Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Descripción de la Sintaxis

Comando cable modulation-profile

Ejemplos de configuración

Ejemplo personalizado

Plantillas integradas de perfiles de modulación

Comandos relacionados

Comando cable upstream modulation-profile

El comando show cable modulation-profile

Información Relacionada

Introducción

Los sistemas de terminación de cablemódem (CMTS) de Cisco pueden manejar perfiles de modulación para la configuración de RF de una planta de cablemódem de voz y datos. El software Cisco IOS® está diseñado con un perfil de modulación predeterminado lo cual es óptimo en la mayoría de las condiciones. Por lo tanto, no cambie la configuración predeterminada. Sin embargo, si las necesidades de modulación son diferentes para la planta del cliente, Cisco IOS Software tiene la capacidad de personalizar y configurar los perfiles de modulación para satisfacer las necesidades del cliente.

Precaución: Sólo un experto que comprenda los cambios de modulación y las especificaciones de la interfaz de servicio (DOCSIS) de datos sobre cable debe modificar estos parámetros. De lo contrario, los cambios pueden causar interrupciones o la degradación de los servicios porque los comandos afectan a la capa física.

Este documento explica los comandos de configuración para cambiar el perfil de modulación. El documento también proporciona los comandos show que se utilizan para verificar los parámetros configurados.

Las versiones del software CMTS de Cisco IOS tienen un perfil de modulación preconfigurado que reside en la memoria, que define un perfil típico para la modulación QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying). Los CMTS de las series uBR7100, uBR7200 y uBR10000 de Cisco admiten hasta ocho perfiles de modulación de cable. El perfil 1 es el predeterminado.

Ejecute el comando show cable modulation-profile para ver los parámetros configurados predeterminados:

ubr7246#show cable modulation-profile

Mod IUC     Type Preamb Diff FEC    FEC   Scrambl Max  Guard Last Scrambl Preamb

length enco T      CW    seed    B    time  CW           offset

BYTES  size          size size  short

1   request qpsk 64     no   0x0    0x10  0x152   0    8     no   yes     952

1   initial qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   station qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   short   qpsk 72     no   0x5    0x4B  0x152   6    8     no   yes     944

1   long    qpsk 80     no   0x8    0xDC  0x152   0    8     no   yes     936

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no se limita a una versión específica de software o de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Descripción de la Sintaxis

Comando cable modulation-profile

Para definir un perfil de modulación, ejecute el comando de configuración global cable modulation-profile. Para quitar el perfil de modulación especificado, ejecute el comando no cable modulation-profile.

- cable modulation-profile profile {iuc | mix | qam-16 | qpsk} sec-tbytes flash-len guard-t mod scrambler simiente diff pre-len last-cwuw-len

- no cable modulation-profile profile {iuc | mix | qam-16 | qpsk} sec-tbytes flash-len guard-t mod scrambler simiente diff pre-len last-cwuw-len

Nota: Estos comandos deben estar cada uno en una línea.

Nota: Todas estas opciones están disponibles en Cisco IOS Software Release 12.1(1)EC y posteriores. En las versiones anteriores, sólo estaban disponibles las opciones iniciales, largas, de solicitud, cortas o de estación. Puede haber versiones posteriores de Cisco IOS Software Release 12.0T o 12.0SC que incorporen todas las funciones.

Tabla 1 - Descripciones de parámetros

Parámetro

Descripción

perfil

Número de perfil de modulación: los valores válidos son del 1 al 8, donde 1 es el perfil de modulación predeterminado.
Nota: Para utilizar este comando correctamente, ingrese una línea con todos los parámetros para cada tipo de ráfaga ascendente. Un perfil de ráfaga incompleto causa un funcionamiento poco fiable o la pérdida de conectividad del módem.

mix

Crea un perfil de modulación mixta QPSK/16-QAM^1 predeterminado donde se envían ráfagas de concesión cortas y largas con el uso de 16-QAM, mientras que las ráfagas de solicitud, medición inicial y mantenimiento de estación se envían con el uso de QPSK. Los parámetros de ráfaga están configurados en sus valores predeterminados para cada tipo de ráfaga.

