Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

Diagrama de red lógico

Configuraciones

Configuración del switch IPN

Configuración requerida desde APIC

Configuración del controlador multisitio

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los pasos para configurar y configurar el fabric de varios sitios de Application Centric Infrastructure (ACI).

La función ACI Multi-Site introducida en la versión 3.0 le permite interconectar dominios de clúster (fabrics) independientes de Cisco ACI Application Policy Infrastructure Controller (APIC). Cada sitio representa una zona de disponibilidad diferente. Esto ayuda a garantizar la conectividad de red de capa 2 y capa 3 de varios arrendatarios en todos los sitios y también amplía el dominio de políticas de extremo a extremo en todos los fabrics. Puede crear políticas en la GUI de varios sitios y enviarlas a todos los sitios integrados o seleccionados. De forma alternativa, puede importar arrendatarios y sus políticas desde un único sitio e implementarlos en otros sitios.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda:

- Complete las instrucciones de la Guía de Instalación y Actualización de Cisco ACI Multi-Site Orchestrator para configurar el controlador multisitio (MSC).

- Asegúrese de que los fabrics de ACI se han descubierto completamente en dos o más sitios.

- Asegúrese de que los clústeres APIC implementados en sitios independientes tengan la conectividad de administración fuera de banda (OOB) a los nodos MSC.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

Sitio A

Dispositivo de hardware

Nombre lógico

N9K-C9504 con N9K-X9732C-EX

spine109

N9K-C93180YC-EX

hoja101

N9K-C93180YC-EX

hoja102

N9K-C9372PX-E

hoja103

APIC-SERVER-M2

apic1

Sitio B

Dispositivo de hardware

Nombre lógico

N9K-C9504 con N9K-X9732C-EX

spine209

N9K-C93180YC-EX

hoja201

N9K-C93180YC-EX

hoja202

N9K-C9372PX-E

hoja203

APIC-SERVER-M2

apic2

Red IP (IPN)

N9K-C93180YC-EX

Hardware

Versión

APIC

Versión 3.1(2m)

MSC

Versión: 1.2(2 ter)

IPN

NXOS: Versión 7.0(3)I4(8a)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Nota: La normalización del espacio de nombres entre sitios se realiza mediante los switches de columna que se conectan. Esto requiere switches Nexus de Cisco serie 9000 de segunda generación o posteriores con "EX" o "FX" al final del nombre del producto. Alternativamente, Nexus 9364C se admite en ACI Multi-Site Release 1.1(x) y posteriores.

Para obtener más detalles sobre los requisitos de hardware y la información de compatibilidad, consulte la Guía de requisitos de hardware para varios sitios de ACI.

Configurar

Diagrama de red lógico

Configuraciones

Este documento se centra principalmente en una configuración lateral de ACI y MSC para la implementación de varios sitios. Los detalles de la configuración del switch IPN no están completamente cubiertos. Sin embargo, se enumeran algunas configuraciones importantes del switch IPN con fines de referencia.

Configuración del switch IPN

Estas configuraciones se utilizan en el dispositivo IPN conectado a las columnas ACI.

vrf context intersite

description VRF for Multi-Site lab

feature ospf

router ospf intersite

vrf intersite

//Hacia la columna109 en el Sitio-A

// Hacia la columna209 en el sitio B

interface Ethernet1/49

speed 100000

mtu 9216

no negotiate auto

no shutdown

interface Ethernet1/49.4

mtu 9150

encapsulation dot1q 4

vrf member intersite

ip address 172.16.1.34/27

ip ospf network point-to-point

ip router ospf intersite area 0.0.0.1

no shutdown

interface Ethernet1/50

speed 100000

mtu 9216

no negotiate auto

no shutdown

interface Ethernet1/50.4

mtu 9150

encapsulation dot1q 4

vrf member intersite

ip address 172.16.2.34/27

ip ospf network point-to-point

ip router ospf intersite area 0.0.0.1

no shutdown

Nota: Unidad máxima de transmisión (MTU) de la comunicación del plano de control de red privada virtual (EVPN) Ethernet con protocolo de gateway fronterizo multiprotocolo (MP-BGP) entre nodos de columna en diferentes sitios. De forma predeterminada, los nodos de columna generan paquetes de 9000 bytes para intercambiar información de routing de terminal. Si no se modifica ese valor predeterminado, la red entre sitios (ISN) debe admitir un tamaño de MTU de al menos 9100 bytes. Para ajustar el valor predeterminado, modifique la configuración del sistema correspondiente en cada dominio APIC.

Este ejemplo utiliza el tamaño de MTU del plano de control predeterminado (9000 bytes) en los nodos de columna.

Configuración requerida desde APIC

1. Configure iBGP AS y Route Reflector para cada sitio desde la GUI de APIC.

1. Inicie sesión en el APIC del sitio y configure el número de sistema autónomo del protocolo de gateway fronterizo interno (iBGP) y los nodos de reflector de ruta para cada clúster APIC del sitio. Elija APIC GUI > System > System Settings > BGP Route Reflector. Esta es la Política de Reflector de Ruta de BGP predeterminada que se utilizará para el perfil del grupo de dispositivos de estructura.

