Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Abkürzungen

Workflow des MoP

Bereitstellungs-ID, UUID und deren Beziehung im EM

Vorprüfungen

Im EM

In ESC

In StarOS VNF

Identifizieren der UUID-Diskrepanz

UUID wiederherstellen

Ausstehende Anfragen in EM Zookeeper löschen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die erforderlichen Schritte zur Korrektur der UUID-Diskrepanz (Universally Unique IDentifier) zwischen Element Manager (EM) und StarOS Virtual Network Functions (VNFs) in einem Ultra-M-Setup, das StarOS VNFs hostet.

Hintergrundinformationen

Ultra-M ist eine vorkonfigurierte und validierte virtualisierte Mobile Packet Core-Lösung, die die Bereitstellung von VNFs vereinfacht.

Die Ultra-M-Lösung besteht aus den folgenden VM-Typen:

- Auto-IT

- Automatische Bereitstellung

- Ultra Automation Services (UAS)

- Element Manager (EM)

- Elastic Services Controller (ESC)

- Kontrollfunktion (CF)

- Sitzungsfunktion (SF)

Die High-Level-Architektur von Ultra-M und die beteiligten Komponenten sind in diesem Bild dargestellt:

UltraM-Architektur

Anmerkung: Die Ultra M 5.1.x-Version wird bei der Definition der in diesem Dokument beschriebenen Verfahren berücksichtigt.

Abkürzungen

VNF

Virtuelle Netzwerkfunktion

CF

Kontrollfunktion

SF

Dienstfunktion

WSA

Elastischer Service-Controller

MOPP

Vorgehensweise

OSD

Objektspeicherplatten

Festplatte

Festplattenlaufwerk

SSD

Solid-State-Laufwerk

VIM

Manager für virtuelle Infrastruktur

VM

Virtuelles System

EM

Element-Manager

USA

Ultra-Automatisierungsservices

UUID

Universeller eindeutiger IDentifier

Workflow des MoP

Bereitstellungs-ID, UUID und deren Beziehung im EM

Es gibt drei Hauptkomponenten - ESC, EM und StarOS VNF in einer Ultra-M-Konfiguration. EM fungiert als Proxy für die ConfD-Anfragen und sendet eine Antwort im Namen des StarOS VNF. Jede dieser Komponenten wird als VM ausgeführt und verwaltet Informationen. Wenn die Daten/der Status von VMs über diese drei Knoten nicht übereinstimmen, gibt es einen UUID-Mismatch-Alarm in EM. ESC ruft EM an, um KonfD-Daten zu erhalten. Die ConfD verfügt sowohl über Konfigurationsinformationen als auch Betriebsdaten. EM übersetzt die Anfragen, die von ESC kommen und sendet Antworten nach Bedarf.

Vorprüfungen

Im EM

Vergewissern Sie sich, dass sich das EM im HA-Modus befindet und als Master/Slave angezeigt wird:

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs --status | more

vsn: 4.1.1

SMP support: yes, using 2 threads

Using epoll: yes

available modules: backplane,netconf,cdb,cli,snmp,webui

running modules: backplane,netconf,cdb,cli,webui

status: started

cluster status:

mode: master

node id: 6-1528831279

connected slaves: 1

Melden Sie sich bei EM an, und überprüfen Sie, ob der EM-Cluster fehlerfrei ist:

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ems

EM VNFM

ID SLA SCM PROXY

---------------------

5 up up up

9 up up up

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 9-1518035669

ncs-state ha connected-slave [ 5-1518043097 ]

In ESC

Überprüfen Sie in ESC, ob die Netzwerkkonferenzverbindung zu EM hergestellt ist:

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ netstat -an | grep 830

tcp        0      0 0.0.0.0:830                 0.0.0.0:*                   LISTEN

tcp        0      0 172.18.181.6:830            172.18.181.11:39266         ESTABLISHED

tcp        0      0 172.18.181.6:830            172.18.181.11:39267         ESTABLISHED

tcp        0      0 :::830                      :::*                        LISTEN

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$

Stellen Sie über ESC sicher, dass alle VMs aktiv sind und der Service aktiv ist:

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep "<vm_name>|<state>"

