Contenido

Introducción

Problema

Solución

Uso de rsyslog

Introducción

Este documento describe cómo configurar el CSPC para reenviar registros del sistema a un servidor syslog.

Problema

Aunque BCS y NP admiten el análisis de syslog, algunas personas ya tienen otra solución y les gusta utilizar un servidor de syslog como Splunk. Pero en este caso, usted requiere que el CSPC reenvíe los syslogs desde el CSPC al servidor syslog.

Solución

Determine qué protocolo (TCP/UDP) y qué IP/puerto debe utilizar. El puerto predeterminado es 514.

Nota: El servidor Syslog debe ser accesible desde el CSPC.

Uso de rsyslog

1. Haga una copia de seguridad de /etc/rsyslog.conf.

cp /etc/rsyslog.conf /etc/rsyslog.confbkup<date>

2. Agregue una regla de reenvío.

# ### begin forwarding rule ###

# The statement between the begin ... end define a SINGLE forwarding

# rule. They belong together, do NOT split them. If you create multiple

# forwarding rules, duplicate the whole block!

# Remote Logging (we use TCP for reliable delivery)

#

# An on-disk queue is created for this action. If the remote host is

# down, messages are spooled to disk and sent when it is up again.

#$WorkDirectory /var/lib/rsyslog # where to place spool files

#$ActionQueueFileName fwdRule1 # unique name prefix for spool files

#$ActionQueueMaxDiskSpace 1g   # 1gb space limit (use as much as possible)

#$ActionQueueSaveOnShutdown on # save messages to disk on shutdown

#$ActionQueueType LinkedList   # run asynchronously

#$ActionResumeRetryCount -1    # infinite retries if host is down

# remote host is: name/ip:port, e.g. 192.168.0.1:514, port optional

#*.* @@remote-host:514

Add here

# ### end of the forwarding rule ###

2.1. Ejemplo de TCP:

*.* @@138.25.253.132:514

2.2. Ejemplo de UDP:

*.* @138.25.253.132:514

3. Reinicie rsyslog.

service rsyslog restart

Nota: Si configura el protocolo incorrecto, aparece un mensaje de error rsyslogd: no se puede conectar a: : Conexión rechazada... . Si se produce este error, modifíquelo (vaya a los pasos 2.1 y 2.2).

Podemos generar registros del sistema con fines de prueba con:

logger "Your message for testing here"

4. Confirme si se están recibiendo registros del sistema.