Contenido

Objetivo

Síntomas Frecuentes

¿Se ven afectadas sus SSD APIC? ¿Cómo se realiza la comprobación?

Lista de comprobación antes de la sustitución de SSD

Procedimiento de reemplazo de SSD

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Para la versión 3.0(4) o posterior de CIMC

Para la versión CIMC anterior a 3.0(4)

Paso 4

Paso 5

Avisos de campo/referencias de errores

Objetivo

La resistencia de las unidades de estado sólido (SSD) del controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones (APIC) se desgasta durante el uso elevado de un tipo específico de SSD. Esto lleva a escrituras de SSD lentas y la SSD puede convertirse en de sólo lectura. Cuando la unidad SSD se degrada, puede causar picos de CPU en los servicios APIC.

Aviso de problemas FN - 64329 recomienda que todas las SSD APIC con ID de producto APIC-SD120G0KS2-EV y/o APIC-SD120GBKS4-EV sean reemplazadas, independientemente del porcentaje utilizado, por una nueva SSD de nivel empresarial - Número de pieza UCS-SD200G12S3-EP ...

Este documento describe el procedimiento para identificar la ID del producto APIC SSD y cómo sustituir la SSD en los APIC afectados por el aviso de campo .

Complementará los documentos de sustitución de SSD existentes que se enumeran a continuación

Cisco APIC SSD Replacement Release 3.x y anteriores

Cisco APIC SSD Replacement Release 4.x y posteriores

Síntomas Frecuentes

En las versiones de ACI a partir de 2.3, también se genera un error en el APIC para informarle cuando se acerca a un problema de resistencia de SSD.

F2730: fltEqptStorageWearout-Warning

F2731: fltEqptStorageWearout-Major

F2732: fltEqptStorageWearout-Critical

Ejemplo:

Falla F2730: "La unidad de almacenamiento /dev/sdb en el Nodo x montada en /dev/sdb tiene un x% de vida restante [Este error proporcionará el número de serie de SSD ]".

Falla F2730

Este problema específico de resistencia de SSD existe en dos tipos de SSD con ID de producto APIC-SD120G0KS2-EV y/o APIC-SD120GBKS4-EV.

Cisco recomienda sustituir estas SSD, independientemente del porcentaje utilizado, por una nueva SSD de nivel empresarial.

¿Se ven afectadas sus SSD APIC? ¿Cómo se realiza la comprobación?

Para identificar si la ID del producto APIC SSD se ve afectada por el aviso de campo, obtenga la SSD SN de la GUI de CIMC.

Para CIMC 3.0(4) o posterior

Inicie sesión en la GUI de Cisco IMC.

a- Expanda el menú CIMC con la opción Alternar navegación (esquina superior izquierda), Almacenamiento, controlador de raid modular SAS 12G de Cisco

b - Haga clic en Información de unidad física

c - En el lado izquierdo, Unidades físicas, seleccione PD-1 (debería ser la SSD)

d - General, el tipo de medios debe ser SSD

e - Consulta de datos, Número de serie de la unidad y copia el número de serie

f - Pegue el número de serie de SSD en el siguiente sitio web y verifique si el número de serie de SSD coincide con la ID de producto afectada

g- También puede comprobar el "Porcentaje de vida restante" en la siguiente pantalla para mostrar el uso.

https://cway.cisco.com/sncheck/

Cisco IMC 3.0(4 d)

O bien

Para la versión CIMC anterior a 3.0(4)

Inicie sesión en la GUI de Cisco IMC.

a- Seleccionar almacenamiento, Cisco UCSC RAID SAS 200xx

b - Haga clic en Información de unidad física

c - Seleccione la SSD en la lista Unidades físicas

d - Consulta de datos, Número de serie de la unidad y copia el número de serie

e - Pegue el número de serie de SSD en el siguiente sitio web y verifique si el número de serie de SSD coincide con la ID de producto afectada

https://cway.cisco.com/sncheck/

Cisco IMC 2.0(9c)

2 - Si el SN SSD APIC coincide con el ID de producto afectado APIC-SD120G0KS2-EV y/o APIC-SD120GBKS4-EV, cree un caso TAC con el número de serie de SSD APIC y CDETS CSCvc84794