<state>IMAGE_ACTIVE_STATE</state>

<state>IMAGE_ACTIVE_STATE</state>

<state>IMAGE_ACTIVE_STATE</state>

<state>FLAVOR_ACTIVE_STATE</state>

<state>FLAVOR_ACTIVE_STATE</state>

<state>FLAVOR_ACTIVE_STATE</state>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_c1_0_13d5f181-0bd3-43e4-be2d-ada02636d870</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_c4_0_9dd6e15b-8f72-43e7-94c0-924191d99555</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s2_0_b2cbf15a-3107-45c7-8edf-1afc5b787132</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s3_0_882cf1ed-fe7a-47a7-b833-dd3e284b3038</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s5_0_672bbb00-34f2-46e7-a756-52907e1d3b3d</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_s6_0_6f30be77-6b9f-4da8-9577-e39c18f16dfb</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_vnfd2-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_vnfd2-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd2-deployment_vnfd2-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$

In StarOS VNF

Vergewissern Sie sich, dass der vnfm-proxy-agent online ist:

[local]POD1-VNF2-PGW# show vnfm-proxy-agent status

Thursday June 21 07:25:02 UTC 2018

VNFM Proxy Agent Status:

State        : online

Connected to : 172.18.180.3:2181

Bind Address : 172.18.180.13:38233

VNFM Proxy address count: 3

Überprüfen Sie den emctrl show alive-Status:

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl status

Thursday June 21 07:25:09 UTC 2018

emctrl status:

emctrl in state: ALIVE

Identifizieren der UUID-Diskrepanz

Die UUID muss zwischen StarOS VNF und EM verglichen werden, um die Diskrepanz zu ermitteln. Diese Prozeduren führen die Schritte auf, die in StarOS VNF und EM durchgeführt werden müssen, um die UUIDs von den jeweiligen Knoten zu erhalten.

In StarOS können Sie die UUID entweder aus der show emctrl vdu-Liste oder aus der show card hardware-Ausgabe erhalten.

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl vdu list

Thursday June 21 07:24:28 UTC 2018

Showing emctrl vdu

card[01]: name[CFC_01                                            ] uuid[33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62]

card[02]: name[CFC_02                                            ] uuid[E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506]

card[03]: name[SFC_03                                            ] uuid[E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC]

card[04]: name[SFC_04                                            ] uuid[B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83]

card[05]: name[SFC_05                                            ] uuid[CF0C63DF-D041-42E1-B541-6B15B0BF2F3E]

card[06]: name[SFC_06                                            ] uuid[65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55]

Incomplete command

[local]POD1-VNF2-PGW# show card hardware | grep -i uuid

Thursday June 21 07:24:46 UTC 2018

UUID/Serial Number      : 33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62

UUID/Serial Number      : E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506

UUID/Serial Number      : E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC

UUID/Serial Number      : B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83

UUID/Serial Number      : CF0C63DF-D041-42E1-B541-6B15B0BF2F3E

UUID/Serial Number      : 65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55

Listen Sie die UUIDs im EM auf:

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$  ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show vdus vdu | select vnfci

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE     DEVICE     ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

ID                ID                            NAME       GROUP      GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

control-function  BOOT_generic_di-chasis_CF1_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_CF2_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506  -      -       -

session-function  BOOT_generic_di-chasis_SF1_1  -          -          di-chasis    true   false        e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF2_1  -          -          di-chasis    true   false        b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF3_1  -          -          di-chasis    true   false        828281f4-c0f4-4061-b324-26277d294b86  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF4_1  -          -          di-chasis    true   false        65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55  -      -       -

Aus dieser Ausgabe können Sie sehen, dass die Karte 5 UUID MISMATCH zwischen dem EM und StarOS hat:

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl vdu list

Thursday June 21 07:24:28 UTC 2018

Showing emctrl vdu

.....

card[05]: name[SFC_05                                            ] uuid[CF0C63DF-D041-42E1-B541-6B15B0BF2F3E]

.....

admin@scm# show vdus vdu | select vnfci

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE     DEVICE     ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

ID                ID                            NAME       GROUP      GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

session-function  .......

BOOT_generic_di-chasis_SF3_1  -          -          di-chasis    true   false        828281f4-c0f4-4061-b324-26277d294b86  -      -       -

......

Anmerkung: Wenn mehrere Karten eine UUID-Diskrepanz aufweisen, stellen Sie sicher, dass Sie auf die andere Karte erst dann wechseln, wenn Sie mit einer fertig sind. Wenn Sie mehrere Karten gleichzeitig ausprobieren, besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Problem mit der ESC VM-Indizierung haben.

