Inhalt

Einführung

Hintergrundinformationen

Abkürzungen

Workflow des MoP

Erforderliche Health Checks

Isolierung und Entfernen eines fehlerhaften OSD-Laufwerks aus dem Cluster

OSD-Datenträger ersetzen und neues VD erstellen

Das OSD in den Cluster zurücksetzen

Einführung

In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, die erforderlich sind, um OSD-Datenträger aus dem Ceph/Storage-Cluster zu isolieren und zu ersetzen, das auf der Object Storage Disk (OSD)-Compute in einer Ultra-M-Konfiguration gehostet wird.

Hintergrundinformationen

Ultra-M ist eine vorkonfigurierte und validierte Kernlösung für virtualisierte mobile Pakete, die die Bereitstellung von VNFs vereinfacht. OpenStack ist der Virtualized Infrastructure Manager (VIM) für Ultra-M und besteht aus den folgenden Knotentypen:

- Computing

- OSD - Computing

- Controller

- OpenStack-Plattform - Director (OSPD)

Die High-Level-Architektur von Ultra-M und die beteiligten Komponenten sind in diesem Bild dargestellt:

UltraM-ArchitekturDieses Dokument richtet sich an Mitarbeiter von Cisco, die mit der Cisco Ultra-M-Plattform vertraut sind. Es enthält eine Beschreibung der Schritte, die beim Austausch des OSPD-Servers auf OpenStack-Ebene durchgeführt werden müssen.

Hinweis: Ultra M 5.1.x wird zur Definition der Verfahren in diesem Dokument berücksichtigt.

Abkürzungen

VNF

Virtuelle Netzwerkfunktion

CF

Kontrollfunktion

SF

Servicefunktion

WSA

Elastic Service Controller

MOP

Verfahrensweise

OSD

Objektspeicherdatenträger

HDD

Festplattenlaufwerk

SSD

Solid-State-Laufwerk

VIM

Virtueller Infrastrukturmanager

VM

Virtuelles System

EM

Element Manager

USA

Ultra-Automatisierungsservices

UUID

Universell eindeutige IDentifier

Workflow des MoP

Erforderliche Health Checks

1. Verwenden Sie den Befehl Ceph-disk list, um die Zuordnung von OSD zu Journal zu verstehen und den Datenträger zu identifizieren, der isoliert und ersetzt werden soll.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph-disk list

/dev/sda :

/dev/sda1 other, iso9660

/dev/sda2 other, xfs, mounted on /

/dev/sdb :

/dev/sdb1 ceph journal, for /dev/sdc1

/dev/sdb3 ceph journal, for /dev/sdd1

/dev/sdb2 ceph journal, for /dev/sde1

/dev/sdb4 ceph journal, for /dev/sdf1

/dev/sdc :

/dev/sdc1 ceph data, active, cluster ceph, osd.1, journal /dev/sdb1

/dev/sdd :

/dev/sdd1 ceph data, active, cluster ceph, osd.7, journal /dev/sdb3

/dev/sde :

/dev/sde1 ceph data, active, cluster ceph, osd.4, journal /dev/sdb2

/dev/sdf :

/dev/sdf1 ceph data, active, cluster ceph, osd.10, journal /dev/sdb4

2. Überprüfen Sie die Ceph Health- und OSD-Strukturzuordnung, bevor Sie mit der identifizierten OSD-Festplattenisolierung fortfahren.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

1 mons down, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod1-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 28, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

osdmap e709: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v941813: 704 pgs, 6 pools, 490 GB data, 163 kobjects

1470 GB used, 11922 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 58580 B/s wr, 0 op/s rd, 7 op/s wr

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT   TYPE NAME                   UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2  4.35999     host pod1-osd-compute-0

