Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

CLI-Konfiguration der Fluiditätsparameter

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration von Fluidity-Parametern für IW9165- und IW9167-Funkmodule im URWB-Modus.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundlegende CLI-Navigation und -Befehle

- Verständnis von IW-URWB-Modusradios

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- IW9165- und IW9167-Funkeinheiten

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Auf den Funkmodulen IW9165 und IW9167 im URWB-Modus sind mehrere Parameter mit einer Fluidity-Konfiguration verknüpft. Fluiditätsnetzwerke sind Netzwerke, in denen neben mobilen Fahrzeugrefunkgeräten auch Funkgeräte für die Infrastruktur stationär sind.

Die Fahrzeugfunkgeräte kommunizieren mit jeweils einem Infrastructure-Funkgerät, das die beste Signalstärke aufweist.

Diese Parameter können über IoT OD mit dem Industrial Wireless-Service und auch über die CLI konfiguriert werden.

CLI-Konfiguration der Fluiditätsparameter

Show-Befehle:

Diese Parameter können über den privilegierten Modus auf der CLI der Geräte ausgeführt werden.

1. Aktuelle Konfiguration:

Die aktuelle Konfiguration der Fluidity-Parameter auf dem Gerät kann mit diesem Befehl angezeigt werden.

Radio1#show fluidity configuration

2. Aktuelle Fluidity-Netzwerkkonfiguration:

Dieser Befehl zeigt die aktuelle Einrichtung des Fluidity-Netzwerks, zu dem dieses Gerät gehört, einschließlich aller gebildeten Pseudowire-Emulation und der allgemeinen Netzwerkdetails.

Radio1#show fluidity network

Konfigurationsbefehle:

3. Fließfähigkeits-ID:

Mit diesem Parameter können Sie die Rolle des Geräts festlegen. Die ID für das Gerät kann für statische Geräte auf den Infrastrukturmodus, für Mobilgeräte auf das Fahrzeug und für Backhaul-Geräte auf das Wireless-Relay eingestellt werden.

Unter Fahrzeugkonfiguration kann entweder eine automatische ID allen Geräten zugewiesen werden, die zu einem einzelnen Fahrzeug gehören, oder diese kann auch manuell konfiguriert werden.

Radio1#conf fluidity id infrastructure

Radio1# conf fluidity id wireless-relay

Radio1#conf fluidity id vehicle-auto

Radio1#conf fluidity id vehicle-id

4. Fluiditätsübergabelogik:

Mit diesem Parameter kann die Logik festgelegt werden, die bei der Übertragung von Funkgeräten zwischen verschiedenen Infrastrukturen verwendet werden soll.

Der Standardwert ist eine Standardlogik, die auf dem besten RSSI-Wert basiert.

Durch Lastenausgleich kann die Last auf mehrere Infrastruktur-Funkmodule verteilt werden. Die manuelle Methode deaktiviert alle automatischen Übergaben, und die v2v-Methode wird verwendet, wenn die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fahrzeug erforderlich ist.

Radio1#conf fluidity handoff standard

Radio1#conf fluidity handoff manual

Radio1#conf fluidity handoff load-balancing

Radio1#conf fluidity handoff v2v

5. Fließende Verbindung:

Mit diesem Parameter kann eine manuelle Verbindung vom Autoradio zur Infrastruktureinheit erzwungen werden, die ihre Mesh-ID vorlegt. Beispielsweise erzwingt dieser Befehl eine Verbindung zur Infrastruktureinheit mit der Mesh-ID 5.1.2.3.

Radio1#conf fluidity connect 5.1.2.3

6. Optimierung großer Netzwerke:

Mit diesem Parameter können Sie LNO auf dem Gerät aktivieren oder deaktivieren.

Radio1#conf fluidity lno disabled

Radio1#conf fluidity lno enabled

7. Quadro-Telemetrie:

Mit diesem Parameter können Fluidity Quadro-Telemetriedaten aktiviert oder deaktiviert werden.

Radio1#conf fluidity quadro disabled

Radio1#conf fluidity quadro enabled

8. Fluidischer Zugang:

Dieser Parameter unterstützt Sie dabei, den Zugriff auf ein bestimmtes Gerät über die angegebene Funkschnittstelle für einen bestimmten Zeitraum zu erlauben oder zu blockieren.

Radio1#conf fluidity access allow

Radio1#conf fluidity access block

9. Delta-Werte:

Mit diesem Parameter können die Delta-High-, Delta-Low- und Delta-Schwellwerte des für die Übergabelogik zu verwendenden Signalstärkeparameters definiert werden, der die Übergabe zwischen Infrastrukturradios bestimmt.