UUID wiederherstellen

Wenn die UUID-Diskrepanz in der CF-Karte liegt, stellen Sie sicher, dass das Dateisystem synchronisiert wird:

[local]VNF2# filesystem synchronize all

Wenn die UUID-Karte nicht übereinstimmt und aktiv ist, migrieren Sie die Karte, um sie in den Standby-Status zu versetzen:

[local]VNF2# card migrate from 4 to 5

Wenn die UUID-Karte nicht übereinstimmt und CF aktiv ist, schalten Sie die Karte um, um sie in den Standby-Status zu versetzen:

[local]VNF2# card switch from 2 to 1

Setzen Sie die Karte aus, bei der die UUID-Diskrepanz in der NCS CLI in EM besteht:

ubuntu@vnfd2deploymentem-1:~$  ncs_cli -u admin -C

admin@scm# suspend-vnfci vdu session-function vnfci BOOT_generic_di-chasis_SF3_1

success true

Anmerkung: In einigen seltenen Szenarien initiiert die Suspend-vnfci-CLI von EM das Service-Update in ESC nicht.  In EM wird in den Protokollen (/var/log/em/vnfm-proxy/vnfm-proxy.log) eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass EM ausstehende Anforderungen hat und die neue Anforderung ignoriert. Um dieses Problem zu beheben, überprüfen Sie EM zookeeper, um festgefahrene ausstehende Anfragen zu sehen, und löschen Sie sie dann manuell. Lesen Sie den letzten Abschnitt dieses Dokuments, um diese Aktion auszuführen: "Clearing Pending Request in EM Zookeeper (Optional)".

Überprüfen Sie in yangesc.log auf ESC, ob die Transaktion akzeptiert wurde, und warten Sie, bis sie abgeschlossen ist:

####################################################################

#   ESC on vnfm2-esc-0.novalocal is in MASTER state.

####################################################################

[admin@vnfm2-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Type: SERVICE_ALIVE

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Status Msg: Service group deployment completed successfully!

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Tenant: core

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

19:27:31,333 12-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:29:49,510 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:30:32,318 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:36:25,083 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:36:25,628 21-Jun-2018 INFO

07:36:25,628 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION STARTED  =====

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO  ===== UPDATE SERVICE REQUEST RECEIVED (UNDER TENANT) =====

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO  Tenant name: core

07:36:25,717 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:36:25,843 21-Jun-2018 INFO

07:36:25,843 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION ACCEPTED  =====

07:37:04,535 21-Jun-2018 INFO

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Type: VM_UNDEPLOYED

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: VM Undeployed during deployment update, VM name: [vnfd2-deployment_s6_0_6f30be77-6b9f-4da8-9577-e39c18f16dfb]

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:37:04,536 21-Jun-2018 INFO  VM group name: s6

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO  User configs: 1

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO  VM Source:

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO      VM ID: cf0c63df-d041-42e1-b541-6b15b0bf2f3e

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO      Host ID: 47853854d13d80e6d0212dabb0be2e12c12e431bf23d4e0260642594

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO      Host Name: pod1-compute-9.localdomain

07:37:04,537 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Type: SERVICE_UPDATED

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: Service group update completed successfully

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:37:04,550 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:41:55,912 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

Nachdem die Bereitstellung der VM aufgehoben und der Service aktualisiert wurde, setzen Sie die angehaltene Karte fort:

admin@scm# resume-vnfci vdu session-function vnfci BOOT_generic_di-chasis_SF3_1

success true

Vergewissern Sie sich von yangesc.log, dass die VM erneut bereitgestellt wird und aktiv wird:

####################################################################

#   ESC on vnfm2-esc-0.novalocal is in MASTER state.

####################################################################

[admin@vnfm2-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli

[admin@vnfm2-esc-0 esc-cli]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

07:41:55,912 21-Jun-2018 INFO  ===== GET OPERATIONAL/INFO DATA =====

07:41:56,412 21-Jun-2018 INFO

07:41:56,413 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION STARTED  =====

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO  ===== UPDATE SERVICE REQUEST RECEIVED (UNDER TENANT) =====

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO  Tenant name: core

07:41:56,513 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:41:56,612 21-Jun-2018 INFO

