Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes

Background

Topología

Configurar

Configuración de Intersight

Política de puerto

ámbito VSAN

Política Vsan

Política de dominio de UCS

configuración de MDS

Verificar en MDS

Verificar en UCS

Resolución de problemas

Información relacionada

Introducción

Este documento describe la configuración del canal de puerto SAN entre Fabric Interconnect 64108 en modo de host final de canal de fibra administrado por Intersight y un MDS 9148 con transceptores FC de 16 Gb.

Prerequisites

Requirements

- Fabric Interconnect 64108 gestionado por Intersight

- MDS 9148S 16G

- Fabric Interconnect 64108 En modo de host final de canal de fibra conectado a un MDS 9148.

Componentes

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Fabric Interconnect 64108 en modo de host final de canal de fibra versión: 4.3(2a)

- Modelo MDS:  MDS 9148S 16G Versión: 9.3(2)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Background

canal de puerto SAN

Los canales de puertos SAN hacen referencia a la agregación de varias interfaces físicas en una interfaz lógica para proporcionar un mayor ancho de banda agregado, equilibrio de carga y redundancia de enlaces.

Vsan

Una VSAN es una red de área de almacenamiento (SAN) virtual. Una SAN es una red dedicada que interconecta hosts y dispositivos de almacenamiento principalmente para intercambiar tráfico SCSI. En las SAN, se utilizan los enlaces físicos para realizar estas interconexiones. Un conjunto de protocolos se ejecuta en la SAN para gestionar el routing, la asignación de nombres y la división en zonas. Puede diseñar varias SAN con diferentes topologías.

Ventajas

· Aislamiento del tráfico: el tráfico está contenido dentro de los límites de VSAN y los dispositivos residen solo en una VSAN, lo que garantiza una separación absoluta entre los grupos de usuarios, si así se desea.

· Escalabilidad: las VSAN se superponen sobre un único fabric físico. La capacidad de crear varias capas lógicas de VSAN aumenta la escalabilidad de la SAN.

· Servicios de fabric por VSAN: la replicación de servicios de fabric por VSAN proporciona una mayor escalabilidad y disponibilidad.

· Redundancia: varias VSAN creadas en la misma SAN física garantizan la redundancia. Si falla una VSAN, se configura la protección redundante (a otra VSAN en la misma SAN física) mediante una ruta de copia de seguridad entre el host y el dispositivo.

· Facilidad de configuración: los usuarios se pueden agregar, mover o cambiar de una VSAN a otra sin cambiar la estructura física de una SAN. Mover un dispositivo de una VSAN a otra solo requiere configuración en el nivel de puerto, no en el nivel físico

Topología

Este ejemplo muestra la configuración del canal de puerto san entre FI administrado por Intersight y MDS. Se utilizaron las interfaces fc1/1 y fc1/2 para Fabric Interconnect y fc1/11 y fc1/12 para MDS.

Configurar

Antes de comenzar con la configuración.

Inicie sesión en la sesión SSH del dispositivo MDS e inicie sesión en la cuenta Intersight.

Configuración de Intersight

Política de puerto

Paso 1. Crear una política de puertos.

Crear política de puertos

Paso 2.  En el campo de búsqueda, busque puerto, seleccione Puerto y haga clic en el botón Inicio.

Seleccionar política de puerto

Paso 3. En el campo de nombre, escriba el nombre de la política de puerto y seleccione el modelo de switch (modelo de Fabric Interconnect) y haga clic en el botón Next (Siguiente).

Definir nombre de política de puerto y modelo de Fabric Interconnect

Paso 4. Seleccione la cantidad de puerto que transportará el tráfico de Fibre Channel (FC). Puede ver un círculo azul una vez que seleccione los puertos FC y haga clic en el botón Next (Siguiente).

Selección de puertos

Paso 5. Haga clic en Siguiente botón.

Botón Siguiente

Paso 6. Busque la pestaña Port Channels y luego haga clic en el botón Create Port Channel.

Crear canal de puerto

Paso 7. Seleccione la opción Canal de puerto de enlace ascendente FC en el campo Función.

Seleccionar rol de canal de puerto de enlace ascendente FC

Paso 8.  En Port Channel ID (ID de canal de puerto), escriba el identificador del canal de puerto; en VSAN ID, escriba vsan identifier y seleccione Admin Speed (Velocidad del administrador).

Seleccione velocidad de administración , ID de portchannel e ID de vsan

Paso 9. Seleccione los puertos conectados al MDS para crear la configuración del canal de puerto y seleccione el botón Save (Guardar).

Seleccione los puertos conectados al MDS.

ámbito VSAN

Las funciones para un puerto FC son:

- Enlace ascendente FC: el tráfico FC pasa a través del puerto de enlace ascendente FC. Para especificar la función de un puerto FC como puerto de enlace ascendente FC, el ámbito VSAN del puerto debe haberse creado como almacenamiento y enlace ascendente, o como enlace ascendente en la política de configuración de VSAN.

- Almacenamiento FC: el puerto FC actúa como puerto de almacenamiento. Para especificar la función de un puerto FC como puerto de almacenamiento FC, el ámbito VSAN del puerto debe haberse creado como almacenamiento y enlace ascendente, o como almacenamiento en la directiva de configuración de VSAN. Además, el FC tiene que estar en el modo de conmutación.