0  1.09000         osd.0                    up  1.00000          1.00000

3  1.09000         osd.3                    up  1.00000          1.00000

6  1.09000         osd.6                    up  1.00000          1.00000

9  1.09000         osd.9                    up  1.00000          1.00000

-3        0     host pod1-osd-compute-1

-4  4.35999     host pod1-osd-compute-2

2  1.09000         osd.2                    up  1.00000          1.00000

5  1.09000         osd.5                    up  1.00000          1.00000

8  1.09000         osd.8                    up  1.00000          1.00000

11  1.09000         osd.11                   up  1.00000          1.00000

-5  4.35999     host pod1-osd-compute-3

1  1.09000         osd.1                    up  1.00000          1.00000

4  1.09000         osd.4                    up  1.00000          1.00000

7  1.09000         osd.7                    up  1.00000          1.00000

10  1.09000         osd.10                   up  1.00000          1.00000

Isolierung und Entfernen eines fehlerhaften OSD-Laufwerks aus dem Cluster

1. Deaktivieren und Stoppen des OSD-Prozesses

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo systemctl disable ceph-osd@7

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo systemctl stop ceph-osd@7

2. Das OSD entfernen.

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo su

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd set noout

set noout

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd set norebalance

set norebalance

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd out 7

marked out osd.7.

Hinweis: Warten Sie, bis die Wiederherstellung des Datengleichgewichts abgeschlossen ist, und alle PGs müssen wieder auf active+clean zurückgesetzt werden, um Probleme zu vermeiden.

3. Bestätigen Sie, ob das OSD markiert ist, und warten Sie, bis die Ceph-Neugewichtung fortgesetzt wird.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# watch -n1 ceph -s

95 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

28 active+recovery_wait+degraded

2 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

1 active+recovering+degraded

2 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

1 active+recovering+degraded

2 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

67 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

3 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

24 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

22 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

1 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

8 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill

4. Entfernen Sie den Authentifizierungsschlüssel für das OSD.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph auth del osd.7

updated

5. Vergewissern Sie sich, dass die Tasten für OSD.7 nicht aufgeführt sind.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph auth list

installed auth entries:

osd.0

key: AQCgpB5blV9dNhAAzDN1SVdnuJyTN2f7PAdtFw==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.1

key: AQBdwyBbbuD6IBAAcvG+oQOz5vk62faOqv/CEw==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.10

key: AQCwwyBb7xvHJhAAZKPprXWT7UnvnAXBV9W2rg==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.11

key: AQDxpB5b9/rGFRAAkcCEkpSN1YZVDdeW+Bho7w==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.2

key: AQCppB5btekoNBAAACoWpDz0VL9bZfyIygDpBQ==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.3

key: AQC4pB5bBaUlORAAhi3KPzetwvWhYGnerAkAsg==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.4

key: AQB1wyBbvMIQLRAAXefFVnZxMX6lVtObQt9KoA==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.5

key: AQDBpB5buKHqOhAAW1Q861qoYqW6fAYHlOxsLg==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.6

key: AQDQpB5b1BveFxAAfCLM3tvDUSnYneutyTmaEg==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.8

key: AQDZpB5bd4nlGRAAkkzbmGPnEDAWV0dUhrhE6w==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

osd.9

key: AQDopB5bKCZPGBAAfYtp1GLA7QIi/YxJa8O1yw==

caps: [mon] allow profile osd

caps: [osd] allow *

client.admin

key: AQDpmx5bAAAAABAA3hLK8O2tGgaAK+X2Lly5Aw==

caps: [mds] allow *

caps: [mon] allow *

caps: [osd] allow *

client.bootstrap-mds

key: AQBDpB5bjR1GJhAAB6CKKxXulve9WIiC6ZGXgA==

caps: [mon] allow profile bootstrap-mds

client.bootstrap-osd

key: AQDpmx5bAAAAABAA3hLK8O2tGgaAK+X2Lly5Aw==

caps: [mon] allow profile bootstrap-osd

client.bootstrap-rgw

key: AQBDpB5b7OWXHBAAlATmBAOX/QWW+2mLxPqlkQ==

caps: [mon] allow profile bootstrap-rgw

client.openstack

key: AQDpmx5bAAAAABAAULxfs9cYG1wkSVTjrtiaDg==

caps: [mon] allow r

caps: [osd] allow class-read object_prefix rbd_children, allow rwx pool=volumes, allow rwx pool=backups, allow rwx pool=vms, allow rwx pool=images, allow rwx pool=metrics