2. Configure el perfil de grupo de fabric para cada clúster APIC del sitio. Elija APIC GUI > Fabric > Fabric Policies > Pod Policies > Policy Groups. Haga clic en el grupo de políticas Pod predeterminado. En la lista desplegable Política de Reflector de Ruta BGP, elija valor predeterminado.

2. Configure las políticas de acceso de columna para incluir dominios enrutados externos para cada sitio desde la GUI de APIC.
Configure las políticas de acceso de columna para el enlace ascendente de columna al switch IPN con un perfil de entidad de acceso (AEP) y un dominio enrutado de capa 3 (GUI de APIC > Fabric > Políticas de acceso).

1. Cree el perfil del switch.

2. Cree el perfil de entidad de acceso adjunto (AAEP), el dominio enrutado de capa 3 y el conjunto de VLAN.

3. Cree el grupo de políticas de puerto de acceso a la columna. En la lista desplegable Perfil de entidad conectada, elija sitio.

4. Cree el perfil de la interfaz de columna. Asocie el puerto de acceso de columna de cara a IPN al grupo de políticas de interfaz creado en el paso anterior.

Nota: Por el momento, no es necesario configurar L3Out of Open Shortest Path First (OSPF) en el arrendatario infra desde la interfaz gráfica de usuario de APIC. Esto se configurará a través de MSC y la configuración se enviará a cada sitio más adelante.

3. Configure el punto final del túnel de datos externo (TEP) por sitio desde la interfaz gráfica de usuario de APIC. Elija APIC GUI > Infra > Policies > Protocol > Fabric Ext Connection Policies. A continuación, cree un perfil entre sitios/intrasito.

4. Repita los pasos anteriores para completar la configuración del lado APIC para el fabric ACI de SiteB.

Configuración del controlador multisitio

1. Agregue cada sitio uno por uno en la GUI de MSC.

1. Conéctese e inicie sesión en la GUI de MSC.

2. Haga clic en AGREGAR SITIO para registrar los sitios uno por uno en MSC. También puede ver el estado del clúster en la parte superior derecha de la ventana.

3. Utilice una de las direcciones IP del APIC y asigne un ID de sitio único para cada sitio. El intervalo válido es de 1 a 127.

2. Configure las políticas siguientes por sitio en MSC.

1. Inicie sesión en la GUI de MSC. Elija Sites en el panel izquierdo y luego haga clic en CONFIGURE INFRA.

2. Configure los parámetros generales de Fabric Infra. En la lista desplegable BGP Peering Type , elija full-mesh (malla completa - EBGP /route reflector - IBGP).

3. Cuando haya terminado, elija uno de los sitios del panel izquierdo. A continuación, verá la información del sitio en el panel central. Hay tres niveles de configuración diferentes. Puede elegir el nivel de sitio, el nivel de grupo o el nivel de columna. Permitirá diferentes configuraciones en el panel de configuración (panel derecho).

4. Una vez que haga clic en el área Sitio, se mostrarán en el panel derecho las configuraciones de nivel de sitio (Habilitación multisitio (On), TEP de multidifusión de plano de datos, ASN de BGP, Comunidad de BGP (por ejemplo, extendida:as2-nn4:2:22), ID de área OSPF, Tipo de área OSPF (stub evita la publicidad del grupo de salto), Dominio de ruta externa, etc. Aquí puede configurar o modificar:

- TEP de multidifusión de plano de datos (un loopback por sitio), utilizado para la replicación de cabecera (HREP)

- Sistema autónomo (AS) de protocolo de gateway fronterizo (BGP) (AS) que coincide con el AS del sitio configurado en APIC)

- ID de área OSPF, tipo de área OSPF y política de interfaz OSPF (para la interfaz de columna hacia IPN)

- Dominio Ruteado Externo

En la mayoría de los casos, los valores de atributo ya se habrían recuperado automáticamente de APIC a MSC.

5. Haga clic en el área Pod y vaya a las políticas específicas de nivel POD. Introduzca el TEP de unidifusión del plano de datos.

6. Haga clic en el área de columna y vaya a la configuración de la siguiente columna específica. Para cada interfaz desde la columna hacia el switch IPN:

Establezca la dirección IP y la máscara

Peering BGP - Encendido

TEP del plano de control: introduzca la dirección IP del router

La columna es un reflector de ruta - Encendido

7. Repita estos pasos para otros sitios y complete la siguiente configuración en MSC.

8. Haga clic en IMPLEMENTAR. Esto guardará y llevará la configuración de infra a los APIC en ambos sitios.

La integración inicial entre los clústeres APIC y MSC está completa y lista para utilizarse.

Debe poder configurar políticas extendidas para arrendatarios en MSC para diferentes sitios ACI.

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

1. Verifique la siguiente configuración desde la GUI de APIC en cada clúster APIC.

- Verifique que el perfil Intrasite/Intersite se haya configurado bajo infra tenant en cada clúster APIC.

