Introducción

Introducción al software CSPC Collection Platform

Instalación y configuración

Instalación de OVA

Instalación del parche de ESXi

Instalación de CSR1000V NAT OVA

Actualización de CSR1000v

Instalación de parches CIMC

Configurador NOS

Introducción

Esta guía explica cómo utilizar la instalación y la configuración de CSPC Server. Consulte la guía del usuario de CSPC para utilizar la aplicación.

Para obtener información sobre actualizaciones de programas y notas importantes, consulte las Notas de la versión de CSPC y la documentación de README.

Introducción al software CSPC Collection Platform

Cisco Common Service Platform Collector (CSPC) es una herramienta basada en SNMP que detecta y recopila información de los dispositivos de Cisco instalados en la red. El software CSPC proporciona un amplio mecanismo de recopilación para recopilar diversos aspectos de los datos de los dispositivos del cliente. La información recopilada por el recopilador la utilizan varias ofertas de servicios de Cisco, como Smart Net Total Care, el servicio de asistencia para partners y los servicios empresariales críticos. Los datos se utilizan para proporcionar informes de inventario, alertas de productos, prácticas recomendadas de configuración, cobertura de servicios técnicos, información sobre el ciclo de vida y muchos otros informes y análisis detallados para el hardware y el software del sistema operativo (SO).

Quién debe utilizar esta guía

Esta guía está destinada a los administradores de redes y seguridad, los ingenieros de redes de Cisco y los nuevos usuarios.

El usuario debe tener privilegios administrativos en el equipo para instalar CSPC.

Instalación y configuración

La imagen del servidor CSPC incluye una aplicación precargada que consta de software de servidor, base de datos y todas las herramientas necesarias.

Instalación de OVA

En esta sección se describen los procedimientos de instalación detallados para las distintas etapas de instalación

Requisitos previos

Para una implementación, instalación y configuración ininterrumpidas del software CSPC, tenga a mano lo siguiente:

- archivo xxx.ova del centro de descargas

- Uso de dirección IP estática CSPC, dirección IP de gateway predeterminada y máscara de subred. Se recomienda sólo si DHCP no está activado.

Implementación de CSPC OVA

En esta sección se describen los pasos para implementar CSPC OVA con VMWare vSphere Client:

1. Obtenga el archivo xxx.ova en un servidor web o un sistema de archivos local donde el cliente vSphere esté disponible

2. Inicie el cliente vSphere e inicie sesión con credenciales con el privilegio de implementar un archivo OVA

3. Utilice el cliente vSphere y seleccione el host ESXi o la dirección IP que gestiona la máquina virtual CSPC

4. Utilice el cliente vSphere, seleccione el menú Archivo y, a continuación, seleccione el elemento de menú Deploy OVF Template... que se muestra en el menú Archivo.

5. Hay dos formas de seleccionar el archivo OVF que se va a implementar:

- Seleccione el archivo OVF que reside en un servidor Web local o remoto mediante un explorador Web. Si se utiliza esta opción, escriba la dirección URL del archivo xxx.ova y, a continuación, haga clic en Siguiente.

- Seleccione el archivo OVF que reside localmente mediante el explorador de archivos. Si se utiliza esta opción, haga clic en Browse... y navegue por el explorador de archivos para localizar el archivo xxx.ova y, a continuación, haga clic en Next.

Nota: Todas las pantallas que aparecen a continuación son solo ilustrativas y no reales.

6. Busque la URL y haga clic en Next para continuar.

7. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).

8. Haga clic en Aceptar para aceptar el acuerdo de usuario final.

9. Seleccione el almacenamiento adecuado para almacenar la máquina virtual y, a continuación, haga clic en Siguiente para continuar.

10. Seleccione la configuración necesaria y haga clic en Next.

11. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente).

12. Asigne el uso de la red y haga clic en Next.

13. Elija el PowerEdge después de la implementación, luego haga clic en Finish.

Aparece la pantalla de progreso de implementación. Espere a que finalice la implementación.

Después de la instalación exitosa de CSPC OVA, debe configurar la dirección IP.

1. Haga clic en el nuevo OVA CSPC instalado.

Se le solicitará que introduzca su contraseña. Primero introduzca la contraseña y confírmela.
Nota: Todas las pantallas que aparecen a continuación son solo ilustrativas y no reales.
Una vez que ingrese su contraseña, podrá configurar la dirección IP desde el menú o en el símbolo del sistema del shell de comandos.

Independientemente del método que utilice para configurar la dirección IP, asegúrese de conectarse al shell de administración para inicializar el inicio de sesión del colector y los usuarios raíz.