7. Entfernen Sie das OSD aus dem Cluster.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd rm 7

removed osd.7

8. Lösen Sie die OSD-Festplatte, die ausgetauscht werden muss.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# umount /var/lib/ceph/osd/ceph-7

9. Lösen Sie den Nasenlöcher und den Tiefgang.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd unset noscrub

unset noscrub

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd unset nodeep-scrub

unset nodeep-scrub

10. Überprüfen Sie die Ceph-Gesundheit und warten Sie, bis Health-ok und alle PGs wieder auf active+clean.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_WARN

28 pgs backfill_wait

4 pgs backfilling

5 pgs degraded

5 pgs recovery_wait

83 pgs stuck unclean

recovery 1697/516881 objects degraded (0.328%)

recovery 76428/516881 objects misplaced (14.786%)

noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set

1 mons down, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod1-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 28, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

osdmap e877: 11 osds: 11 up, 11 in; 193 remapped pgs

flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v942974: 704 pgs, 6 pools, 490 GB data, 163 kobjects

1470 GB used, 10806 GB / 12277 GB avail

1697/516881 objects degraded (0.328%)

76428/516881 objects misplaced (14.786%)

511 active+clean

156 active+remapped

28 active+remapped+wait_backfill

5 active+recovery_wait+degraded+remapped

4 active+remapped+backfilling

client io 331 kB/s wr, 0 op/s rd, 56 op/s wr

OSD-Datenträger ersetzen und neues VD erstellen

1. Entfernen Sie das fehlerhafte Laufwerk, und ersetzen Sie es durch ein neues Laufwerk: Cisco UCS C240 M4 Server - Installations- und Serviceleitfaden.

2. Überprüfen Sie die Anmeldung beim CIMC des OSD-Computing, und überprüfen Sie den Steckplatz, an dem das OSD ausgetauscht und einwandfrei angezeigt wird.

3. Erstellen Sie ein virtuelles Laufwerk für eine neue Festplatte. Es muss sich um eine neue Festplatte ohne Metadaten handeln.

4. Stellen Sie sicher, dass sich der neu hinzugefügte Datenträger im Status "Nicht konvertiert" befindet.

Speicher > Cisco 12-G-SAS-RAID-Controller (SLOT-HBA) > Informationen zum physischen Laufwerk

5. Wählen Sie die Option Virtuelles Laufwerk aus nicht verwendeten physischen Laufwerken erstellen, um das virtuelle Laufwerk zu erstellen.

Storage > Cisco 12-G-SAS-RAID-Controller (SLOT-HBA)

6. Verwenden Sie das physische Laufwerk 9, um ein neues VD zu erstellen und es als OSD3 zu bezeichnen.

Storage > Cisco 12G SAS Modular RAID Controller (SLOT-HBA) > Controller-Info > Virtuelles Laufwerk aus nicht verwendeten physischen Laufwerken erstellen

Storage > Cisco 12G SAS Modular RAID Controller (SLOT-HBA) > Controller-Info > Virtuelles Laufwerk aus nicht verwendeten physischen Laufwerken erstellen

7. IPMI over LAN aktivieren: Admin > Communication Services > Communication Services.

IPMI over LAN aktivieren: Admin > Kommunikationsdienste > Kommunikationsdienste

8. Deaktivieren Sie Hyperthreading: Compute > BIOS > Conimage BIOS > Advanced > Processor Configuration.

Hyperthreading deaktivieren: Computing > BIOS > BIOS konfigurieren > Erweitert > Prozessorkonfiguration

Hinweis: Das hier abgebildete Image und die in diesem Abschnitt beschriebenen Konfigurationsschritte beziehen sich auf die Firmware-Version 3.0(3e). Wenn Sie an anderen Versionen arbeiten, kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen.