- Unconfigured: Unconfigured es la función predeterminada del puerto.

Política Vsan

Paso 1. Seleccione Crear Política.

Crear política

Paso 2. En el campo de búsqueda, escriba vsan, seleccione vsan y haga clic en Inicio botón.

Seleccionar vsan

Paso 3. En el nombre del campo, escriba el nombre de la política vsan y haga clic en Siguiente botón.

Definir nombre de política vsan

Paso 4. Habilite la opción de enlace troncal ascendente y seleccione Agregar VSAN.

Habilitar trunking y agregar vsan

Paso 5. En el nombre del campo, escriba el nombre de VSAN, en el ámbito de VSAN seleccione la opción de enlace ascendente y escriba el ID de VSAN y el ID de VLAN FCoE. A continuación, seleccione el botón Agregar.

Agregar VSAN

Paso 6. Pulse el botón Crear.

Crear política vsan

Política de dominio de UCS

Paso 1. Seleccione Profiles (Perfiles), busque UCS Domain Profiles (Perfiles de dominio UCS) y seleccione Create UCS Domain Profile (Crear perfil de dominio UCS).

Crear perfil de dominio de UCS

Paso 2. En el nombre del campo, escriba el nombre del perfil de dominio y haga clic Siguiente botón.

Definir perfil de dominio de UCS

Paso 3. Seleccione el nombre de dominio para asignar el perfil de dominio de UCS. A continuación, seleccione el botón Siguiente.

Nota: Es importante que Fabric Interconnect no tenga asignado un perfil de dominio. Si es así, primero debe anular la asignación del perfil de dominio de UCS.

Seleccionar nombre de dominio

Paso 4. En la configuración de VSAN de Fabric Interconnect A, haga clic en Seleccionar directiva.

Seleccione la política vsan

Paso 5. Busque la política VSAN creada, selecciónela y haga clic en el botón Next (Siguiente).

Seleccionar política vsan creada

Paso 6. Haga clic en Seleccionar política en la ficha de configuración de puertos.

Seleccionar política de puerto creada

Paso 7. Seleccione la política de puertos configurada y haga clic en el botón Seleccionar.

Seleccionar política de puerto creada

Paso 8. En la sección de red, busque la QoS del sistema y haga clic en Seleccionar directiva.

Seleccionar política de QoS

Paso 9. Seleccione Crear Nuevo.

Crear nueva QoS

Paso 10.  En el campo Nombre, escriba el nombre de la política de QoS y seleccione el botón Siguiente.

Definir nombre de política de QoS

Paso 11. Modifique los valores de MTU, seleccione la prioridad de QoS y seleccione Crear.

Modificar MTU y detalles de política

Paso 12. Haga clic en Siguiente.

Seleccione Next (Siguiente).

Paso 13. Puede encontrar un breve resumen de la configuración del perfil de dominio de UCS. Haga clic en el botón Implementar.

Implementación del perfil de dominio de UCS

Nota: La implementación del perfil de dominio de UCS requiere que se reinicie el Fabric Interconnect del dominio y puede provocar una interrupción del tráfico a través de esa ruta de fabric.

configuración de MDS

Abra una sesión SSH en MDS e inicie sesión como usuario local.

MDS# configure terminal

MDS(config)# feature npiv

MDS(config)# vsan database

MDS(config-vsan-db)#vsan 8

MDS(config-vsan-db)#vsan 8 interface fc1/11-12

MDS(config)#interface fc1/11-12

MDS(config-if)#channel-group 8

MDS(config-if)#no shutdown

MDS(config-if)#exit

MDS(config)#interface port-channel 8

MDS(config-if)#switchport trunk mode on

MDS(config-if)#switchport trunk allowed vsan 8

switchport trunk allowed vsan add 1

MDS(config-if)#exit

Verificar en MDS

Comandos útiles:

MDS# show npiv status

MDS# show interface brief

MDS# show fcdomain domain-list

MDS# show flogi database

MDS# show interface port-channel <id>

MDS# show flogi database

MDS# show port-channel summary

MDS# show vsan usage

MDS# show port-channel internal event-history errors

MDS# show port-channel database

Verificar en UCS

Comandos útiles:

UCS# connect nxos

UCS(nx-os)# show interface brief

UCS(nx-os)# show san-portchannel summary

UCS(nx-os)# show vsan membership

UCS(nx-os)# show interface san-port-channel <id>

UCS(nx-os)# show interface fc <id>

UCS(nx-os)# show npv flogi-table

UCS(nx-os)# show vsan usage

UCS(nx-os)# show san-port-channel internal event-history errors

UCS(nx-os)# show san-port-channel database

Resolución de problemas

- Verifique que vsan esté permitido en ambos lados coincidan

- Comprobar que las interfaces fc estén activas

- Verifique el estado del canal de puerto en ambos lados

- Asegúrese de que vsan se crean en ambos lados

- Verifique que las interfaces del canal de puerto estén configuradas como troncales

- Revisar si npiv está habilitado

- Verificar pertenencia a vsan

- Asegúrese de que las interfaces estén asociadas a un canal de puerto

- Revisar qué interfaces fc están conectadas entre Fabric Interconnect y MDS

Información relacionada

Intersight VSAN Domain Policy configuration

Configuración de interfaces Fibre Channel

Configuración de perfiles de dominio UCS

Configuración de canales de puerto