2. Seleccione cualquiera de las opciones.

Configurar dirección IPv4

1. Seleccione 1 para configurar la dirección IPv4.

2. Seleccione una de las opciones mostradas:

- Seleccione 1 para obtener la dirección IP automáticamente.

- Seleccione 2 para introducir la dirección IP manualmente.

- Seleccione 3 para volver al menú principal.

Configurar dirección IPv6

1. Seleccione 2 para configurar la dirección IPv6.

2. Seleccione una de las opciones mostradas:

- Seleccione 1 para obtener la dirección IP automáticamente.

- Seleccione 2 para introducir la dirección IP manualmente.

- Seleccione 3 para volver al menú principal.

Configure la dirección IP directamente en el shell

1. Seleccione 3 para ver la línea de comandos (shell).
Nota: Sólo los usuarios administradores pueden configurar IP. Antes de configurar IP, cambie como usuario administrador.

2. Ingrese el comando Conf ip -v4 eth0 o Conf ip -v6 eth0 e ingrese la dirección IP, la máscara de subred y la gateway como se muestra en la figura.

3. Confirme la configuración de la dirección IP:

# show ip

Habilitar cuenta predeterminada

Para establecer o restablecer la contraseña inicialmente, utilice el siguiente comando:

1. Active el inicio de sesión del usuario de Linux "collectorlogin:"

# pwdreset collectorlogin 90

Esto genera una contraseña para el nombre de usuario "colectorlogin".

2. Habilite el inicio de sesión raíz de Linux:

# pwdreset root 90

Esto genera una contraseña para el nombre de usuario " root".

3. Para conectarse a la raíz, primero conéctese a la indicación de inicio de sesión del colector y luego utilice el comando su root:

$ su root
Nota: Asegúrese de guardar las contraseñas de inicio de sesión y raíz del recopilador en una ubicación segura y accesible.

No tiene permiso para conectarse directamente a la raíz, los intentos de conectarse directamente a la raíz del usuario provocarán un bloqueo en esa cuenta.

Nota: Ahora puede conectarse al servidor mediante SSH o a través de un navegador en la dirección

https://<Dirección IP del recopilador>:8001

Hay comandos adicionales en el shell de administración. Para mostrarlos, haga lo siguiente:

#?

Instalación del parche de ESXi

Prerequisites

- Asegúrese de que todas las máquinas virtuales están apagadas antes de continuar con la actualización.

- Después de actualizar de ESXi 5.x a ESXi 6.x, se eliminará la clave de licencia antigua 5.x y se le pedirá que agregue una clave de licencia 6.x para que las VM de ESXi funcionen.

Actualización de ESXi 6.0

1. Inicie sesión en el dispositivo recopilador como admin.

2. Para verificar las actualizaciones de ESXI, ejecute el siguiente comando:

#check update esxi

3. Para descargar el parche de ESXI, ejecute el siguiente comando:

#download jeos-100.0.6-0-lnx64

4. Para verificar el estado de descarga, ejecute el siguiente comando:

descarga de #show

5. Una vez descargado el parche en /opt/LCM/tmp, descomprima el parche y siga las instrucciones de Read_me_ESXI_6.0U3_and_6.0_patch_build_9313334.docx

Instalación de CSR1000V NAT OVA

Prerequisites

Antes de comenzar a implementar CSRV, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Credenciales e IP de inicio de sesión de ESXI.

- Credenciales e IP de inicio de sesión de VM de Pfsense/router NAT existente.

- Copia de reglas NAT y otra configuración personalizada en la máquina virtual del router NAT antigua que se debe reemplazar.

- Cliente VSphere para conectarse a ESXI.

- CSR1000V CSPC NAT OVA disponible localmente o en la red para su implementación. Credenciales predeterminadas del OVA.

En esta sección se describen los pasos para implementar CSR1000V CSPC NAT OVA con VMWare vSphere Client:

1. Obtenga el archivo xxx.ova en un servidor web o un sistema de archivos local donde el cliente vSphere esté disponible

2. Inicie el cliente vSphere e inicie sesión con credenciales con el privilegio de implementar un archivo OVA

3. Utilice el cliente vSphere y seleccione el host ESXi o la dirección IP que gestiona la máquina virtual NAT

4. Utilice el cliente vSphere, seleccione el menú Archivo y, a continuación, seleccione el elemento de menú Deploy OVF Template... que se muestra en el menú Archivo.

5. Seleccione el archivo OVA que reside localmente mediante el explorador de archivos. Si se utiliza esta opción, haga clic en Browse... y navegue por el explorador de archivos para localizar el archivo xxx.ova y, a continuación, haga clic en Next.