Das OSD in den Cluster zurücksetzen

1. Nachdem ein neuer Datenträger ausgetauscht wurde, führen Sie partprobe aus, um das neue Gerät zu ermitteln.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# partprobe

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# lsblk

NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT

sda      8:0    0 278.5G  0 disk

|

-sda1   8:1    0     1M  0 part

-sda2   8:2    0 278.5G  0 part /

sdb      8:16   0 446.1G  0 disk

|

-sdb1   8:17   0   107G  0 part

-sdb2   8:18   0   107G  0 part

-sdb3   8:19   0   107G  0 part

-sdb4   8:20   0   107G  0 part

sdc      8:32   0   1.1T  0 disk

|

-sdc1   8:33   0   1.1T  0 part /var/lib/ceph/osd/ceph-1

sdd 8:48   0   1.1T  0 disk

|

-sdd1   8:49   0   1.1T  0 part

sde      8:64   0   1.1T  0 disk

|

-sde1   8:65   0   1.1T  0 part /var/lib/ceph/osd/ceph-4

sdf      8:80   0   1.1T  0 disk

|

-sdf1   8:81   0   1.1T  0 part /var/lib/ceph/osd/ceph-10

2. Suchen Sie ein Gerät, das auf dem Server verfügbar ist.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 299.0 GB, 298999349248 bytes, 583983104 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk label type: dos

Disk identifier: 0x000b5e87

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System

/dev/sda1            2048        4095        1024   83  Linux

/dev/sda2   *        4096   583983070   291989487+  83  Linux

WARNING: fdisk GPT support is currently new, and therefore in an experimental phase. Use at your own discretion.

Disk /dev/sdb: 479.0 GB, 478998953984 bytes, 935544832 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes

I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

Disk label type: gpt

#         Start          End    Size  Type            Name

1         2048    224462847    107G  unknown         ceph journal

2    224462848    448923647    107G  unknown         ceph journal

3    448923648    673384447    107G  unknown         ceph journal

4    673384448    897845247    107G  unknown         ceph journal

WARNING: fdisk GPT support is currently new, and therefore in an experimental phase. Use at your own discretion.

Disk /dev/sdd: 1199.0 GB, 1198999470080 bytes, 2341795840 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk label type: gpt

#         Start          End    Size  Type            Name

1         2048   2341795806    1.1T  unknown         ceph data

WARNING: fdisk GPT support is currently new, and therefore in an experimental phase. Use at your own discretion.

Disk /dev/sdc: 1199.0 GB, 1198999470080 bytes, 2341795840 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk label type: gpt

#         Start          End    Size  Type            Name

1         2048   2341795806    1.1T  unknown         ceph data

WARNING: fdisk GPT support is currently new, and therefore in an experimental phase. Use at your own discretion.

Disk /dev/sde: 1199.0 GB, 1198999470080 bytes, 2341795840 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk label type: gpt

#         Start          End    Size  Type            Name

1         2048   2341795806    1.1T  unknown         ceph data

WARNING: fdisk GPT support is currently new, and therefore in an experimental phase. Use at your own discretion.

Disk /dev/sdf: 1199.0 GB, 1198999470080 bytes, 2341795840 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk label type: gpt

#         Start          End    Size  Type            Name

1         2048   2341795806    1.1T  unknown         ceph data

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]#

3. Verwenden Sie die Ceph-disk-Liste, um die Zuweisung der Datenträgerpartition für das Journal zu identifizieren.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph-disk list

/dev/sda :

/dev/sda1 other, iso9660

/dev/sda2 other, xfs, mounted on /

/dev/sdb :

/dev/sdb1 ceph journal, for /dev/sdc1

/dev/sdb3 ceph journal

/dev/sdb2 ceph journal, for /dev/sde1

/dev/sdb4 ceph journal, for /dev/sdf1

/dev/sdc :

