Contents

Introduction

Windows support forSecure Endpoint Windows Connector Version 8.x (64-bit only)

Legacy Windows support forSecure Endpoint Windows Connector 7.x (64-bit or 32-bit)

Introduction

This document describes the operating system compatibility for supported versions of the Secure Endpoint Windows Connector.

Note: Private Cloud supports Windows Connector versions up to 8.4.1.

Windows support for Secure Endpoint Windows Connector Version 8.x (64-bit only)

This information is now available in the Secure Endpoint online help at https://console.amp.cisco.com/help/en/Content/Secure_Endpoint_User_Guide/Windows_System_Requireme.html

Legacy Windows support for Secure Endpoint Windows Connector 7.x (64-bit or 32-bit)

This information is now available in the Secure Endpoint online help at https://console.amp.cisco.com/help/en/Content/Secure_Endpoint_User_Guide/Windows_System_Requireme.html