Delta-high bezieht sich auf die optimale obere Handoff-Hystereseschwelle, Delta-low auf die optimale untere Handoff-Hystereseschwelle und Delta-threshold auf die Fluidity-Handoff-Hysterese-niedrige/hohe Schwelle.

Radio1#conf fluidity delta-high

Radio1#conf fluidity delta-low

Radio1#conf fluidity delta-threshold

10. Maximale Anzahl der Clients:

Dieser Parameter legt die maximale Anzahl von Fahrzeugradios fest, mit denen jedes Infrastrukturradio eine Verbindung herstellen kann. Wenn sie auf 0 gesetzt ist, kann das Infrastrukturfunkgerät eine Verbindung zu einer unbegrenzten Anzahl von Fahrzeugfunkgeräten herstellen.

Radio1#conf fluidity max-clients 5

11. Backhaul-Prüfung:

Mit diesem Parameter können Sie die Backhaul-Prüffunktion für die Funkmodule festlegen.

Wenn diese Option deaktiviert ist, wird keine Backhaul-Prüfung durchgeführt.

Radio1#conf fluidity backhaul-check disabled

Wenn auf einem Infrastrukturgerät die Übergabe unterbunden ist, wird das Gerät nicht als Übergabeoption angesehen, wenn alle Ethernet-Ports an diesem Gerät ausgefallen sind.

Radio1#conf fluidity backhaul-check handoff-inhibition

Wenn Relay-Switch eingestellt ist, wird das Infrastrukturgerät vorübergehend auf ein Wireless-Relay umgeschaltet, wenn der Ethernet-Port ausfällt.

Radio1#conf fluidity backhaul-check relay-switch

12. Backhaul check meshend check:

Mit diesem Parameter können Sie eine sekundäre Prüfung der vorhandenen Backhaul-Prüffunktion aktivieren. Während bei der Backhaul-Prüffunktion nur der Ethernet-Port-Status überprüft wird, prüft ME-check, ob die Infrastruktureinheit tatsächlich das Mesh-End des Netzwerks erreichen kann. Wenn der Parameter "me-check" unter "backhaul check" ausgewählt ist, können weitere Optionen angegeben werden.

Wenn diese Option deaktiviert ist, wird keine erneute Überprüfung durchgeführt.

Radio1#conf fluidity backhaul-check me-check disabled

Wenn auf einem Infrastrukturgerät die Übergabe unterbunden ist, wird das Gerät nicht als Übergabeoption angesehen, wenn es das Mesh-Ende des Netzwerks nicht erreichen kann.

Radio1#conf fluidity backhaul-check me-check handoff-inhibition

Wenn Relay-Switch eingestellt ist, schaltet das Infrastrukturgerät vorübergehend auf Wireless-Relay um, wenn das Mesh-Ende nicht erreichbar ist.

Radio1#conf fluidity backhaul-check me-check relay-switch

13. Grad der Präferenz (DoP):

Mit diesem Parameter können Sie den Wert für den Grad der Voreinstellung definieren. Der Grad der Präferenz (DoP) ist eine entscheidende Kennzahl im Fluidity-Netzwerk. Er wird verwendet, um die Auslastung aller Netzwerkeinheiten, ob mobil oder in der Infrastruktur, zu bewerten. Das DoP ermöglicht ein intelligentes Netzwerkmanagement, indem es Verbindungsentscheidungen anhand von Echtzeitinformationen zum Netzwerklasten leitet.

Ausführliche Informationen zum Parameter für den Grad der Voreinstellung finden Sie in diesem Artikel:

Konfigurieren des Lastenausgleichs auf APs im CURWB-Modus

So definieren Sie den Dopp-Bias:

Radio1#conf fluidity dop bias

So definieren Sie den Abbaugrenzwert:

Radio1#conf fluidity dop limit

So definieren Sie den Dopp-Overhead pro Client:

Radio1#conf fluidity dop client

14. Fluiditätsscan:

Mit diesem Parameter können Sie die Optionen für die Frequency autoscan-Funktion festlegen.

So deaktivieren Sie die automatische Frequenzsuche:

Radio1#conf fluidity scan disabled

Auslösung einer Frequenzabtastung, nachdem das Fahrzeuggerät für eine bestimmte Zeit von der Infrastruktur getrennt wurde.

Radio1#conf fluidity scan isolation

Definieren einer Liste von Frequenzen, um nach anderen Infrastruktureinheiten zu suchen oder die Liste zu löschen.

