Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe cómo resolver la falla del parámetro CliqrIgnoreAppFailure.

Prerequisites

Requirements

La información de este documento se basa en CloudCenter 4.8.1.1.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Consola de CloudCenter Manager (CCM)

- archivo cliqr-cloud-management.jar

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Cuando se implementa una instancia en CloudCenter, se termina automáticamente la máquina virtual (VM) cuando no se implementa la instancia. El parámetro global de CloudCenters, CliqrIgnoreAppFailure, ayuda a evitar que se terminen las VM incluso cuando falla la implementación. Sin embargo, en la versión 4.8.1.1 de CloudCenter, la VM finaliza incluso después de que se habilita el parámetro CliqrIgnoreAppFailure.

Solución

Este artículo es específico de Cloudcenter 4.8.1.1 y la corrección se proporciona en la versión 4.9. Para solucionar este error de funcionamiento, debe parchear CloudCenter con el parche adjunto.

Siga estas instrucciones para parchear el CCM.

Paso 1. Inicie sesión en CCM con las credenciales raíz.

Paso 2. Descargue el archivo cliqr-cloud-management.jar en el /directorio tmp.

Paso 3.Navegue hasta el directorio /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib.

Paso 4. Mueva el archivo cliqr-cloud-management.jar a un directorio diferente o cámbielo como cliqr-cloud-management.jar.orig

Paso 5. Copie el parche descargado del directorio /tmp en /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib

Paso 6. Cambie el nombre del archivo a cliqr-cloud-management.jar.

Paso 7. Cambie el permiso de cliqr-cloud-management.jar a cliqruser:

# chown cliqruser:cliqruser cliqr-cloud-managmeent.jar

Paso 8. Edite /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties.

Paso 9. Añadir esta línea

#vmware.threadpool.size=30 #windows.bypass.reboot.on.rename=false

Paso 10. Reinicie el servicio tomcat.

Referencia: SUS-3560