Inhalt

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration von MPLS-Parametern für IW9165- und IW9167-Funkmodule im URWB-Modus.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundlegende CLI-Navigation und -Befehle

- Verständnis von IW-URWB-Modusradios

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- IW9165- und IW9167-Funkeinheiten

- Wireless-Industrieservice

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

MPLS ist ein Routing-Verfahren, das zum Senden von Daten von der Quelle an das Ziel Labels anstelle von IP-Adressen verwendet.

Auf IW9165- und IW9167-Funkmodulen im URWB-Modus können über IoT OD mit dem Industrial Wireless-Service und der CLI mehrere MPLS-Parameter konfiguriert werden.

Dieses Dokument enthält detaillierte Anweisungen zur Konfiguration dieser Parameter.

Konfigurieren

Aktuelle Konfiguration

So zeigen Sie die aktuelle MPLS-Konfiguration auf dem Gerät an:

device#show mpls configuration

Beispiel:

Configuration for MPLS:

- MPLS tunnels: Tunnel1, Tunnel2

- Unicast flooding: enabled

- Pseudowire formation: meshend

- Cluster ID: cluster1

- ARP limit: rate 100, grace 200, block 300

- ARP unicast flooding: enabled

- Reduce broadcast: enabled

- VBR table: 5 entries

Unicast-Flooding

Schritt 1: Aktivieren Sie Unicast-Flooding von MPLS-Paketen.

device#configure mpls unicast enabled

Phase 2: Deaktivieren Sie Unicast-Flooding von MPLS-Paketen.

device#configure mpls unicast disabled

Schritt 3: Aktivieren Sie Unicast-Flooding von nicht privaten IP-Adressen.

device#configure mpls unicast restricted

Schritt 4: Aktivieren Sie die Wiederholungseinschränkungen für Unicast-Pakete.

device#configure mpls unicast-flood rate-limit enabled

Schritt 5: Deaktivieren Sie die Beschränkungen für Wiederholungen von Unicast-Paketen.

device#configure mpls unicast-flood rate-limit disabled

Pseudowire-Formation

Schritt 1: Aktivieren Sie Pseudowire-Emulation nur auf Mesh-End.

device#configure mpls pw-set meshend

Phase 2: Aktivieren Sie Pseudowire-Emulation für alle Geräte.

device#configure mpls pw-set all

Cluster-ID

Schritt 1: Konfigurieren der Cluster-ID

device#configure mpls cluster-id set cluster1

Phase 2: Die Cluster-ID entfernen

device#configure mpls cluster-id clear

ARP-Grenzwert

Schritt 1: Legen Sie den ARP-Grenzwert fest.

device#configure mpls arp-limit rate N

Phase 2: Legen Sie den ARP-Grenzwert fest.

device#configure mpls arp-limit grace rate X

Schritt 3: Legen Sie den ARP-Grenzwert fest.

device#configure mpls arp-limit block Y

ARP Unicast Flooding

Schritt 1: Aktivieren Sie ARP Unicast Flooding.

device#configure mpls arp-unicast enabled

Phase 2: Deaktivieren Sie ARP-Unicast-Flooding.

device#configure mpls arp-unicast disabled

Weniger Broadcast

Schritt 1: Aktivieren Sie die Reduzierung von Broadcast-Paketen.

device#configure mpls reduce-broadcast enabled

Phase 2: Deaktivieren Sie die Reduzierung von Broadcast-Paketen.

device#configure mpls reduce-broadcast disabled

VBR-Tabelle

Schritt 1: Löschen Sie die VBR-Tabelle von einem beliebigen Gerät.

device#configure mpls vbr clear

Phase 2: Hinzufügen eines neuen Pfads zu einem Gerät

device#configure mpls vbr mac-list add <mac-address> <vlan id>

Schritt 3: Löschen Sie einen gelernten Pfad vom Gerät.

device#configure mpls vbr mac-list clear <mac-address> <vlan id>

Überprüfung

Schritt 1: Überprüfen der MPLS-Konfiguration

device#show mpls configuration

Erläuterung: Dieser Befehl zeigt die aktuellen MPLS-Einstellungen und Tunnel an, die auf dem Gerät eingerichtet wurden.

Step 2: Validate VBR table entries

device#show mpls vbr

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Downloads von Cisco

"