Radio1#conf fluidity scan list

Radio1#conf fluidity scan list clear

So starten Sie einen Live-Frequenzscan

Radio1#conf fluidity scan live

So starten Sie einen periodischen Frequenzscan im Leerlauf und deaktivieren ihn

Radio1#conf fluidity scan periodic

Radio1#conf fluidity scan periodic disabled

So definieren Sie den RSSI-Schwellenwert, um einen automatischen Frequenzscan auszulösen und zu deaktivieren

Radio1#conf fluidity scan rssi-threshold

Radio1#conf fluidity scan rssi-threshold disabled

Um festzulegen, ob alle Einheiten im gleichen Fahrzeug die gleiche Frequenz verwenden oder unterschiedliche Frequenzen verwenden dürfen.

Radio1#conf fluidity scan vehicle-frequency locked

Radio1#conf fluidity scan vehicle-frequency open

Weitere Informationen zur Funktion für die automatische Frequenzabtastung finden Sie in diesem Artikel:

Konfiguration von Mehrfachfrequenzen mit Fluidität auf APs im CURWB-Modus

15. MPO:

Mit diesem Parameter können Sie Werte für das Multi Path Operation-Feature definieren.

So aktivieren oder deaktivieren Sie MPO:

Radio1#conf fluidity mpo status enabled

Radio1#conf fluidity mpo status disabled

So aktivieren Sie MPO nur für empfangenen Datenverkehr:

Radio1#conf fluidity mpo status rx-only

CoS des Datenverkehrs für MPO konfigurieren:

Radio1#conf fluidity mpo cos

So konfigurieren Sie die maximal zulässige Anzahl von MPO-Pfaden:

Radio1#conf fluidity mpo path max <1-4>

So konfigurieren Sie den minimalen RSSI-Wert zum Auslösen von MPO:

Radio1#conf fluidity mpo rssi min

So aktivieren oder deaktivieren Sie das Senden von MPO-Telemetriedaten:

Radio1#conf fluidity mpo telemetry enabled

Radio1#conf fluidity mpo telemetry disabled

16. Pseudowire-Prinzipal-Zugriff erzwingen:

Diese Funktion wird verwendet, um den Zugriff auf integrierte Clientgeräte vom primären Fahrzeuggerät aus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Radio1#conf fluidity enforce-pws-primary enabled

Radio1#conf fluidity enforce-pws-primary disabled

17. Wireless FastDrop:

Mit diesem Parameter können Sie die maximale Anzahl aufeinander folgender Pakete konfigurieren, die verloren gehen können, bevor FastDrop ausgelöst wird.

Auf diese Weise können die Infrastrukturgeräte die Funksignale des Fahrzeugs verwerfen, sobald die konfigurierte Anzahl aufeinander folgender Pakete verloren geht.

Radio1#conf fluidity fastdrop count

18. Routen:

Mit diesem Parameter kann festgelegt werden, ob nur Backhaul-Routen oder sowohl Backhaul- als auch Fahrzeugrouten angekündigt werden sollen.

Dieser Parameter muss auf "all" (Alle) gesetzt werden, wenn die Kommunikation zwischen Fahrzeugen erforderlich ist.

Radio1#conf fluidity routes backhaul

Radio1#conf fluidity routes all

19. Zeitüberschreitung:

Dieser Parameter ermöglicht die Definition des Timeout-Werts in ms, innerhalb dessen das Fahrzeug-Funkgerät kein Signalisierungspaket von einem Infrastruktur-Funkgerät empfängt. alle mit dieser Infrastruktureinheit verknüpften Informationen gelöscht.

Radio1#conf fluidity timeout

20. VLAN:

Dieser Parameter ermöglicht das Hinzufügen, Anzeigen oder Löschen von VLAN-Daten, die in Layer 3-Netzwerken verwendet werden.

So fügen Sie ein VLAN hinzu

Radio1#conf fluidity vlan

VLANs löschen:

Radio1#conf fluidity vlan clear

VLANs anzeigen:

Radio1#conf fluidity vlan show

21. Warmlaufzeit:

Mit diesem Parameter kann die Warmlaufzeit in ms am Gerät definiert werden. Wenn sich das Gerät im Infrastrukturmodus befindet, werden während dieser Zeit keine Verbindungen akzeptiert. Befindet sich das Gerät im Fahrzeugmodus, werden während dieser Zeit keine Verbindungen initiiert.

Der Warmlaufzeitzähler wird während dieser Sequenz ausgelöst:

1. Jedes Mal, wenn das Gerät neu gestartet/aktiviert wird.

2. Wenn der LAN-Port am Gerät aktiviert/deaktiviert ist.

3. Wenn das Gerät die erste RADIUS-Authentifizierung durchführt.

4. Wenn die Backhaul-Prüfung ausgelöst wird.

Radio1#conf fluidity warmup