Lista de comprobación antes de la sustitución de SSD

1. Si la versión de Cisco IMC es anterior a la 2.0(9c), debe actualizar el software Cisco IMC antes de sustituir la unidad de estado sólido (SSD). Refiérase a las notas de la versión de Cisco IMC de la versión objetivo de Cisco IMC para determinar la trayectoria de actualización recomendada de su versión actual a la versión de destino. Cada versión de ACI tiene una versión recomendada de Cisco IMC en las notas de la versión de ACI. Siga las instrucciones de la versión actual de la Guía del usuario de Cisco Host Upgrade Utility (HUU) en este enlace para realizar la actualización.

2. En el BIOS de Cisco IMC, compruebe que el estado del módulo de plataforma de confianza (TPM) esté establecido en "Habilitado". Con la consola KVM para acceder a los parámetros del BIOS, puede ver y configurar el estado de TPM en Advanced > Trusted Computing > TPM State .

BIOS APIC a través de Cisco IMC KVM

Nota: APIC no se iniciará si el estado de TPM es "Desactivado".

3. Obtenga una imagen ACI APIC .iso del sitio Cisco Software Download.

4. Este procedimiento sólo se debe realizar cuando haya al menos un APIC con una SSD saludable en el clúster, que esté completamente en forma. Si todos los controladores APIC del clúster tienen SSD que han fallado, abra un caso con el centro de asistencia técnica Cisco Technical Assistance Center (TAC). A continuación se muestra una instantánea de un clúster que tiene todos los APIC en estado de ajuste completo.

APIC GUI 4.1(2g)

5. Después de la sustitución de la SSD APIC, el APIC tendrá que volver a configurarse y se necesitará la siguiente información [Esta información se utilizará en "Procedimiento de reemplazo de SSD Paso 4-d"]:

- Nombre de fabric

- Número de controladores

- ID del controlador

- Conjunto de direcciones IP para direcciones de terminales de túnel (TEP)

- Conjunto de direcciones IP para dirección de multidifusión de dominio de puente (GIPO)

- Modo dúplex/velocidad de la interfaz de administración

- ID de VLAN para la red de infraestructura

- Direcciones IPv4/IPv6 para la gestión fuera de banda

- Direcciones IPv4/IPv6 del gateway predeterminado

- Verificación de contraseña segura

Utilice la nota técnica del día: ¿Cómo se encuentran los valores de configuración que se utilizaron durante la configuración de APIC1?

Procedimiento de reemplazo de SSD

Paso 1

De otro APIC del clúster, retire el APIC cuya SSD se va a sustituir.

a - En la barra de menús, elija Sistema > Controladores.

b - En el panel de navegación, expanda Controllers > apic_controller_name > Cluster tal como lo ve el nodo. Para APIC_controller_name, especifique un controlador APIC que no se esté desmantelando.

c - En el panel Trabajo, verifique que el estado de estado en la tabla de resumen Controladores activos indique que el clúster es totalmente apropiado antes de continuar.

d - En el mismo panel Trabajo, seleccione el controlador que desea retirar y haga clic en Acciones > Desactivación.

e: Haga clic en Yes (Sí). El controlador retirado muestra Unregistered en la columna Operational State . A continuación, el controlador se retira del servicio y ya no está visible en el panel Trabajo.

APIC GUI 4.1(2g)

Paso 2

Quite físicamente la SSD antigua, si la hubiera, y agregue la nueva SSD.

Paso 3

En Cisco IMC, cree un volumen RAID utilizando la SSD recién instalada.