6. Busque la URL y haga clic en Next para continuar

7. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente)

8. Seleccione el almacenamiento adecuado para almacenar la máquina virtual y haga clic en Next para continuar

9. Para continuar, haga clic en Next (Siguiente)

10. Asigne el uso de la red y haga clic en Next.

11. Elija el PowerEdge después de la implementación, luego haga clic en Finish

12. La implementación ha finalizado. Haga clic en Close (Cerrar).

Después de la instalación exitosa de OVA, debe configurar CSR1000V CSPC NAT OVA.

Para configurar CSR1000V CSPC NAT OVA, realice lo siguiente:

1. Tome una instantánea del antiguo Pfsense y apague el antiguo Pfsense VM.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la nueva máquina virtual CSR1000V y seleccione Abrir consola. Una vez que el router esté en funcionamiento, pulse la tecla Intro. Accede al modo de consola del router.

3. En el modo de consola del router, ingrese en y presione la tecla Enter y proporcione la contraseña predeterminada XXxxXX (comuníquese con el soporte de CSPC para obtener la contraseña predeterminada).

4. Ingrese conf t, navega al modo de terminal configurado del router.

5. Ingrese int gi1, navega al modo de configuración de la interfaz wan. (proporcionar dirección IP y máscara de red)

ip address <ipaddress> <netmask>

no shutdown

salir

6. Proporcione el gateway y el routing predeterminados en el modo de configuración y salga y guarde la configuración.

ip default-gateway <gateway IP>

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <gateway IP>

salir

wr mem

7. Para verificar la configuración, utilice el comando sh run

8. El router CSR1000V está configurado con IP y se puede acceder a él desde la interfaz de usuario WEB. Inicie sesión en la interfaz de usuario WEB mediante la URL http://<IP Address> y el nombre de usuario root y la contraseña XXxxXX (póngase en contacto con el servicio de asistencia de CSPC para obtener información sobre la contraseña, la CLI y la interfaz de usuario tendrán la misma contraseña).

Nota: A este router CSRV Nat OVA se puede acceder desde la consola ESXI o mediante CLI usando telnet solo desde VM de red privada. (Debe iniciar sesión en CSPC u otras VM en ese host mediante CLI y hacer telnet a la IP CSR1000V o 192.168.1.1)

Una vez completada la configuración en el router CSRV1000V, podrá acceder a CSPC y otras VM desde la CLI y la interfaz de usuario.

Actualización de CSR1000v

Para actualizar CSR1000V, realice lo siguiente:

1. Consiga la nueva imagen del sistema CSR1000v (xxx.bin) para la máquina virtual CSR1000V en bootflash: directorio.

2. Ejecute dir bootflash: para ver la lista de todos los archivos y directorios en bootflash.

Ejemplo: Router#dir bootflash:

3. Ejecute el comando configure terminal para ingresar al modo de configuración global.

Ejemplo:

Router# configure terminal

Router(config)#

4. Ejecute el comando no boot system para eliminar todas las entradas de la lista de imágenes de arranque. Especifica el orden en el que el router intenta cargar las imágenes del sistema en la próxima recarga o ciclo de alimentación del sistema.

Ejemplo: Router(config)# no boot system

5. Ejecute el comando boot system bootflash:<system-image-filename>.bin para cargar la nueva imagen del sistema después de la próxima recarga del sistema o ciclo de alimentación. Por ejemplo:

Ejemplo: Router(config)# boot system

bootflash:<system-image-filename>.bin

6. Ejecute el comando exit para salir del modo de configuración global

Ejemplo:

Router(config)# exit

Router#

7. Ejecute el comando write o write memory para actualizar la lista de menú GRUB de imágenes disponibles en el disco bootflash.

Ejemplo: Router# write memory

8. Ejecute el comando show version para mostrar la configuración del registro de configuración.

Ejemplo:

Router# show version

Software Cisco IOS XE, versión 16.06.04

...

Cisco Internetwork Operating System Software …

...

...

El registro de configuración es 0x2102

Router#

9. Si el último dígito en el resultado anterior en el Paso 8, en el registro de configuración es 0 o 1, continúe con el siguiente Paso 10. O si el último dígito en el registro de configuración está entre 2 y F, continúe con el Paso 13.

10. Ejecute el comando configure terminal para ingresar al modo de configuración global.

Ejemplo:

Router# configure terminal

Router(config)#

11. Ejecute el comando config-register 0x2102 para establecer el registro de configuración de modo que, después de la próxima recarga del sistema o ciclo de energía, el router cargue la imagen del sistema desde los comandos boot system en el archivo de configuración de inicio.

