Inhalt

Einleitung

Links

Note Well

Einleitung

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13 behebt wichtige Fehler beim Cisco IOS XE 17.12.4 FCS, beim Wireless Controller 9800 und bei Access Points.

Links

Laden Sie hier Cisco IOS XE 17.12.4ESW13 herunter.

- Verwenden Sie für integrierte Wireless Controller auf Catalyst Access Points der Serie 9100 C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip

- Verwenden Sie für den Catalyst 9800-CL Wireless Controller für die Cloud C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Verwenden Sie für Catalyst 9800-L Wireless Controller C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Verwenden Sie für Catalyst Wireless Controller 9800-40 und 9800-80 C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- Versionshinweise für 17.12.4 ES13

Note Well

Kunden werden aufgefordert, zur CCO-Version 17.12.5 zu migrieren, wenn diese verfügbar ist. Kunden erhalten keine zusätzlichen Bugfixes für diese ES-Zweigstelle, wenn der nächste CCO-Code (Maintenance Release) bereits entsprechende Fixes integriert hat. Dieser Code wird von der TAC-Organisation unterstützt. Bitte melden Sie alle Kommentare, Vorschläge und Probleme zu diesem Code direkt an wnbu-escalation@cisco.com.