Contenido

Introducción

Antecedentes

Ejemplo 1. duplicate-subnets-inside-ctx

Ejemplo 2. dhcp-policy-not-present

Introducción

Este documento describe los pasos para la remediación del fallo de ACI F0469.

Antecedentes

Error:

F0469: fltFvBDConfigIssuesConfig-failed

Explicación:

Este fallo ocurre cuando hay una o más subredes duplicadas definidas para el dominio de puente (BD) o/y AEpGs asociados con el Ctx.

Acción Recomendada:

Si ve este error, realice las siguientes acciones:

- Para problemas de subredes duplicadas dentro de CTX: busque el Ctx con el que está asociado este BD y todos los demás BD asociados con Ctx, encuentre todos los AEpGs asociados con BD que se encontraron en el paso anterior y verifique que no haya subredes individuales configuradas para AEpGs y BD asociados con Ctx.

- Para el problema dhcp-policy-not-present: Verifique la configuración y asegúrese de que el perfil de retransmisión DHCP consumido por BD esté definido en Tenant.

Si esta acción no resuelve el problema, cree un archivo de soporte técnico y póngase en contacto con Cisco TAC.

Ejemplo 1. duplicate-subnets-inside-ctx

moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual:duplicate-subnets-within-ctx, configSt:failed-to-apply, debugMessage:uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

childAction :

created : 2021-02-26T08:17:51.577+00:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b due to duplicate-subnets-within-ctx: uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

dn : topology/pod-1/node-112/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2021-02-26T08:20:11.597+00:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

type : config

uid :

Obtenga la información de BD y la subred asociada.

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

Verifique las subredes implementadas para rastrear cualquier superposición dentro del mismo Virtual Routing and Forwarding (VRF) (Ctx) para un BD diferente.

moquery -c fvSubnet | grep ^dn

Corregir:

Corrija el solapamiento de subred.

Ejemplo 2. dhcp-policy-not-present

Site1-apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

Total Objects shown: 2

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

alert : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual (New: dhcp-policy-not-present), configSt (New: failed-to-apply)

childAction :

created : 2024-01-23T13:43:08.484-05:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-abc3/BD-BD1 due to dhcp-policy-not-present:

dn : topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-abc3/BD-BD1]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2024-01-23T13:45:53.575-05:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

title :

type : config

uid :

userdom : all

Verifique la etiqueta DHCP implementada para el BD en cuestión.

Site1-apic1# moquery -c dhcpLbl

# dhcp.Lbl

name : test1

annotation :

childAction :

descr :

dn : uni/tn-abc3/BD-BD1/dhcplbl-test1

extMngdBy :

lcOwn : local

modTs : 2024-01-23T13:46:03.163-05:00

monPolDn : uni/tn-common/monepg-default

nameAlias :

owner : tenant

ownerKey :

ownerTag :

rn : dhcplbl-test1

status :

tag : yellow-green

uid : 15374

userdom : :all:

Verifique si la política de relay existe, en este caso, es latest1 dhcp relay policy. En el siguiente resultado, puede ver que eltest1 dhcp relay policyno existe, por lo tanto, se ve el error.

Site1-apic1# moquery -c dhcpRelayP | grep dn

dn : uni/tn-pk/relayp-PK-Global-DHCP-Relay-Policy

dn : uni/infra/relayp-default

Corregir:

Quite la etiqueta DHCP que no tiene una política correspondiente vinculada a ella.