Contenido

Introducción

Prerequisites

Configuración y validación de autoservicio

Crear configuración de host de Syslog mediante DNAC

Validar recepción de datos de Syslog en CX-Agent

View CX-Agent syslogms Microservice Logs

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para utilizar la telemetría de Syslog para enriquecer las capacidades de las funciones de Administración automática de fallos (AFM), fallos y registros del sistema.

Prerequisites

- Cobertura de dispositivos de red de campus de nivel 2

- Centro de arquitectura de red digital de Cisco (DNAC)

- Agente en la nube CX (in situ)

Configuración y validación de autoservicio

Las instrucciones detalladas se pueden encontrar aquí: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/cloud-systems-management/cx-cloud-agent/217292-cx-cloud-agent-overview.html#anc35

Crear configuración de host de Syslog mediante DNAC

Versión 1. x: Navegue hasta Diseño > Configuración de red > Red como se muestra en la imagen.

Versión 2.x: Vaya a Diseño > Configuración de red > Telemetría > Registros del sistema como se muestra en la imagen.

El 'servidor syslog' para los fines de la red de campus en la nube CX es la dirección IP del agente CX.

Nota: el nivel de gravedad Syslog predeterminado del dispositivo es 6 (información) cuando se asignan a un sitio o una provisión.

Sugerencia: Verifique que el comando logging host esté presente en una aplicación que incluya la dirección IP del CX-Agent así como cualquier VRF requerido una vez que se complete la configuración dentro de DNA-C.

Validar recepción de datos de Syslog en CX-Agent

El acceso CLI a CX-Agent requiere las credenciales cxcadmin. Esta contraseña se crea en el momento de la implementación inicial del software CX-Agent y los ingenieros de asistencia del TAC no la pueden recuperar. El usuario cxcadmin tiene permisos para ejecutar los comandos proporcionados que son aplicables al proceso para validar el estado de la telemetría de Syslog.

View CX-Agent syslogms Microservice Logs

1. Capture el nombre del grupo de dispositivos de syslogms:

kubectl get pods | grep syslogms

2. Proporcione el nombre completo del grupo de dispositivos syslogms y vea los registros del grupo de dispositivos syslogms:

kubectl logs syslogms-654877bf9-vqskt

3. Los registros de syslogms incrementan los contadores sent/[received] en consecuencia:

[INFO ] 2022-04-08 17:36:52.524 syslogms-654877bf9-vqskt [Timer-3] SERVICE [run] - Total message Recived : 284427 sent : 283542

4. No todos los eventos de syslog son válidos para CX Cloud Campus Network, por lo tanto, las sentencias de registro confirman que se recibió un mensaje de syslog pero que se rechazó. El origen de syslog debe ser un dispositivo administrado a través de DNAC y compatible con la lista de dispositivos admitidos de Campus Network. Los registros de Syslogms indican si una CI de syslog dada ha sido rechazada debido a un Syslog no válido /o a una IP de dispositivo desconocida:

[WARN ] 2022-04-11 17:07:55.377 syslogms-654877bf9-vqskt [Thread-0] SERVICE [run] - Rejected Syslog message rules not matched or ip not found - RemoteNode : 9793776e-dee3-4007-8a4b-abcd12345 ,customerid : abc1234 ,Message : {"receivedTime": 1649696875377, "syslogTimeStamp": "2022 Apr 11 17:07:55", "deviceIdentifier": "null", "sequence": "0", "component": "null", "severity": "6", "mnemonic": "null", "description": "Apr 11 17:07:54 192.168.123.123 209009: Reason : "}