Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Configurar

Configuraciones

Verificación

Introducción

Este documento describe cómo inhabilitar IPV6 desde Linux Operator System.

Contribuido por Gustavo Bell, ingeniero del TAC de Cisco.

Prerequisites

Requirements

- Acceso como usuario raíz al sistema.

- OS (sistema operativo)

Configurar

Configuraciones

Paso 1. Conexión al SO como raíz

Paso 2. Verifique si el sistema tiene una IP IPV6.

ip add | grep inet6

resultado posible

inet6 ::1/128 scope host

inet6 fe80::18e2:36ec:dd69:6c3f/64 scope link

Paso 3. Modifique el archivo /etc/sysctl.conf y agregue las siguientes líneas/

echo "net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

Paso 4. Reiniciar el sistema

systemctl reboot

Verificación

Paso 1. Verifique si PV6 se está ejecutando. El resultado debe estar vacío

ip add | grep inet6