Para la versión 3.0(4) o posterior de CIMC

a - Inicie sesión en Cisco IMC.

b - Expanda el menú CIMC con Alternar navegación (esquina superior izquierda), Almacenamiento, controlador de raid modular SAS 12G de Cisco

Cisco IMC 3.0(4 d)

c - Haga clic en Clear Config (Borrar configuración) y seleccione ok (aceptar) (si se puede seleccionar)

d - Haga clic en Crear unidad virtual desde unidades físicas no utilizadas

Cisco IMC 3.0(4 d)

e - Nivel RAID, seleccione 0 en la lista desplegable

f - Crear grupos de unidades, Seleccione la unidad física y muévala a los grupos de unidades

g - Propiedades de la unidad virtual, seleccione Crear unidad virtual

Cisco CIMC 3.0(4 d)

h - Todavía en el almacenamiento, controlador RAID modular SAS 12G de Cisco, seleccione Información de unidad virtual

i - Identifique la unidad virtual con el nivel RAID como RAID 0, selecciónelo y haga clic en Inicializar seguido de Inicialización rápida en la lista desplegable y seleccione Inicializar VD

Cisco CIMC 3.0(4 d)

Para la versión CIMC anterior a 3.0(4)

a - Inicie sesión en Cisco IMC.

b - Elija Almacenamiento > Unidad física. Seleccione la unidad física recién agregada.

c - Elija Storage > Controller Drive Info y haga clic en Clear Foreign Config (Borrar configuración externa) (si se puede seleccionar).

d - Haga clic en Aceptar.

e: Elija Storage Controller Drive Info (Información de unidad del controlador de almacenamiento) y haga clic en Create Virtual Drive from Unused Physical Drive (Crear unidad virtual desde unidades físicas no utilizadas).

Cisco IMC 2.0(9c)

f: seleccione 0 en la lista desplegable Nivel de descuento.

g - Haga clic en Create Virtual Drive (Crear unidad virtual).

Cisco IMC 2.0(9c)

h - Seleccione la unidad virtual recién creada y haga clic en Initialize (Iniciar).

i - Seleccione el tipo de inicialización en la lista desplegable y haga clic en Inicio rápido.

Cisco IMC 2.0(9c)

Paso 4

En Cisco IMC, instale la imagen APIC mediante los medios virtuales. En este paso, la SSD está particionada y el software APIC está instalado en el disco duro.

NOTE: Para obtener una nueva instalación de Cisco APIC versión 4.x o posterior, consulte la Guía de instalación, actualización y actualización de Cisco APIC.

a - Montar la imagen APIC .iso usando la funcionalidad vMedia de Cisco IMC.

b - Inicie o apague el controlador APIC.

Cisco IMC 3.0(4 d)

c - Durante el proceso de arranque, presione F6 para seleccionar el vKVM-Mapped vDVD de Cisco como el dispositivo de arranque único. Es posible que deba introducir la contraseña del BIOS. La contraseña predeterminada es 'password'.

Cisco IMC 3.0(4 d)

Cisco IMC 3.0(4 d)

Cisco IMC 3.0(4 d)

Cisco IMC 3.0(4 d)

d - Durante el bringup inicial, se ejecuta un script de configuración. Siga las instrucciones de la pantalla para configurar los parámetros iniciales del software APIC. Utilice la información recopilada en la lista de comprobación antes de iniciar o utilizar la nota técnica del día: ¿Cómo se encuentran los valores de configuración que se utilizaron durante la configuración de APIC1?

Cisco IMC 3.0(4 d)

e - Una vez finalizada la instalación, anule la asignación del montaje de medios virtuales.

Cisco IMC 3.0(4 d)

Paso 5

De un APIC en el clúster, encargue el APIC desmantelado.

a - Seleccione cualquier otro APIC que forme parte del clúster. En la barra de menús, elija Sistema > Controladores.

b - En el panel de navegación, expanda Controllers > apic_controller_name > Cluster tal como lo ve el nodo. Para apic_controller_name, especifique cualquier controlador activo que forme parte del clúster.

c - En el panel Trabajo, haga clic en el controlador retirado que muestra Sin registrar en la columna Estado operativo.

d - En el panel Trabajo, haga clic en Acciones > Comisión.

e: en el cuadro de diálogo Confirmación, haga clic en Sí.

APIC GUI 4.1(2g)

El controlador encargado muestra el estado de estado como totalmente adaptado y el estado operativo como Disponible. El controlador ahora debe estar visible en el panel Trabajo.

Avisos de campo/referencias de errores

Aviso de problemas FN - 64329 - Degradación de SSD APIC tras una utilización elevada de la unidad de estado sólido - Actualización de hardware disponible

Degradación de SSD APIC después de una alta utilización de la unidad de estado sólido | Fallo F2730