Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Habilitar registro de depuración en CCM y CCO

Introducción

Este documento describe cómo habilitar el registro de depuración en CCM y CCO.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Habilitar registro de depuración en CCM y CCO

Para aumentar el nivel de registro para osmosix.log en CCM / CCO, necesita cambiar el valor de nivel de info a debug para com.osmosix y com.cliqr.

Modifique este archivo en CCM / CCO:

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml

Cambio:

<logger name="com.osmosix">

<level value="info" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="info" />

</logger>

a

<logger name="com.osmosix">

<level value="debug" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="debug" />

</logger>

Además, agregue esto si no está en el archivo log4j.xml (se muestra en registro de Apache HttpClient si ya está en el log4j.xml):

<logger name="org.apache.http">

<level value="trace" />

</logger>

Tenga en cuenta que las versiones anteriores a 4.3.3 requieren el reinicio de tomcat.

/etc/init.d/tomcat stop

/etc/init.d/tomcat start