Inhalt

Einleitung

Layer-2-Mesh-Transparenz

CLI-Konfiguration

Erkennen und Hinzufügen von Ether-Typen

GUI-Konfiguration

Nur bestimmte Ether-Typen zulassen

Reservierte Ethertypen

Ethernet 1-Protokoll

Einleitung

In diesem Dokument werden die Funktionen und die Konfiguration von Layer-2-Mesh-Transparenzfunktionen beschrieben.

Layer-2-Mesh-Transparenz

Layer-2-Transparenz ist eine Funktion, die auf den Access Points IW9165 und IW9167 mit der Firmware-Version 17.12.1 und höher verfügbar ist.

Mit dieser Funktion können generische Layer-2-Pakete im IW-Netzwerk blockiert oder zugelassen werden. Die Ether-Typen der Pakete, die das IW-Netzwerk durchlaufen, werden automatisch erkannt und gemeldet.

Es ermöglicht die nahtlose Übertragung von Layer-2-Protokollen, die nicht IP sind, über das Wireless Mesh-Netzwerk und erweitert so die Reichweite und die Funktionen verschiedener industrieller Anwendungen.

Der Ether-Typ ist ein Zwei-Oktett-Feld im Ethernet-Frame, das angibt, welcher Protokolltyp innerhalb der Nutzlast eingekapselt wird.

Neben den reservierten Ether-Typen haben Benutzer die Möglichkeit, bestimmte Ether-Typen, Layer-2-Ether-Typen und Ethernet-I-Pakete zuzulassen. Die Paketfilterung erfolgt an den Eingangs-/Ausgangspunkten der MPLS-Tunnel.

Der Ausgangspunkt ist immer das Mesh-Ende des Netzwerks, und die Eingangspunkte können Mesh-Punkte in der Konfiguration der festen Infrastruktur oder die Funksignale des Fahrzeugs in der Konfiguration der Fluidität sein.

Viele industrielle Geräte und Systeme basieren auf älteren Protokollen wie Modbus, DNP3 oder proprietären Protokollen, die auf Layer 2 des OSI-Modells arbeiten.  Durch die Transparenz des Layer-2-Mesh-Netzwerks können diese Geräte auch dann nahtlos über das Wireless Mesh-Netzwerk kommunizieren, wenn sie nicht IP-basiert sind.

CLI-Konfiguration

Erkennen und Hinzufügen von Ether-Typen

Der Ether-Typ für die Profinet-Pakete 0x8892 und der Ether-Typ für QNet 0x8204 sind standardmäßig zulässig.

1. Die Liste der erkannten Ether-Typen kann mit dem folgenden Befehl angezeigt werden.

MP#show mpls ether-filter

Ether-type   Direction       Description

0x6002       INGRESS         ---

0x86DD       INGRESS         IPv6

0x8035       INGRESS         RARP

2. Die erkannten Ether-Typen oder alle verfügbaren Ether-Typen können mit den folgenden Befehlen hinzugefügt werden.

MP#config mpls ether-filter allow-list add 0x86DD

MP#write

MP#reload

MP#config mpls ether-filter allow-list add all

MP#write

MP#reload

3. Die hinzugefügte Ethertypkonfiguration kann aus der aktuellen Konfiguration überprüft werden.

MP#show run

4. Bestimmte Ethertypen können ebenfalls aus der Zulassungsliste gelöscht werden.

MP#config mpls ether-filter allow-list delete 0x86DD

MP#write

MP#reload

5. Die erkannten Ether-Typen können auch mit dem folgenden Befehl gelöscht werden.

MP#config mpls ether-filter table clear

GUI-Konfiguration

Dieselbe Konfiguration kann über die Benutzeroberfläche des Access Points (im CURWB-Modus) vorgenommen werden. Navigieren Sie zum Feld Ethernet-Filter unter Erweiterte Einstellungen auf der Seitenleiste der GUI.

Zulassen aller Ether-Typen durch Aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens

Nur bestimmte Ether-Typen zulassen

Deaktivieren Sie die Option Alle Ethernet-Typen zulassen, und fügen Sie den erforderlichen Ether-Typ hinzu. Klicken Sie auf Speichern und anwenden, um die Änderungen auszuführen.

Löschen Sie erkannte Ethertypen, indem Sie auf der Benutzeroberfläche auf die Option Erkannten löschen klicken.

Reservierte Ethertypen

Bestimmte Ethertypen sind reserviert und können nicht der Liste hinzugefügt oder daraus gelöscht werden.

Jeder Versuch, es zu verwenden, führt zu einem Fehler, wie unten gezeigt:

Ethernet 1-Protokoll

Das Ethernet 1-Protokoll kann ebenfalls über die CLI oder die GUI blockiert oder zugelassen werden.

MP#config mpls ether-filter ethernet-I block

MP#write

MP#show run

MP#config mpls ether-filter ethernet-I forward

MP#write

MP#show run

Über die Benutzeroberfläche des Funkmoduls kann das Kontrollkästchen Allow Ethernet 1 Protocols (Ethernet 1 Protokolle zulassen) aktiviert werden, um Ethernet 1 Frames zuzulassen bzw. deaktivieren zu können. Klicken Sie auf Save and Apply, um die Änderung anzuwenden.