Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Validación

Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas y corregir un error "Stale file handle" de NFS cuando se ejecuta el comando df -h en Cisco DNA Center.

Prerequisites

Requirements

- Conocimiento de administración del sistema de archivos Linux

- Conocimiento de NFS v3 o v4

- Acceso al shell bash completo de la CLI de maglev

- Dirección IP o nombre de host de NFS y ruta de directorio de NFS

Componentes Utilizados

- Cisco DNA Center 2.3.3 Maglev CLI

- NFS v4

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

Las copias de seguridad completas (garantía) de Cisco DNA Center pueden fallar porque el NFS no está montado correctamente, incluso si lo ve configurado correctamente en la configuración de Copia de seguridad de Cisco DNA Center. Cuando verifique los sistemas de archivos en Cisco DNA Center bash con el comando df -h, verá que obtiene líneas de error al principio del resultado del comando: df: /data/nfs: Identificador de archivo obsoleto

Este error de archivo de manejo obsoleto de NFS puede estar presente en cualquier sistema Linux debido a múltiples razones. El más común es debido a cualquier cambio en el inode del archivo montado en el dispositivo de disco. Por ejemplo, cuando un servicio o una aplicación abre o crea un archivo, lo elimina y lo cierra y, a continuación, intenta obtener acceso al mismo archivo o eliminarlo de nuevo para que la referencia a ese archivo quede obsoleta o no sea válida. En otras palabras, un identificador de archivo se vuelve obsoleto cada vez que otro host quita el archivo o directorio al que hace referencia el identificador, mientras que el cliente aún mantiene una referencia activa al objeto.

Ejemplo:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$   df -h

df: /data/nfs: Stale file handle

Filesystem                                      Size  Used Avail Use% Mounted on

udev                                            189G     0  189G   0% /dev

tmpfs                                            38G  9.4M   38G   1% /run

/dev/sdb2                                        47G   28G   18G  62% /

tmpfs                                           189G     0  189G   0% /dev/shm

tmpfs                                           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock

tmpfs                                           189G     0  189G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/sdb4                                       392G  123G  250G  34% /data

/dev/sdb3                                       239M  163M   76M  69% /boot/efi

/dev/sdc3                                       166G  5.6G  152G   4% /var

/dev/sdc1                                       671G  102G  536G  16% /data/maglev/srv

/dev/sdc2                                       923G  175G  702G  20% /data/maglev/srv/maglev-system

/dev/sdd1                                       5.2T  127G  4.9T   3% /data/maglev/srv/ndp

glusterfs-brick-0.glusterfs-brick:/default_vol  923G  187G  699G  22% /mnt/glusterfs/default_vol

glusterfs-brick-0.glusterfs-brick:/ndp_vol      5.2T  181G  4.9T   4% /mnt/glusterfs/ndp_vol

tmpfs                                            38G     0   38G   0% /run/user/1234

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$

El comando magctl sts backup mount display proporciona una salida similar.

Ejemplo:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$ magctl sts backup mount display

ERROR: df: /data/nfs: Stale file handle

Nota: También se pueden encontrar varios errores de controlador de archivos obsoletos para el mismo servidor NFS con diferentes puntos de montaje. La solución se puede aplicar a cada error de identificador de archivo obsoleto.

Solución

1.- Eliminar la configuración de NFS para eliminar el NFS del sistema. Navegue hasta Cisco DNA Center Menu > Settings > Backup & Restore > Configure > Cisco DNA Center (NFS) y haga clic en el botón Remove .

2.- Validar el punto de montaje obsoleto NFS en el sistema mediante la ejecución del comando:

Monto en $ | grep -i <NFS_IP_ADDRESS_OR_FQDN>

Ejemplo:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$ mount | grep -i 192.168.100.1

192.168.100.1:/dna_backups/dna_assurance_data on /data/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,acregmin=60,acdirmin=60,soft,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.10.16.2,local_lock=none,addr=10.10.16.3)

También se pueden encontrar varios resultados para el mismo servidor NFS con diferentes puntos de montaje. Todos ellos pueden ser requeridos para ser desmontados.

Consejo: Si el shell seguro está habilitado en la CLI maglev (magshell), puede ejecutar el comando _shell para habilitar el bash completo. Puede requerir un token del TAC para otorgar acceso al shell de bash maglev completo, según la versión del Cisco DNA Center.

3.- Desmontar manualmente el punto de montaje NFS que está proporcionando el error Stale file handle en los sistemas de archivos ejecutando el comando:

$ sudo umount <NFS_IP_ADDRESS_OR_FQDN>:/remote/NFS/path /local/mount/point

Ejemplo:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~$ sudo umount 192.168.100.1:/dna_backups/dna_assurance_data /data/nfs

4.- Una vez que tenga el NFS desmontado del sistema de archivos, puede volver a verificar ejecutando el comando df -h y validar que ya no ve el error "Stale file handle". Si todavía ve una entrada para el controlador de archivos obsoletos, siga los pasos 2 y 3 nuevamente, ya que el NFS puede tener diferentes puntos de montaje que también estaban en uso y que también requieren ser desmontados.

5.- Finalmente, navegue hasta Cisco DNA Center Menu > Settings > Backup & Restore > Configure > Cisco DNA Center (NFS) y reconfigure el NFS.

Validación

Valide que el NFS esté ahora montado correctamente sin más errores de "identificador de archivo obsoleto" ejecutando el comando df -h y también comprobando el punto de montaje del NFS de la configuración de la copia de seguridad con magctl:

maglev@maglev-master-10-10-10-10:~ $ magctl sts backup mount display

+------------------------------------------+------+------------+------------+------------+

| remote                                   | type | used       | available  | percentage |

+------------------------------------------+------+------------+------------+------------+

|192.168.100.1:/dna_backups/dna_assurance_data/ | nfs4 | 6369873920 | 3744850944 | 63%        |

+------------------------------------------+------+------------+------------+------------+