Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

En este documento se describe el proceso para sustituir el chasis de un conmutador central Nexus 9500 que falló debido a problemas del hardware en el modo de infraestructura céntrica de aplicación (ACI).

Problema

Los recursos físicos de la ACI actual está en funcionamiento, pero el conmutador central Nexus 9500 ha fallado. Se ha determinado que el incidente se debe a una falla de hardware y solamente el chasis necesita ser substituido. Todos los componentes de trabajo (supervisores, placas de línea, módulos de recursos físicos, etc.) necesitan transferirse al reemplazo.

Solución

Complete estos pasos para sustituir el conmutador central:

1. Desconecte todos los cables de alimentación eléctrica para asegurarse de que el conmutador central fallado está apagado.

2. En la interfaz gráfica de usuario del controlador de directivas de infraestructura de la aplicación (APIC), seleccione Fabric > Inventory > Unreachable Nodes. Una vez que haya permanecido apagado durante algunos minutos, el conmutador central aparecerá en la lista que se muestra aquí. Tome la nota de su “nombre” y del “ID del nodo”.

3. Desarme el conmutador central dañado y quítelo del controlador.

1. Seleccione el conmutador central en el panel de trabajo. En la lista desplegable Actions, seleccione Decommission.

2. Haga clic en el botón Remove from controller y luego en OK.

Consejo: La opción "Remove from controller" eliminará por completo el nodo de los recursos físicos de la ACI y el número de serie se desasociará del ID de nodo. La opción 'Regular' se utiliza para quitar temporalmente el nodo del fabric ACI, con la expectativa de que el mismo nodo se vuelva a unir al fabric con el mismo ID de nodo. Por ejemplo, si el nodo necesita apagarse temporalmente para el mantenimiento.

Nota: Después de un nodo se disocia puede demorar 5-10 minutos antes de ser eliminado y desaparecer de la interfaz gráfica de usuario de APIC.

4. Quite el conmutador central fallado de la estructura e instale el chasis de reemplazo. Transfiera todos los componentes en funcionamiento al nuevo chasis como estaban ubicados en el casis anterior. Los componentes a transferir incluyen los módulos de recursos físicos, los supervisores, los controladores del sistema, las fuentes de alimentación, las bandejas de ventilación y las placas de línea.

5. Inicie la consola en el supervisor activo del chasis nuevo para borrar su configuración.

1. Ingrese el comando de /proc/cmdline para determinar qué imagen ACI funciona actualmente en el supervisor. Busque la sección “ksimg”.

Consejo: Los nombres de la imagen ACI del conmutador comienzan siempre con 'aci-n9000'.

2. Utilice el nombre de la imagen ACI del conmutador e ingrese estos comandos:
spine# /bin/prepare-mfg.sh

spine# reload

Nota: <aci_image.bin> es el nombre de la imagen ACI del conmutador situada en el APIC.

3. Si la ventana de la recarga no aparece y no puede restablecer el dispositivo, ingrese el comando vsh -c reload.
Esto borra la configuración en el supervisor activo. Repita el paso 5 para borrar la configuración del supervisor en espera. La configuración se propaga automáticamente desde el APIC después de que el conmutador central de une a la lista de recursos físicos.

6. En la interfaz gráfica de usuario del APIC, seleccione Fabric > Inventory > Fabric Membership. El conmutador central aparece como fila en el panel de trabajo sin un ID de nodo, un Nombre de nodo o una dirección IP. Haga doble clic en la fila y asigne el mismo “ID de nodo” y el “Nombre de nodo” que antes.

El conmutador central recibirá una dirección IP dentro de algunos minutos, que se refleja en la interfaz gráfica de usuario de APIC.

El conmutador central se ha sumado a la lista de recursos físicos, y la APIC propagará las directivas pertinentes. En este caso, el chasis del conmutador central con ID de nodo n.° 201 falló. Se sustituyó el chasis y se asoción su número de serie al mismo ID de nodo. El APIC entonces propagó todas las directivas relevantes al nodo 201 al conmutador central sin necesidad de reconfigurarlo.