Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Problemas

Fallas de instalación

Fallas de inicio

Solución

Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas de falla de instalación del módulo Virtual Network Computing (VNC) cuando se configura la imagen del trabajador.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Interfaz Linux

- Entorno de máquina virtual

- Imágenes del trabajador

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

- CloudCenter versión 4.x

- Imagen de trabajador de CentOS7

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

Después de descargar el archivo worker_installer.bin y mientras configura la imagen de trabajador de Centos 7 con el uso del comando mencionado aquí, a menudo omite los módulos interactivos para VNC, incluso cuando el proceso se completa correctamente.

# ./worker_installer.bin centos7 <cloudtype> worker

Este artículo le ayuda a abordar estas situaciones.

Problemas

Fallas de instalación

En cliqr_module.log, puede ver la falla de dependencia (glib-2.4).

<noscript> <table="" class="msgText"> Parece que no tiene JavaScript habilitado, póngase en contacto con su administrador.

La aplicación se puede implementar correctamente con esta imagen de trabajador, pero el usuario no podrá acceder a las instancias implementadas a través de VNC desde la interfaz de usuario de Cisco Call Manager (CCM).

Fallas de inicio

En el archivo /var/log/messages se puede comprobar si VNC se inició correctamente o no.

Sep 20 15:42:58 cliqr-centos6-base-image OSMOSIX: starting vnc server, result: 127

Cuando VNC se instala correctamente, se debe ver 0 como el código de resultado.

Nov 25 12:18:18 cqjw-58d79d88f OSMOSIX: starting vnc server, result: 0

Solución

La instalación de VNC depende de las bibliotecas de GNOME. Como solución temporal, ejecute este paso como administrador.

# export gui_enabled=true

Esto resuelve el error de instalación de VNC.

El repositorio de lanzamiento de epel es un requisito previo para instalar un módulo interactivo. Ejecute este comando para instalar la repo.

yum -y install epel-release

Una vez que complete los pasos mencionados correctamente, repita la configuración de la imagen de trabajador.

./worker_installer.bin centos7 <cloudtype> worker

Como hay otros módulos instalados, sólo se instalan VNC y módulos interactivos.

Una vez instalado VNC, debe estar en el archivo /etc/cliqr_modules.conf

[cliqruser@cqjw-58d79d88f etc]$ cat cliqr_modules.conf

sysupdate

worker

ntp

docker

vnc

interactive

[cliqruser@cqjw-58d79d88f etc]$

Para que el vnc funcione, también es necesario instalar X windows.

[root@cqjw-58d79d88f ~]# cat /var/log/messages | grep vnc

Nov 24 18:52:35 cliqr-centos6-base-image yum[4660]: Installed: tigervnc-server-module-1.1.0-24.el6.x86_64

Nov 24 18:53:28 cliqr-centos6-base-image yum[12686]: Installed: tigervnc-server-1.1.0-24.el6.x86_64

Nov 24 18:53:37 cliqr-centos6-base-image yum[12701]: Installed: libvncserver-0.9.7-7.el6_6.1.x86_64

Nov 24 18:53:39 cliqr-centos6-base-image yum[12703]: Installed: x11vnc-0.9.13-8.el6.x86_64

Nov 25 12:18:18 cqjw-58d79d88f OSMOSIX: starting vnc server, result: 0

[root@cqjw-58d79d88f ~]#

Una vez que la imagen de trabajador se ha configurado correctamente para vnc, se puede, por ejemplo, en el caso de vmware de tipo nube, crear una plantilla de la máquina virtual que se utilizará como trabajador con vnc instalado y funcionando correctamente. Vea también.