07:41:56,612 21-Jun-2018 INFO  =====  CONFD TRANSACTION ACCEPTED  =====

07:43:53,615 21-Jun-2018 INFO

07:43:53,615 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Type: VM_DEPLOYED

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: VM Deployed in a deployment update. VM name: [vnfd2-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299]

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  VM group name: s6

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  User configs: 1

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  VM Source:

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO      VM ID: 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO      Host ID: 47853854d13d80e6d0212dabb0be2e12c12e431bf23d4e0260642594

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO      Host Name: pod1-compute-9.localdomain

07:43:53,616 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Type: VM_ALIVE

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: VM_Alive event received during deployment update, VM ID: [vnfd2-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299]

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  VM group name: s6

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  User configs: 1

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  VM Source:

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO      VM ID: 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO      Host ID: 47853854d13d80e6d0212dabb0be2e12c12e431bf23d4e0260642594

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO      Host Name: pod1-compute-9.localdomain

07:44:20,170 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Type: SERVICE_UPDATED

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Status: SUCCESS

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Status Code: 200

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Status Msg: Service group update completed successfully

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Tenant: core

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Deployment ID: 9bcad337-d1f0-463c-8450-de7697b1e104

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  Deployment name: vnfd2-deployment-1.0.0-1

07:44:20,194 21-Jun-2018 INFO  =====  SEND NOTIFICATION ENDS  =====

Vergleichen Sie die UUID erneut von StarOS und EM, um zu bestätigen, dass die Inkongruenz behoben ist:

admin@scm# show vdus vdu | select vnfci

CONSTITUENT                                                                   MEMORY  STORAGE

DEVICE     DEVICE     ELEMENT      IS                                                        CPU    UTILS   USAGE

ID                ID                            NAME       GROUP      GROUP        INFRA  INITIALIZED  VIM ID                                UTILS  BYTES   BYTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

control-function  BOOT_generic_di-chasis_CF1_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_CF2_1  scm-cf-nc  scm-cf-nc  di-chasis    true   true         e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506  -      -       -

session-function  BOOT_generic_di-chasis_SF1_1  -          -          di-chasis    true   false        e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF2_1  -          -          di-chasis    true   false        b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF3_1  -          -          di-chasis    true   false        637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385  -      -       -

BOOT_generic_di-chasis_SF4_1  -          -          di-chasis    true   false        65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55  -      -       -

[local]POD1-VNF2-PGW# show emctrl vdu list

Thursday June 21 09:09:02 UTC 2018

Showing emctrl vdu

card[01]: name[CFC_01                                            ] uuid[33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62]

card[02]: name[CFC_02                                            ] uuid[E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506]

card[03]: name[SFC_03                                            ] uuid[E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC]

card[04]: name[SFC_04                                            ] uuid[B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83]

card[05]: name[session-function/BOOT_generic_di-chasis_SF3_1     ] uuid[637547AD-094E-4132-8613-B4D8502EC385]

card[06]: name[SFC_06                                            ] uuid[65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55]

Incomplete command

[local]POD1-VNF2-PGW#

[local]POD1-VNF2-PGW#

[local]POD1-VNF2-PGW#

[local]POD1-VNF2-PGW# show card hardware | grep -i uuid

Thursday June 21 09:09:11 UTC 2018

UUID/Serial Number      : 33C779D2-E271-47AF-8AD5-6A982C79BA62

UUID/Serial Number      : E75AE5EE-2236-4FFD-A0D4-054EC246D506

UUID/Serial Number      : E1A6762D-4E84-4A86-A1B1-84772B3368DC

UUID/Serial Number      : B283D43C-6E0C-42E8-87D4-A3AF15A61A83

UUID/Serial Number      : 637547AD-094E-4132-8613-B4D8502EC385

UUID/Serial Number      : 65344D53-DE09-4B0B-89A6-85D5CFDB3A55

Ausstehende Anfragen in EM Zookeeper löschen

Anmerkung: Dies ist optional.

Zugriff auf Zookeeper:

ubuntu@ultramvnfm1em-0:~$ /opt/cisco/usp/packages/zookeeper/current/bin/zkCli.sh

<snip>

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0]

Ausstehende Anforderung auflisten:

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] ls /request

Alle aufgelisteten Anforderungen löschen:

[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] rmr /request/request00000000xx

Sobald alle ausstehenden Anforderungen gelöscht wurden, starten Sie den Suspendierantrag erneut.