Contenido

Introducción

Antecedentes

Omitir sincronización basada en eventos

Introducción

Este documento describe un procedimiento para saltar la sincronización basada en eventos en el Inventario del Centro de DNA de Cisco.

Antecedentes

Se recomienda tener la versión 2.3.3.x y posteriores del software Cisco DNA Center.

Omitir sincronización basada en eventos

Cada vez que un puerto de acceso de un dispositivo de red gestionado por Cisco DNA Center (DNAC) se desconecta o une un punto de acceso (AP), se activa una sincronización interna para dicho dispositivo de red desde el inventario. Observará que, en ocasiones, los dispositivos se encuentran en un estado de "sincronización" continua y que, en raras ocasiones, pasan a un estado de "administración". Se trata de un comportamiento esperado en Cisco DNAC porque Cisco DNAC necesita estar al día de los cambios que se producen en los dispositivos de red y de la información actualizada en la base de datos de garantía.

Uno siempre debe averiguar por qué ocurren las aletas y arreglar este problema en la fuente.

Sin embargo, a veces debido a un estado de sincronización continua, uno no puede realizar algunas operaciones o los datos de seguridad están incompletos.

Como solución temporal, puede etiquetar el dispositivo de red en el inventario de Cisco DNAC, lo que ayudaría a Cisco DNAC a saber que este dispositivo está etiquetado para omitirse de la sincronización basada en eventos.

1. En primer lugar, cree la etiqueta. Tenga en cuenta que el nombre de la etiqueta debe ser INV_EVENT_SYNC_DISABLED  .

Seleccione "Crear nueva etiqueta" en la opción "Etiqueta"

Agregue el nombre TAG específico, puede especificar filtros específicos de dispositivo para esta etiqueta.

2. Conecte la etiqueta al dispositivo seleccionado y haga clic en Apply  como se muestra en la imagen.

Seleccione la opción "Etiqueta", seleccione la etiqueta recién creada y haga clic en "Aplicar"

Una vez que la etiqueta se aplica correctamente, el inventario mostraría la ETIQUETA aplicada