qam-16

Crea un perfil de modulación 16-QAM predeterminado, donde se envían todas las ráfagas con el uso de 16-QAM. Los parámetros de ráfaga están configurados en sus valores predeterminados para cada tipo de ráfaga.

qpsk

Crea un perfil de modulación QPSK predeterminado, donde se envían todas las ráfagas con el uso de QPSK. Los parámetros de ráfaga están configurados en sus valores predeterminados para cada tipo de ráfaga.

fec-tbytes

El número de bytes que se pueden corregir según la palabra de código FEC^2: los valores válidos van de 0 a 10, donde 0 significa no FEC. Este es el número de bytes que el descodificador FEC puede corregir dentro de una palabra de código. Una palabra de código consta de bytes de información (k bytes) y bytes de paridad para la corrección de errores. El número de bytes de paridad es igual al doble del número de errores corregibles (T). El tamaño de T está determinado por las deficiencias del canal.

fec-len

longitud de bytes de información de palabra de código FEC: los valores válidos oscilan entre 16 y 253 bytes. Este valor especifica el número de bytes de información (k bytes) por palabra de código FEC.

ráfaga

Longitud máxima de ráfaga en miniperíodos: los valores válidos son de 0 a 255, donde 0 significa sin límite. Esto se utiliza para determinar el punto de interrupción entre los paquetes que utilizan el perfil de ráfaga de concesión de datos corta y los paquetes que utilizan el perfil de ráfaga de concesión de datos larga. Si el tiempo requerido para transmitir un paquete es mayor que este valor, se usa el perfil largo de la ráfaga de concesión de datos. Si el tiempo es menor o igual a este valor, se utiliza el perfil de ráfaga de concesión de datos breves.

guard-t

Tiempo de protección en símbolos: tiempo entre ráfagas sucesivas. Los valores válidos comprenden de 0 a 255 símbolos. Este es el tiempo en blanco al final de una transmisión de ráfaga que existe para asegurarse de que una ráfaga finaliza antes de que otra ráfaga comience.

mod

Modulación: las opciones válidas son 16qam y qpsk. El tipo de modulación se utiliza para seleccionar entre 4 bits por símbolo de modulación (16-QAM) o 2 bits por símbolo de modulación (QPSK). 16-QAM utiliza fase y amplitud para transportar información. QPSK lleva información en la fase de la portadora de señal. 16-QAM requiere aproximadamente 7 dB^3 C/N^4 para alcanzar la misma BER^5 que QPSK. Sin embargo, 16-QAM transfiere información a un ritmo dos veces superior al de QPSK.

codificador

Habilitar o deshabilitar codificador: las opciones válidas son codificador y no codificador. El codificador se utiliza para crear una secuencia casi aleatoria de símbolos de transmisión, que asegura una distribución espectral uniforme de la energía que se transmite dentro del canal. La semilla del codificador es un valor inicial que se utiliza para iniciar el pseudorandomizador para codificar los bits. Dado que tanto el transmisor como el receptor conocen el valor de la semilla, la codificación puede invertirse en el receptor para dejar sólo los datos originales.

simiente

Scrambler seed, en formato hexadecimal: los valores válidos van de 0x0000 a 0x7FFF.

diff

Habilitar o deshabilitar la codificación diferencial: las opciones válidas son diff y no-diff. La codificación diferencial es una técnica en la que la información se transmite por el cambio de fase entre dos símbolos de modulación en lugar de por la fase absoluta de un símbolo. Esta técnica hace que la fase absoluta de la señal recibida sea insignificante y duplica efectivamente la BER para el mismo C/N.

pre-len

Longitud del preámbulo en bits: los valores válidos son de 2 a 128. La longitud del preámbulo (y el desplazamiento del preámbulo) se utilizan para definir una cadena de sincronización de los símbolos de modulación, lo que permite al receptor encontrar la fase y el momento de la ráfaga transmitida.

last-cw

Cómo se maneja FEC para la última palabra de código: las opciones válidas se fijan para la longitud fija de la palabra de código y se acortan para la última palabra de código abreviada.

uw-len

Longitud de palabra única ascendente: las opciones válidas son uw8 para palabras únicas de 8 bits o uw16 para palabras de código únicas de 16 bits.

1 QAM = modulación de amplitud en cuadratura

2 FEC = corrección de errores de reenvío

3 dB = decibelios

4 C/N = portadora-ruido

5 BER = tasa de error de bits

Valores predeterminados

El valor predeterminado es el perfil de modulación 1.

Modos de comando

El modo de comando es configuración global.

Tabla 2: Historial de comandos

Versión de software del IOS de Cisco

Modificación

11.3 NA

Este comando fue ingresado.

12.0(7)XR2

Se usó este comando.

12.0(6)SC y 12.1(3a)EC1

Se agregaron las opciones mix, qpsk y 16qam.

Pautas de uso

Un perfil de modulación es una colección de seis perfiles de ráfaga que se envían en un mensaje Upstream Channel Descriptor (UCD). Estos perfiles configuran los parámetros de transmisión del módem para estos tipos de mensajes ascendentes:

- Petición

- Mantenimiento inicial

- Mantenimiento de la estación

- Subvención corta

- Larga concesión

Puede ejecutar el comando no cable modulation-profile para quitar todos los perfiles de modulación excepto el perfil de modulación predeterminado 1. En el caso del perfil de modulación 1, el comando no cable modulation-profile establece todos los parámetros en una ráfaga en valores predeterminados.

Precaución: Los cambios en los perfiles de modulación provocan cambios en la capa física. Debido a que los cambios en las características de la capa física afectan el rendimiento y la función del router, sólo un usuario experto se encarga de esta tarea.

Para utilizar el comando cable modulation-profile correctamente, ingrese una línea con todos los parámetros para cada tipo de ráfaga ascendente. Un perfil de ráfaga incompleto causa un funcionamiento poco fiable o la pérdida de conectividad del módem.

Precaución: Si apaga el codificador, puede causar la pérdida de paquetes. Por lo tanto, apague el codificador sólo en entornos de prueba de laboratorio.

Los errores o las configuraciones incompatibles en los perfiles de ráfaga hacen que los módems:

- Conectividad de descarte

- Paquetes de datos cortos o largos

- No se pudo conectar a la red

Es posible construir un conjunto de perfiles de ráfaga para el cual ninguna implementación de un receptor DOCSIS puede recibir las transmisiones del módem.

Las velocidades de datos de 160 K/segundo y 2560 K/segundo son altamente sensibles a la longitud de palabra única, la longitud del preámbulo y el tamaño de FEC. Las opciones incorrectas para estos valores pueden causar una conectividad mala o nula en estas velocidades de símbolos.

Ejemplos de configuración

Ejemplo personalizado

El ejemplo de esta sección es un perfil de modulación para la modulación mixta. Los mensajes de mantenimiento inicial, de solicitud y de estación se envían como QPSK, y los paquetes de datos cortos y largos se envían como 16-QAM. La modulación 16-QAM es más eficiente en cuanto al ancho de banda que QPSK, pero QPSK es más robusta que 16-QAM.

En este ejemplo, la ráfaga de la solicitud tiene estos valores por definición:

- fec-tbytes: 0

- fec-len: 16 KB

- ráfaga-len: 1

- guard-t: 8

- mod: qpsk

- Scrambler enabled

- simiente: 152

- Codificación diferencial desactivada

- pre-len: 64 bits

- last-cw: fijas

- uw-len: uw8

Las ráfagas iniciales, breves, extensas y de estación restantes se definen de manera similar para el perfil 2.

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 request 0 16 1 8 qpsk

scrambler 152 no-diff 64 fixed uw8

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk

scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk

scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 short 6 75 6 8 16qam

scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 16qam

scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8

ubr7246(config)#^Z

ubr7246#

Nota: Los comandos de esta salida deben estar cada uno en una línea.

Nota: Utilice el comando modulation profile para crear todas las ráfagas (solicitud, inicial, estación, corta y larga) para este perfil de modulación. Si no lo hace, puede causar problemas de rendimiento o interrupción del servicio.

Este ejemplo utiliza este equipo:

Tabla 2: Equipo de ejemplo de configuración

Nombre

Modelo

Uso

Versión del software

Nombre de la imagen

Estación extremo de cabecera de cable|

uBR7246

CMTS

Versión 12.1(1a) del software del IOS de Cisco

ubr7200-ik1st-mz.121-1a.T1

Oficina en el hogar

uBR924

Cablemódem

Versión 12.2(1) del software del IOS de Cisco

ubr920-k8o3v6y5-mz.122-1.bin

PC

Servidor DHCP

WinNT 1 Server 4.0

Cisco Network Registrar 3.5

Servidor TFTP

Servidor WinNT 4.0

Cisco TFTP

Servidor ToD^2

Servidor WinNT 4.0

Cualquier servidor NTP^3 o ToD

1 WinNT = Microsoft Windows NT

2 ToD = Hora del día

3 NTP = protocolo de tiempo de red

Este ejemplo de configuración muestra toda la configuración del uBR7246. Los comandos que aparecen en negrita son los que son relevantes para la configuración de los perfiles de modulación:

Configuración de uBR7246

ubr7246#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service compress-config

!

hostname ubr7246

!

enable password ww

!

cable modulation-profile 2 request 0 16 1 8 qpsk scrambler

152 no-diff 64 fixed uw8

cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler

152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk scrambler

152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 short 6 75 6 8 16qam scrambler

152 no-diff 144 fixed uw8

cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 16qam scrambler

152 no-diff 160 fixed uw8

!--- Note: These commands should each be on one line.

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

cable time-server

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

interface Ethernet2/0

ip address 172.16.30.20 255.255.255.192

!

interface Cable3/0

ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.2.3.1 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream rate-limit token-bucket shaping

cable downstream annex B

cable downstream modulation 256qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 frequency 20000000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 modulation-profile 2

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

no cable upstream 5 shutdown

cable source-verify dhcp

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.16.30.3

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.30.1

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password ww

login tacacs

!

end

Para completarse, este documento también muestra la configuración de uno de los cablemódems uBR924. Esta es la configuración básica del puente que los cablemódems reciben después de que se conectan y obtienen una dirección IP del servidor DHCP:

Configuración uBR924

uBR924-445b#show run

Building configuration...

version 12.2

no service single-slot-reload-enable

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname uBR924-445b

!

logging rate-limit console 10 except errors

!

clock timezone - -8

ip subnet-zero

no ip routing

no ip finger

!

ip audit notify log

ip audit PO max-events 100

no ip dhcp-client network-discovery

call RSVP-sync

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.3.3 255.255.255.0

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

h323-gateway voip interface

h323-gateway voip id 3620-gk ipaddr 172.16.30.5 1718

h323-gateway voip h323-id test2

!

ip classless

ip http server

no ip http cable-monitor

!

snmp-server packetsize 4096

snmp-server manager

!

voice-port 0

input gain -2

output attenuation 0

!

voice-port 1

input gain -2

output attenuation 0

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 3333

port 0

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 4444

port 1

!

dial-peer voice 10 voip

destination-pattern 1111

session target ras

!

gateway

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Plantillas integradas de perfiles de modulación

Para simplificar la definición de nuevos perfiles de modulación, puede utilizar el comando cable modulation-profile. Este comando crea rápidamente un perfil de modulación completo sobre la base de una de las tres plantillas predefinidas. Estas son las tres plantillas:

- qpsk: esta plantilla es un perfil de modulación optimizado para que todos los códigos de uso de intervalos (IUC) utilicen QPSK.

- qam-16: esta plantilla es un perfil de modulación optimizado para que todos los IUC utilicen 16-QAM.

Nota: Cisco no recomienda el uso de este perfil de modulación.

- mix: esta plantilla es un perfil de modulación optimizado para utilizar 16-QAM para tráfico de datos y QPSK para mantenimiento y solicitud de tráfico.

Utilice mix para obtener la solidez de QPSK para el tráfico de mantenimiento y la velocidad de 16-QAM para el tráfico de datos. Para crear un nuevo perfil de modulación que utilice una de estas plantillas, ejecute el comando cable modulation-profile. Estas secciones de este documento muestran el uso del comando cable modulation-profile:

- Ejemplo de perfil de modulación QPSK

- Ejemplo de Perfil de Modulación 16-QAM

- Ejemplo de perfil de modulación mixta

Ejemplo de perfil de modulación QPSK

Para configurar un CMTS con la plantilla QPSK, ejecute el comando cable modulation-profile profile qpsk en la configuración global. Este resultado muestra el uso del comando:

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 2 qpsk

ubr7246(config)#end

Después de ejecutar este comando, el CMTS carga todas las configuraciones preconfiguradas para este perfil. Estos parámetros aparecen en la configuración:

ubr7246#show run | include modulation-profile 2

cable modulation-profile 2 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed uw8

cable modulation-profile 2 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 2 short 5 75 6 8 qpsk scrambler 152 no-diff 72 fixed uw8

cable modulation-profile 2 long 8 220 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 80 fixed uw8

Nota: Observe que todos los IUC se construyeron automáticamente con modulación QPSK.

Nota: Después de ejecutar el perfil de perfil de modulación de cable {mix | qam-16 | qpsk}, puede modificar manualmente algunos de los parámetros.

Ejemplo de Perfil de Modulación 16-QAM

Para configurar un CMTS con la plantilla 16-QAM, ejecute el comando cable modulation-profile profile qam-16 en la configuración global. Este resultado muestra el uso del comando:

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 3 qam-16

ubr7246(config)#end

Después de ejecutar este comando, el CMTS carga todas las configuraciones preconfiguradas para este perfil. Estos parámetros aparecen en la configuración:

ubr7246#show run | include modulation-profile 3

cable modulation-profile 3 request 0 16 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 3 initial 5 34 0 48 16qam scrambler 152 no-diff 256 fixed uw16

cable modulation-profile 3 station 5 34 0 48 16qam scrambler 152 no-diff 256 fixed uw16

cable modulation-profile 3 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8

cable modulation-profile 3 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8

Ejemplo de perfil de modulación mixta

Existe una plantilla más eficiente, que combina perfiles de modulación QPSK y 16-QAM y es más robusta a mayor velocidad.

Para configurar un CMTS con la plantilla mixta, ejecute el comando cable modulation-profile profile mix en la configuración global. Este resultado muestra el uso del comando:

ubr7246#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ubr7246(config)#cable modulation-profile 4 mix

ubr7246(config)#end

Después de ejecutar este comando, el CMTS carga todas las configuraciones preconfiguradas para este perfil. Estos parámetros aparecen en la configuración:

ubr7246#show run | include modulation-profile 4

cable modulation-profile 4 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed uw16

cable modulation-profile 4 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw8

cable modulation-profile 4 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw8

Nota: Observe que los IUC cortos y largos utilizan 16-QAM. La solicitud, la inicial y la estación utilizan QPSK.

Nota: La configuración de palabras única predeterminada para IUC largos y cortos en el perfil mixto es la palabra única 8 (UW8). Cisco recomienda la utilización de UW16. El uso de una UW más larga ayuda en situaciones ruidosas y reduce la generación de errores FEC incorregible.

Ejecute el comando cable modulation-profile profile para cambiar la palabra única de UW8 a UW16. Este es el resultado de show run | incluye el comando modulation-profile 4 después de cambiar la palabra única de UW8 a UW16:

ubr7246#show run | include modulation-profile 4

cable modulation-profile 4 request 0 16 0 8 qpsk scrambler 152 no-diff 64 fixed uw16

cable modulation-profile 4 initial 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 station 5 34 0 48 qpsk scrambler 152 no-diff 128 fixed uw16

cable modulation-profile 4 short 6 75 6 8 16qam scrambler 152 no-diff 144 fixed uw16

cable modulation-profile 4 long 8 220 0 8 16qam scrambler 152 no-diff 160 fixed uw16

La sección Comando show cable modulation-profile detalla el uso del comando show cable modulation-profile. Ejecute este comando después de configurar perfiles de modulación para asegurarse de que el CMTS comprenda correctamente todos los parámetros.

Comandos relacionados

Comando cable upstream modulation-profile

Para asignar un perfil de modulación a una interfaz, ejecute el comando de configuración cable upstream n modulation-profile interface. Para asignar el perfil de modulación primario predeterminado (perfil 1) a la interfaz, ejecute el comando no cable upstream n modulation-profile interface.

- cable upstream n modulation-profile primary-profile-number [secondary-profile-number]

- no cable upstream n modulation-profile primary-profile-number [secondary-profile-number]

Tabla 4: Descripciones de parámetros

Parámetro

Descripción

n

Número de puerto en la ranura del cablemodem Los números de puerto comienzan con un 0.

número de perfil primario

Perfil de modulación predeterminado que se agrega a la interfaz

Secondary-profile-number (Número de perfil secundario)

Perfil de modulación adicional que se agrega a la interfaz

Valores predeterminados

El valor predeterminado es el perfil de modulación principal (perfil 1).

Modos de comando

El modo de comando es la configuración de la interfaz.

Tabla 5 - Historial de comandos

Versión de software del IOS de Cisco

Modificación

11.3 NA

Este comando fue ingresado primero.

12.0(7)XR2 y 12.1(1a)T1

Este comando se introdujo en los trenes de la versión 12.x del software del IOS de Cisco.

12.1(3a)EC1

Este comando fue modificado para agregar los parámetros primary-profile-number y secondary-profile-number para habilitar la función Dynamic Upstream Modulation .

12.1(5)EC

Este comando se introdujo para los routers de banda ancha universal de la serie Cisco uBR7100.

12.1(7)CX

Este comando fue mejorado para la tarjeta de línea uBR-MC16S de Cisco.

Pautas de uso

Puede configurar perfiles de modulación con frecuencias en sentido ascendente fijas o en interfaces con grupos de espectros asignados. La función Dynamic Upstream Modulation utiliza perfiles de modulación para realizar un seguimiento de la calidad de la señal ascendente. La función verifica que la señal ascendente pueda soportar el esquema de modulación configurado y se ajusta a un esquema de modulación más robusto, si fuera necesario. Cuando mejoran las condiciones de trayecto de retorno, la función devuelve el canal ascendente al esquema de modulación más alto.

Cuando configura la modulación ascendente dinámica y los grupos de espectro en la misma interfaz, las tarjetas de cable módem Cisco uBR-MC1xC y Cisco uBR-MC16S intentan realizar acciones correctivas en este orden:

1. Cambio de modulación

2. Salto de frecuencia

3. Reducción del ancho de canal

Ejemplo:

Este ejemplo asigna el perfil de modulación primario 2 y el perfil de modulación secundario 1 al puerto (interfaz) 0:

Router(config-if)#cable upstream 0 modulation-profile 2 1

El comando show cable modulation-profile

La sintaxis de este comando es show cable modulation-profile [profile] [iuc-code] .

Tabla 6 - Descripciones de parámetros

Parámetro

Descripción

perfil

(Opcional) Número de perfil: los valores válidos son del 1 al 8.

código iuc

(Opcional) Código de uso interno: las opciones válidas son:

- solicitud: ráfaga de solicitud (IUC 1)

- solicitud: ráfaga de solicitud/datos (IUC 2)

- inicial: ráfaga de medición inicial (IUC 3)

- estación: ráfaga de medición de estaciones (IUC 4)

- short: ráfaga de subvención corta (IUC 5)

- long — Long Grant Burst (IUC 6)

Valores predeterminados

No hay ningún comportamiento predeterminado ni valores predeterminados.

Modos de comando

El modo de comando es EXEC privilegiado.

Tabla 7: Historial de comandos

Versión de software del IOS de Cisco

Modificación

11.3 XA

Este comando fue ingresado primero.

12.(0)7XR2

Se usó este comando.

12.1(3a)EC1

Este comando fue soportado y el tipo requerido fue agregado.

Pautas de uso

El comando show cable modulation-profile muestra la información del grupo de perfiles de modulación. Un perfil de modulación es una colección de seis perfiles de ráfaga que se envían en un mensaje UCD. Estos perfiles configuran los parámetros de transmisión del módem para estos tipos de mensajes ascendentes:

- Petición

- Reqdata

- Mantenimiento inicial

- Mantenimiento de la estación

- Subvención corta

- Larga concesión

Este es un ejemplo de salida del comando show cable modulation-profile:

ubr7246#show cable modulation-profile 1

Mod IUC     Type Preamb Diff FEC    FEC   Scrambl Max  Guard Last Scrambl Preamb

length enco T      CW    seed    B    time  CW           offset

BYTES  size          size size  short

1   request qpsk 64     no   0x0    0x10  0x152   1    8     no   yes     952

1   initial qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   station qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     896

1   short   qpsk 72     no   0x5    0x4B  0x152   6    8     no   yes     944

1   long    qpsk 80     no   0x8    0xDC  0x152   0    8     no   yes     936

Esta tabla describe los campos que se muestran en el resultado del comando show cable modulation-profile:

Tabla 8: Descripción de los campos

Campo

Descripción

Mod

Número de grupo de perfiles de modulación Un grupo de perfiles de modulación es el conjunto de perfiles de ráfaga que definen las características de transmisión ascendente para los diversos tipos de clases de transmisión ascendente.

IUC

Código de uso interno Cada ráfaga de transmisión ascendente pertenece a una clase, que recibe un número que se denomina IUC. El ancho de banda mapea mensajes por códigos IUC que se utilizan para asignar ranuras de tiempo ascendente. Estos tipos están definidos actualmente:

- solicitud: ráfaga de solicitud (IUC 1)

- solicitud: ráfaga de solicitud/datos (IUC 2)

- inicial: ráfaga de medición inicial (IUC 3)

- estación: ráfaga de medición de estaciones (IUC 4)

- short: ráfaga de subvención corta (IUC 5)

- long—Long Grant Burst (IUC 6)

Tipo

Tipo de modulación

Longitud del preámbulo

Longitud del preámbulo

Codificación Diferencial

Codificación diferencial habilitada (sí) o no habilitada (no)

FEC T bytes

Número de bytes que se pueden corregir para cada palabra de código FEC

FEC K bytes

El número de bytes de información dentro de una palabra de código FEC

Tamaño FEC CW

Tamaño, en bytes, de la palabra de código post-FEC Normalmente es k + 2T bytes, o el número de bytes de información FEC (k) más el doble del número de bytes que se pueden corregir dentro de cada palabra de código FEC (T).

Semilla de escrambel

Valor de inicialización del codificador, en formato hexadecimal

Tamaño máximo de B

Tamaño máximo de ráfaga

Tamaño del tiempo de protección

Tiempo, en símbolos, entre ráfagas sucesivas

Última CW corta

Gestión de FEC para la última palabra de código abreviada

Scrambl

Scrambler enabled (yes) o not enabled (no)

Desplazamiento de preamb

Los bits de valor del preámbulo

Ejemplo:

Para verificar que el perfil de modulación que configuró tenga los parámetros correctos, ejecute el comando show cable modulation-profile para el perfil 2.

ubr7246#show cable modulation-profile 2

Mod IUC     Type Preamb Diff FEC    FEC   Scrambl Max  Guard Last Scrambl Preamb

length enco T      CW    seed    B    time  CW           offset

BYTES  size          size size  short

2   request qpsk 64     no   0x0    0x10  0x152   1    8     no   yes     440

2   initial qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     384

2   station qpsk 128    no   0x5    0x22  0x152   0    48    no   yes     384

2   short   qam  144    no   0x6    0x4B  0x152   6    8     no   yes     864

2   long    qam  160    no   0x8    0xDC  0x152   0    8     no   yes     848

Información Relacionada

- Modulación ascendente dinámica Cisco uBR7200

- Perfiles de modulación ascendentes para las tarjetas de línea para cable