Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe un problema en el que los cambios realizados en la política Acción no se guardan.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco CloudCenter 4.7.1.1.

- Cisco CloudCenter 4.8.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Cuando utiliza un parámetro para cambiar la política Acción y guardar la política, indica que se aplican los cambios; sin embargo, la GUI no guarda el cambio esperado por parte del usuario.

Ejecutar para: Implementación de aplicaciones

En el evento: Estado cambiado

Tipo de acción: Ejecutar una orden

Guión: Selecciona el nombre del script

1. Política de acción de 'estado del trabajo'.

2. Guardar los cambios de la política de acción 'Estado del trabajo' con un nombre de script.

3. Confirmación de que la política de acción 'Estado del trabajo' se ha guardado correctamente.

4. La política de acción 'Estado del trabajo' no guardó los cambios como se esperaba.

Solución

La corrección se proporciona en 4.8.1. versión de CloudCenter.

http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1

Problema: Cuando un usuario intentó implementar una aplicación con una directiva de acción, la directiva Acción no se ejecutó de acuerdo con la secuencia de comandos.

Resolución: El MongoDB no funcionaba y, por lo tanto, el servicio de notificación también estaba inactivo, lo que impidió que se ejecutara la política. Una vez que MongoDB estaba en funcionamiento, el script se ejecutó tal como estaba diseñado.