- Verifique que se haya configurado el siguiente L3Out (intersite), OSPF y BGP en cada clúster APIC (APIC GUI).

1. Inicie sesión en el APIC del sitio y verifique el perfil entre sitios en Tenant infra> Policies > Protocol > Fabric Ext Connection Policies . El perfil entre sitios se verá así cuando MSC haya configurado/administrado completamente el sitio.

2. Elija GUI de APIC > Información del arrendatario > Redes > Redes enrutadas externas. Aquí el perfil L3Out entre sitios se debe crear automáticamente bajo el arrendatario infra en ambos sitios.

Además, asegúrese de que la configuración del nodo lógico y del perfil de interfaz L3Out esté configurada correctamente en la VLAN 4.

2. Verifique la sesión OSPF/BGP desde la CLI de columna en cada clúster APIC.

- Verifique que OSPF esté activo en la columna y obtenga rutas de la IPN (CLI de columna).

- Verifique que la sesión de BGP esté hasta el sitio remoto (CLI de columna).

Inicie sesión en Spine CLI, verifique que el BGP L2VPN EVPN y OSPF estén activos en cada columna. También verifique que el rol de nodo para BGP sea msite-altavoz.

spine109# show ip ospf neighbors vrf overlay-1

OSPF Process ID default VRF overlay-1

Total number of neighbors: 1

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.1.34       1 FULL/ -          04:13:07 172.16.1.34     Eth1/32.32

spine109#

spine109# show bgp l2vpn evpn summary vrf overlay-1

BGP summary information for VRF overlay-1, address family L2VPN EVPN

BGP router identifier 172.16.1.3, local AS number 100

BGP table version is 235, L2VPN EVPN config peers 1, capable peers 1

0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory

BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor    V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd

172.16.2.3 4 200 259     259       235  0     0  04:15:39 0

spine109#

spine109# vsh -c 'show bgp internal node-role'

Node role : : MSITE_SPEAKER

spine209# show ip ospf neighbors vrf overlay-1

OSPF Process ID default VRF overlay-1

Total number of neighbors: 1

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.1.34       1 FULL/ -          04:20:36 172.16.2.34     Eth1/32.32

spine209#

spine209# show bgp l2vpn evpn summary vrf overlay-1

BGP summary information for VRF overlay-1, address family L2VPN EVPN

BGP router identifier 172.16.2.3, local AS number 200

BGP table version is 270, L2VPN EVPN config peers 1, capable peers 1

0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory

BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

172.16.1.3      4   100     264     264      270    0    0 04:20:40 0

spine209#

spine209# vsh -c 'show bgp internal node-role'

Node role :                    : MSITE_SPEAKER

3. Verifique las interfaces Overlay-1 de la CLI de columna en cada clúster APIC.
Inicie sesión en la CLI de columna para verificar y verificar las interfaces Overlay-1.

ETEP (TEP de plano de datos multipod)

La dirección del punto final del túnel del plano de datos utilizada para rutear el tráfico entre varios grupos de dispositivos dentro del único fabric de ACI.

DCI-UCAST (ETEP de unidifusión de plano de datos entre sitios (anycast por sitio))

Esta dirección ETEP de plano de datos de difusión es única por sitio. Se asigna a todas las columnas conectadas al dispositivo IPN/ISN y se utiliza para recibir tráfico unidifusión L2/L3.

DCI-MCAST-HREP (plano de datos entre sitios) TEP multidifusión)

Esta dirección ETEP de difusión se asigna a todas las columnas conectadas al dispositivo IPN/ISN y se utiliza para recibir tráfico L2 BUM (difusión, unidifusión desconocida y multidifusión).

MSCP-ETEP (ETEP de plano de control multisitio)

Ésta es la dirección ETEP del plano de control, que también se conoce como ID de router BGP en cada columna para EVPN MP-BGP.

spine109# show ip int vrf overlay-1

<snip>

lo17, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 83, mode: etep

IP address: 172.16.1.4, IP subnet: 172.16.1.4/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo18, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 84, mode: dci-ucast

IP address: 172.16.1.1, IP subnet: 172.16.1.1/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo19, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 85, mode: dci-mcast-hrep

IP address: 172.16.1.2, IP subnet: 172.16.1.2/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo20, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 87, mode: mscp-etep

IP address: 172.16.1.3, IP subnet: 172.16.1.3/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

spine209# show ip int vrf overlay-1

<snip>

lo13, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 83, mode: etep

IP address: 172.16.2.4, IP subnet: 172.16.2.4/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo14, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 84, mode: dci-ucast

IP address: 172.16.2.1, IP subnet: 172.16.2.1/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo15, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 85, mode: dci-mcast-hrep

IP address: 172.16.2.2, IP subnet: 172.16.2.2/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 87, mode: mscp-etep

IP address: 172.16.2.3, IP subnet: 172.16.2.3/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

Al final, asegúrese de que no se observan fallos en el MSC.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Informe técnico sobre la arquitectura de varios sitios de Cisco ACI

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems