Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configuration Steps

1. WAAS Central Manager

2. Configuración del servidor de Windows 2008 R2-NPS

3. Configuración de WAAS CM para cuentas de usuario RADIUS

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el procedimiento de configuración del servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS) en Cisco Wide Area Application Services (WAAS) y Windows 2008 R2 Network Policy Server (NPS).

La configuración WAAS predeterminada utiliza autenticación local. Cisco WAAS admite RADIUS y el sistema de control de acceso del controlador de acceso a terminales (TACACS+) también para la autenticación, autorización y contabilidad (AAA). Este documento cubre la configuración para un solo dispositivo. Sin embargo, esto también se puede hacer en el grupo de dispositivos. Toda la configuración se debe aplicar a través de la GUI de WAAS CM.

La configuración AAA general de WAAS se proporciona en la Guía de Configuración de Servicios de Aplicaciones de Área Amplia de Cisco en el capítulo Configuración de la Autenticación, Autorización y Contabilización de Inicio de Sesión Administrativa.

Colaborado por Hamilan Gnanabaskaran, ingeniero del TAC de Cisco.

Editado por Sanaz Tayyar, ingeniero del TAC de Cisco.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- WAAS 5.x o 6.x

- servidor Windows NPS

- AAA - RADIUS

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco WAAS: Virtual Central Manager (vCM)

- WAAS 6.2.3.b

- NPS de Windows 2008

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. Todos los dispositivos utilizados en este documento comenzaron con una configuración predeterminada. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Productos Relacionados

Este documento también se puede aplicar con estas versiones de hardware y software:

- vWAAS, ISR-WAAS y todos los dispositivos WAAS

- WAAS 5.x o WAAS 6.x

- WAAS como Central Manager, Application Accelerator

Nota: APPNAV-XE no admite esta configuración. El router AAA envía la configuración a APPNAV-XE.

Configuration Steps

Esta configuración debe aplicarse:

1. WAAS Central Manager

1.1 configuración AAA RADIUS

1.2 Configuración de autenticación AAA

2. Windows 2008 R2 - Configuración del servidor NPS

2.1 Configuración de Clientes RADIUS

2.2 Configuración de políticas de red

3. Configuración de WAAS CM para cuentas de usuario RADIUS

1. WAAS Central Manager

1.1 En WAAS Central Manager crea el servidor RADIUS bajo Configurar>Seguridad>AAA>RADIUS.

1.2 Configure el método de autenticación para reflejar RADIUS en Configurar>Seguridad>AAA>Métodos de autenticación.

El método de autenticación principal se elige como RADIUS y el método de autenticación secundario como local. Por lo tanto, en caso de falla de RADIUS, el cliente puede iniciar sesión a través de la cuenta local.

2. Configuración del servidor de Windows 2008 R2-NPS

2.1 En el servidor Windows 2008 R2 - NPS, cree la IP del dispositivo WAAS como cliente RADIUS.

2.2 En el servidor Windows 2008 R2 - NPS, cree una política de red que coincida con los dispositivos WAAS y permita la autenticación.

En el LAB, estos parámetros se deben seleccionar bajo NPS >Políticas>Política de red.

La condición puede coincidir con el nombre descriptivo del cliente de Radius. Se pueden utilizar otros métodos, como la dirección IP.

Métodos de autenticación como autenticación no cifrada (PAP, SPAP).

Tipo de servicio como administrativo.

Atributo específico del proveedor como par Cisco-AV (Shell:priv-lvl=15).

Permitir acceso completo a la red.

3. Configuración de WAAS CM para cuentas de usuario RADIUS

Configure un usuario en RADIUS con el nivel de privilegio 15 o 1, no proporciona acceso a la GUI de WAAS CM. La base de datos de CMS mantiene una lista de usuarios, funciones y dominios separados del servidor AAA externo.

Después de la configuración del servidor AAA externo correctamente para autenticar a un usuario, la GUI de CM debe configurarse para darle a ese usuario las funciones y dominios necesarios para trabajar dentro de la GUI de CM.

Si el usuario RADIUS no está en el CM bajo el usuario, cuando inicie sesión en la GUI con ese usuario Su cuenta no tiene privilegios para acceder a ninguna de las Páginas de Central Manager. Compruebe con su administrador las funciones y dominios aprovisionados. Se muestra este masaje.

Configuración del nombre de usuario local en WAAS CM sin contraseña.

El nombre de usuario se debe enlazar con las funciones adecuadas en Administración de funciones para cada usuario.

Si el usuario necesita tener acceso de sólo lectura o acceso limitado, esto se puede configurar en roles.

Verificación

En los dispositivos WAAS, se envía esta configuración.

clave de servidor RADIUS ****

radius-server host 10.66.86.125 auth-port 1645

!

authentication login local enable secondary

authentication login radius enable primary

authentication configuration local enable secondary

authentication configuration radius enable primary

authentication fail-over server-unreachable

El Analizador de Cisco CLI (solo clientes registrados) admite determinados comandos show. Utilice el Analizador de Cisco CLI para ver un análisis de los resultados del comando show.

- authentication- Configurar autenticación

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

- Verificar los registros de dominio de Windows

- debug aaa authorization de la CLI de WAAS CM

Información Relacionada

- Configuración de la Configuración de Autenticación del Servidor RADIUS en WAAS

- Network Policy Server se aplica a Windows Server 2008