Ejemplo: Router(config)# config-register 0x2102

12. Ejecute el comando exit para salir del modo de configuración global

Ejemplo:

Router(config)# exit

Router#

13. Ejecute el comando copy running-config startup-config para copiar la configuración en ejecución en la configuración de inicio.

Ejemplo: Router# copy running-config startup-config

14. Ejecute el comando write memory para actualizar la lista de menú GRUB de imágenes disponibles en el disco bootflash.

Ejemplo: Router# write memory

15. Ejecute el comando reload para recargar el sistema operativo.

Ejemplo: Router# reload

16. Cuando se le solicite que guarde la configuración del sistema, introduzca no

Ejemplo:

Se ha modificado la configuración del sistema. Guardar? [sí/no]: no

17. Cuando se le solicite que confirme la recarga, introduzca y

Ejemplo:

¿Continuar con la recarga? [confirm] y

18. Ejecute el comando show version para verificar que el router cargó la imagen del sistema adecuada:

Ejemplo:

Router# show version

Software Cisco IOS XE, versión 16.09.02

Software Cisco IOS [Fuji],......

...

El sistema regresó a ROM por recarga

El archivo de imagen del sistema es "bootflash:csr1000v-xxx"

Último motivo de recarga: Volver a cargar comando...

Instalación de parches CIMC

1. Inicie sesión en el dispositivo recopilador como administrador

2. Para verificar las actualizaciones de CIMC ejecute el siguiente comando:

#check update cimc

3. Para descargar el parche CIMC, ejecute el siguiente comando (servidor M3):

#download jeos-101.0.3-0-lnx64

4. Para descargar el parche CIMC, ejecute el siguiente comando (servidor M4):

#download jeos-101.0.4-0-lnx64

5. Para verificar el estado de descarga, ejecute el siguiente comando:

descarga de #show

6. Una vez descargado el parche en /opt/LCM/tmp, descomprima el parche y siga las instrucciones de Read_me_CIMC_3.0(4i).docx

Configurador NOS

Secuencia de instalación para nos_configurer

Nota: Esto es solo para NOS.

Esta sección muestra las instrucciones sobre cómo instalar nos_configurer_2.8 en CSPC 2.8 y configurar CSPC para funciones específicas de NOS.

Nota: Los complementos NOS Configurer y RI se deben instalar manualmente y se encuentran en la carpeta $CSPCHOME/installer/manual.

No hay actualizaciones en nos configurer en CSPC 2.8. Por lo tanto, puede seguir los mismos pasos a continuación.

Nota: Esto solo para la instalación de nuevos nodos.

Realiza las siguientes tareas:

1. Programar trabajos para llevar a cabo funcionalidades NOS

Los siguientes trabajos están programados:

- Trabajo de inventario semanal

- Tarea de carga diaria

- Trabajo DAV diario

- Trabajo diario de carga de estado

2. Agrega reglas de dependencia para mantener la coherencia de los datos

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar nos_configure_2.8 en CSPC 2.8:

1. Inicio de sesión de terminal en dispositivo CSPC

2. Vaya a la ruta $CSPCHOME/instalaciones/manual

3. Descomprima el archivo nos_configurer_2.8.zip

4. Al descomprimir, se crea una carpeta denominada nos_configurer_2.8

5. Introduzca el comando:

1. cd nos_configurer_2.8

2. sh nos_cspc_2.8_patch.sh <username> <pwd> <fullInventoryDay>

<hourOfFullInventory> <hourOfUpload>

Ejemplo: sh nos_cspc_2.8_patch.sh <username> <pwd> 1 22 23

Nota: Puede instalar el instalador sin dar los tres argumentos opcionales anteriores. Esto instalará el instalador de soporte con los valores predeterminados 1, 23 y 23.
En el ejemplo anterior:

1.7 = de domingo a sábado

1...23 = horas en un día.

6. Al activar el comando anterior, se solicitará confirmación al usuario. Proporciónelos en consecuencia.

1. ¿Desea cancelar la instalación y volver a ejecutarla con argumentos adicionales? Introduzca S o N: (s/n)? N

2. ¿Desea cancelar la instalación y volver a ejecutarla con un día y horas de programación diferentes? Introduzca S o N: (s/n)? N

3. ¿Desea programar el trabajo médico inmediatamente? Escriba S o N: (s/n)? S

4. ¿Desea programar el inventario/DAV/cargar el trabajo inmediatamente? Introduzca S o N: (s/n)? S

5. Reiniciando el servidor para asegurarse de que el inventario no se está ejecutando. ¿Desea continuar? Introduzca S o N: (s/n)? N

Nota: Tiene la opción de programar el trabajo ahora o más tarde.