Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Solución de problemas de implementación de imágenes de Azure Marketplace mediante CloudCenter

Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas de las implementaciones de las imágenes de Azure Marketplace desde CloudCenter que se implementan muy lentamente.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que conozca estos temas:

- Cómo implementar las imágenes de Azure Marketplace mediante CloudCenter

- Cómo utilizar AzureRM

- Cómo colocar osmosix logs en el modo debug

Componentes Utilizados

Esta información en este documento se basa en estas versiones de software y hardware:

- CCO y AMQP de cualquier versión implementada en una nube de AzureRM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Solución de problemas de implementación de imágenes de Azure Marketplace mediante CloudCenter

El síntoma principal que debe tener en cuenta cuando se enfrentan a problemas al implementar máquinas virtuales desde las imágenes de Azure Marketplace es el tiempo que se tarda en implementarse por completo. Con este problema, las implementaciones básicas de un sistema operativo básico pueden tardar entre 15 y 20 minutos en implementarse. Estos son algunos puntos que se deben comprobar para identificar si el problema es con Azure Marketplace o CloudCenter.

1. Compruebe el archivo osmosix.log en CloudCenter Orchestrator (CCO)

El mensaje de error completo que debe buscar es:

DEBUG azure.AzureNetworkService [threadPoolExecutor-1]  - Failed to create network interface, retrying...

java.util.concurrent.ExecutionException: com.microsoft.windowsazure.exception.ServiceException: 404: Operation e7489b92-676e-4a33-8bd8-0654976551a8 not found.

2. Inicie sesión en la cuenta de Azure y verifique las notificaciones de AzureRM para ver cualquier notificación sobre el aprovisionamiento de máquinas virtuales de las imágenes de Azure Marketplace.

3. Probar las implementaciones de imágenes personalizadas si experimenta un gran retraso

Si el problema es Azure, el mensaje de error que aparece en el paso 1 se muestra muchas veces, ya que Cloud Center sigue esperando en Azure. Las imágenes personalizadas tampoco se ven afectadas por la ralentización, por lo que si las imágenes personalizadas se implementan rápidamente, el problema probablemente resida en Azure.

Siga estos pasos para determinar si la causa de la lentitud en la implementación de las máquinas virtuales de Azure Marketplace se debe a CloudCenter o Azure.