Contents

Introduction

General Upgrade Guidance

Cisco Nexus 3000/9000 Recommended Upgrade Matrix

Cisco Nexus 7000 Recommended Upgrade Matrix

Recommended Release Documents

Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500, and 3600 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 Series Switches

Cisco Nexus 5600 Series Switches

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Introduction

This document describes relevant material required to prepare a Cisco Nexus device for a Cisco NX-OS Upgrade.

General Upgrade Guidance

Cisco Nexus 3000/9000 Recommended Upgrade Matrix

Nexus 3000/9000 series switches Upgrade Matrix:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-9k3k-issu-matrix/index.html

Cisco Nexus 7000 Recommended Upgrade Matrix

Nexus 7000 Series Switches Upgrade Matrix:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-7k-issu-matrix/index.html

Recommended Release Documents

Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500, and 3600 Series Switches

Recommended Cisco NX-OS Releases for Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500, and 3600 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_3000_Series_Switches.html

Cisco Nexus 9000 Series Switches

Recommended Cisco NX-OS Releases for Cisco Nexus 9000 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_9000_Series_Switches.html

Cisco Nexus 5500 Series Switches

Recommended Cisco NX-OS Releases for Cisco Nexus 5500 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 5600 Series Switches

Recommended Cisco NX-OS Releases for Cisco Nexus 5600 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/release/recommended_releases/n5600_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Recommended Cisco NX-OS Releases for Cisco Nexus 6000 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Recommended Cisco NX-OS Releases for Cisco Nexus 7000 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html