[root@cqjw-58d79d88f ~]# cat cliqr_modules.log | grep vnc

c3agent/osmosix/bin/startvncserver

c3agent/osmosix/vnc/

c3agent/osmosix/vnc/utils/

c3agent/osmosix/vnc/include/

c3agent/osmosix/vnc/include/web-socket-js/

c3agent/osmosix/vnc/include/chrome-app/

c3agent/osmosix/vnc/images/

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/

c3agent/osmosix/vnc/vnc.html

c3agent/osmosix/vnc/utils/websockify

c3agent/osmosix/vnc/utils/rebind.c

c3agent/osmosix/vnc/utils/Makefile

c3agent/osmosix/vnc/utils/json2graph.py

c3agent/osmosix/vnc/utils/nova-novncproxy

c3agent/osmosix/vnc/utils/websocket.pyc

c3agent/osmosix/vnc/utils/web.py

c3agent/osmosix/vnc/utils/u2x11

c3agent/osmosix/vnc/utils/launch.sh

c3agent/osmosix/vnc/utils/img2js.py

c3agent/osmosix/vnc/utils/README.md

c3agent/osmosix/vnc/utils/wsproxy.py

c3agent/osmosix/vnc/utils/websocket.py

c3agent/osmosix/vnc/utils/rebind

c3agent/osmosix/vnc/utils/websockify.py

c3agent/osmosix/vnc/utils/parse.js

c3agent/osmosix/vnc/include/keysymdef.js

c3agent/osmosix/vnc/include/des.js

c3agent/osmosix/vnc/include/util.js

c3agent/osmosix/vnc/include/web-socket-js/swfobject.js

c3agent/osmosix/vnc/include/web-socket-js/web_socket.js

c3agent/osmosix/vnc/include/web-socket-js/README.txt

c3agent/osmosix/vnc/include/web-socket-js/WebSocketMain.swf

c3agent/osmosix/vnc/include/logo.js

c3agent/osmosix/vnc/include/rfb.js

c3agent/osmosix/vnc/include/black.css

c3agent/osmosix/vnc/include/webutil.js

c3agent/osmosix/vnc/include/base64.js

c3agent/osmosix/vnc/include/display.js

c3agent/osmosix/vnc/include/ui.js

c3agent/osmosix/vnc/include/keyboard.js

c3agent/osmosix/vnc/include/playback.js

c3agent/osmosix/vnc/include/input.js

c3agent/osmosix/vnc/include/Orbitron700.woff

c3agent/osmosix/vnc/include/jsunzip.js

c3agent/osmosix/vnc/include/keysym.js

c3agent/osmosix/vnc/include/blue.css

c3agent/osmosix/vnc/include/websock.js

c3agent/osmosix/vnc/include/chrome-app/tcp-client.js

c3agent/osmosix/vnc/include/Orbitron700.ttf

c3agent/osmosix/vnc/include/base.css

c3agent/osmosix/vnc/images/cliqrLogo.jpeg

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/disconnect.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/mouse_right.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/connect.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/keyboard.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/mouse_middle.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/drag.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/screen_57x57.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/screen_320x460.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/screen_700x700.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/mouse_none.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/mouse_left.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/favicon.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/ctrlaltdel.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/clipboard.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/settings.png

c3agent/osmosix/vnc/images/bkp/favicon.ico

c3agent/osmosix/etc/vnc/

c3agent/osmosix/etc/vnc/passwd

Running Module vnc

---> Package tigervnc-server-module.x86_64 0:1.1.0-24.el6 will be installed

--> Processing Dependency: xorg-x11-server-Xorg for package: tigervnc-server-module-1.1.0-24.el6.x86_64

tigervnc-server-module        x86_64    1.1.0-24.el6             base    214 k

Installing : tigervnc-server-module-1.1.0-24.el6.x86_64                 38/45

Verifying  : tigervnc-server-module-1.1.0-24.el6.x86_64                 39/45

tigervnc-server-module.x86_64 0:1.1.0-24.el6

make[1]: Entering directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2/m4'

make[1]: Leaving directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2/m4'

make[1]: Entering directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2/po'

make[1]: Leaving directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2/po'

make[1]: Entering directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2'

make[1]: Leaving directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2'

make[1]: Entering directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2/m4'

make[2]: Entering directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2/m4'

make[2]: Leaving directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2/m4'

make[1]: Leaving directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2/m4'

make[1]: Entering directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2/po'

make[1]: Leaving directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2/po'

make[1]: Entering directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2'

make[2]: Entering directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2'

make[2]: Leaving directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2'

make[1]: Leaving directory `/tmp/selfgz444713812/vnc/openbox-3.4.7.2'

---> Package tigervnc-server.x86_64 0:1.1.0-24.el6 will be installed

--> Processing Dependency: xorg-x11-fonts-misc for package: tigervnc-server-1.1.0-24.el6.x86_64

tigervnc-server            x86_64        1.1.0-24.el6        base        1.0 M

Installing : tigervnc-server-1.1.0-24.el6.x86_64                          2/2

Verifying  : tigervnc-server-1.1.0-24.el6.x86_64                          2/2

tigervnc-server.x86_64 0:1.1.0-24.el6

---> Package libvncserver.x86_64 0:0.9.7-7.el6_6.1 will be installed

libvncserver         x86_64         0.9.7-7.el6_6.1         base         159 k

Installing : libvncserver-0.9.7-7.el6_6.1.x86_64                          1/1

Verifying  : libvncserver-0.9.7-7.el6_6.1.x86_64                          1/1

libvncserver.x86_64 0:0.9.7-7.el6_6.1

---> Package x11vnc.x86_64 0:0.9.13-8.el6 will be installed

x11vnc           x86_64           0.9.13-8.el6            epel           947 k

Installing : x11vnc-0.9.13-8.el6.x86_64                                   1/1

Verifying  : x11vnc-0.9.13-8.el6.x86_64                                   1/1

x11vnc.x86_64 0:0.9.13-8.el6

[root@cqjw-58d79d88f ~]#

La implementación del trabajador anterior permite utilizar vnc para conectarse con el trabajador, como se muestra en la imagen.

Vnc Instalado