/dev/sdc1 ceph data, active, cluster ceph, osd.1, journal /dev/sdb1

/dev/sdd :

/dev/sdd1 other, xfs

/dev/sde :

/dev/sde1 ceph data, active, cluster ceph, osd.4, journal /dev/sdb2

/dev/sdf :

/dev/sdf1 ceph data, active, cluster ceph, osd.10, journal /dev/sdb4

Hinweis: In der ceph-disk-Liste ist die ausgedrückte sde1 Journalpartition für sdb2. Überprüfen Sie die Ausgabe der Ceph-disk-Liste, und ordnen Sie die Journaldatenträger-Partition unter dem Befehl für die Vorbereitung der Ceph zu. Sobald Sie unten den Befehl OSD.7 ausgeführt haben, erscheint OSD.7, und die Datenwiederherstellung (Backfill/Recovery) wird gestartet.

4. Erstellen Sie die Ceph-Disk, und fügen Sie sie wieder zum Cluster hinzu.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]#  ceph-disk --setuser ceph --setgroup ceph prepare --fs-type xfs /dev/sdd /dev/sdb3

prepare_device: OSD will not be hot-swappable if journal is not the same device as the osd data

Creating new GPT entries.

The operation has completed successfully.

meta-data=/dev/sdd1              isize=2048   agcount=4, agsize=73181055 blks

=                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1

=                       crc=1        finobt=0, sparse=0

data     =                       bsize=4096   blocks=292724219, imaxpct=5

=                       sunit=0      swidth=0 blks

naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0 ftype=1

log      =internal log           bsize=4096   blocks=142931, version=2

=                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1

realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0

Warning: The kernel is still using the old partition table.

The new table will be used at the next reboot.

The operation has completed successfully.

#####Hint###

where - sdd is new drive added as OSD

where – sdb3 is journal disk partition number

mapping is sdc1 for sdc, sdd1 for sdd, sde1 for sde

sdf1 for sdf (and so on)

5. Aktivieren Sie die Ceph-Disks, und deaktivieren Sie die Flags nocrub und nodeep-crub.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph-disk activate-all

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd unset noout

unset noout

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd  unset norebalance

unset norebalance

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd unset noscrub

unset noscrub

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# ceph osd unset nodeep-scrub

unset nodeep-scrub

6. Warten Sie, bis die Neugewichtung abgeschlossen ist, und überprüfen Sie, ob die Kopfzeilen- und OSD-Struktur einwandfrei funktioniert.

[root@pod1-osd-compute-3 heat-admin]# watch -n 3 ceph -s

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

1 mons down, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod1-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 28, quorum 0,1 pod1-controller-0,pod1-controller-1

osdmap e709: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v941813: 704 pgs, 6 pools, 490 GB data, 163 kobjects

1470 GB used, 11922 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 58580 B/s wr, 0 op/s rd, 7 op/s wr

[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT   TYPE NAME                   UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2  4.35999     host pod1-osd-compute-0

0  1.09000         osd.0                    up  1.00000          1.00000

3  1.09000         osd.3                    up  1.00000          1.00000

6  1.09000         osd.6                    up  1.00000          1.00000

9  1.09000         osd.9                    up  1.00000          1.00000

-4  4.35999     host pod1-osd-compute-2

2  1.09000         osd.2                    up  1.00000          1.00000

5  1.09000         osd.5                    up  1.00000          1.00000

8  1.09000         osd.8                    up  1.00000          1.00000

11  1.09000         osd.11                   up  1.00000          1.00000

-5  4.35999     host pod1-osd-compute-3

1  1.09000         osd.1                    up  1.00000          1.00000

4  1.09000         osd.4                    up  1.00000          1.00000

7  1.09000         osd.7                    up  1.00000          1.00000

10  1.09000         osd.10                   up  1.00000          1.00000