storage para VSAN Scope.

Se requiere VSAN de almacenamiento para la configuración DAS.

Nota: el almacenamiento de alcance VSAN es necesario para las redes DAS.

Paso 1.2 Configuración de la política de puertos.

- Navegue hasta Políticas > Crear política y seleccione Puerto.

Crear política de puertos

- Ingrese un Nombre y seleccione el modelo de Switch de la lista. A continuación, configure los puertos unificados o los puertos de ruptura (si es necesario).
Nombre de política de puerto

- En Port Roles Seleccione los puertos requeridos para el almacenamiento FC y haga clic en Configure.

Función de puerto

Sugerencia: Si es necesario, configure interfaces adicionales como puertos de servidor o puertos de enlace ascendente Ethernet en este paso.

- Seleccione el rol como almacenamiento FC, velocidad de administración y la VSAN deseada.

Función de puerto

Paso 1.3 Configuración de la política de control de switch

En un dominio UCS, el modo de switching FC puede ser Host final o Switch. El modo de switch permite que Fabric Interconnect se conecte directamente a un dispositivo de almacenamiento. El modo de switch Fibre Channel es útil en modelos en los que no hay SAN (por ejemplo, un único sistema Cisco UCS conectado directamente al almacenamiento). La política de control de switch configura el modo de switching FC para un dominio IMM.

- Navegue hasta Políticas > Crear política y seleccione Control de switch.

Política de control de switch

Nombre de política de control de switch

- Seleccione FC Switch Mode y luego haga clic en Create.

Modo de switch FC

Paso 1.4 Editar o crear el perfil de dominio

- Ahora puede agregar las directivas al perfil de dominio. Vaya a la ficha Profiles > UCS Domain Profiles > Edit Domain profile (si ya existe un perfil) o a Create domain profile y, a continuación, agregue las políticas necesarias a su Domain Profile (Perfil de dominio).

2. Perfil del servidor

Paso 2.1 Crear un perfil de servidor.

- Vaya a la ficha Directivas > Crear perfil de servidor UCS.

- Introduzca un nombre y seleccione la plataforma de destino.

Paso 2.2 Creación de una Política de Conectividad San

- Adjuntar una política de conectividad San existente al perfil o crear una nueva

- Ingrese un Nombre para la política.

- Seleccione el conjunto WWNN y agregue los VHBA necesarios.

Política de conectividad San

Paso 2.3 Configuración de los parámetros de VHBA

- Edite el VHBA con la configuración necesaria, como Name, WWPN y otras políticas de adaptador.

Configuración de VHBA

- Continúe con la selección de políticas para VHBA, luego haga clic en Zona FC, seleccione Políticas, Cree una política nueva o Seleccione una política de Zona FC existente de la lista

Seleccionar política de zona FC

Paso 2.4 Creación de la política de zona FC

Zona FC

- Seleccione Iniciador único - Destino único o Iniciador único Destino múltiple y, a continuación, haga clic en Agregar destino

Destinos de zona FC

- Configure los destinos con WWPN, Fabric ID y VSAN correspondientes.

Configuración de destino de zona FC

Paso 3. Arranque desde SAN (opcional)

Si el servidor se inicia desde SAN, agregue los destinos a la política de arranque.

Paso 3.1 Configuración de las opciones de arranque

Agregar opciones de arranque San y medios virtuales

Opciones de arranque

Paso 3.2 Configuración de las opciones de arranque de SAN

Introduzca el WWPN del destino con su nombre VHBA correspondiente.

Opciones de arranque de SAN

Nota: El nombre de la interfaz DEBE coincidir con el nombre dado anteriormente al VHBA.

Paso 3.3 Agregue los objetivos según sea necesario y verifique el pedido

Opciones de arranque

Troubleshoot

Para verificar que el puerto FC está configurado correctamente

FI-A # connect nxos

FI-A (nxos) # show interface fc 1/1

FI-A (nxos) # show running-config interface fc 1/1

Para verificar la lista de iniciadores en Fabric Interconnect

FI-A (nxos) # show flogi database vsan <vsan id>

Para verificar la configuración de VHBA en un perfil de servidor específico

FI-A (nxos) # show run interface | grep prev 1 next 10 <Server Profile's Name>