Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Firmwareanforderungen für ältere CURWB-Funkmodule

Kompatibilität für Migration

Migration von älteren Wireless-Geräten von FM zu Cisco Industrial (Industrienationen)

Konfigurieren älterer Funkmodule

Protokollkompatibilität

Wireless-Kompatibilität

Fließfähigkeit

Fluidmax

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Interoperabilitätskonfiguration für IW APs und ältere CURWB-Funkmodule.

Hintergrundinformationen

Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (ehemals Fluidmesh) FMx500- und FMx200-Funkgeräte können jetzt mit Cisco Industrial Wireless Access Points (IW 9167 und 9165 im URWB-Modus) und IEC6400-Produkten in derselben Bereitstellung kommunizieren.

Firmwareanforderungen für ältere CURWB-Funkmodule

- FM1200 VOLO (7,10)

- FM3200-Serie (8.7)

- FM4200-Serie (8.7)

- FM4200F-Serie (8,7)

- FM3500-Serie (9,5)

- FM4500-Serie (9,5)

- FM4500F-Serie (9,5)

Kompatibilität für Migration

- Für Industrieszenarien ist der Mesh-End-Austausch mit IW 916x APs oder IEC6400 erforderlich. Wenn im bestehenden Netzwerk ältere FM/CURWB-Funkeinheiten und die FM10000- oder FM1000-Geräte als Gateways verwendet wurden, die durch ein IW916x-Gerät oder IEC66 ersetzt werden müssen. 400 Edge-Computing-Appliance.

- Von FM-Monitor zu IW-Monitor: Brachfeld-Szenarien, die die Installation eines IW-Monitors erfordern, können von einem FM-Monitor auf einen IW-Monitor aktualisiert werden, der die Verlaufsdaten verwaltet.

- Onboarding-Zubehör: Einige FM-Antennen werden als Cisco Antennen integriert oder durch neuere Modelle ersetzt. Anderes Zubehör wird bei Bedarf durch vorhandene Cisco Modelle ersetzt, bei denen ältere Teile eingestellt werden.

- Vom FM Racer zum IW Service: Alle FM-Geräte, die von Racer unterstützt werden, werden dann zu IW Service auf dem IoT Operations Dashboard migriert. Durch die Migration auf den IW-Service entfällt die Durchsetzung von Lizenzen.

Migration von älteren Wireless-Geräten von FM zu Cisco Industrial (Industrienationen)

1. Upgrade von älteren Fluidmesh-Geräten auf Version 9.5/8.7 FW

1. Upgrade von mindestens einem Funkmodul auf Infrastrukturseite

2. Validierung des Netzwerkbetriebs

3. Schritt für Schritt den Rest des Netzwerks aktualisieren.

2. Ersetzen Sie das Mesh End durch eine IW916x-Funkeinheit oder IEC6400 (gilt für GG und LG in einem L3-Szenario):

1. Konfigurieren des "Kompatibilitätsmodus" auf den Legacy-Geräten über die CLI

2. Überwachen Sie das Netzwerk auf einen reibungslosen Betrieb.

3. Ersetzen Sie ein älteres Fluidmesh-Funkmodul an der Infrastruktur oder am Fahrzeug durch einen IW Access Point.

1. Überwachen Sie das Netzwerk auf einen reibungslosen Betrieb.

2. Ersetzen Sie so viele Funkmodule wie nötig, und wiederholen Sie den Vorgang.

Konfigurieren älterer Funkmodule

Nach dem Upgrade auf die neue Firmware ist der Kompatibilitätsmodus standardmäßig deaktiviert, und die Einheiten funktionieren wie bei früheren Softwareversionen.

Vor der Bereitstellung von Cisco Industrial Wireless-Produkten in einem Legacy-Netzwerk muss der neue IW-Kompatibilitätsmodus auf jedem Fluidmesh-Gerät aktiviert werden. Führen Sie hierzu die folgenden CLI-Befehle aus:

iw-mode enable

write

reboot

Protokollkompatibilität

- Die transparente CDP-Weiterleitung ist deaktiviert.

Es ist möglich, die Einstellung mit dem neuen CLI-Befehl "cdp forwarding <enable/disable>" zu überschreiben. Es wird jedoch empfohlen, diese Option zu deaktivieren.

- Die transparente LLDP-Weiterleitung ist nur für Pakete zulässig, die von URWB-Geräten stammen (die Quell-MAC-OUI ist 40-36-5A). Pakete aus anderen Quellen werden verworfen. Es ist möglich, die Einstellung mit dem neuen CLI-Befehl "lldp forwarding <enable/disable>" zu überschreiben. Es wird jedoch empfohlen, die Standardeinstellung "legacy-only" beizubehalten.

Wireless-Kompatibilität

Im Vergleich zu den älteren Produktfamilien verwenden die neuen Router IW9165 und IW9167 ein etwas anderes Konfigurationsschema für Wireless-Kanäle. Damit ein Legacy-Gerät erfolgreich drahtlos mit einem IW-Gerät kommunizieren kann, müssen die Frequenz- und Kanalbreitenparameter kompatibel ausgewählt werden.

Wenn der Kompatibilitätsmodus für die Legacy-Einheit aktiviert ist, können die lokale Webbenutzeroberfläche und die CLI den Benutzer bei der Auswahl IW-kompatibler Einstellungen unterstützen.

In der Web-Oberfläche werden kompatible Frequenzen mit einer "IW"-Anmerkung in der Dropdown-Liste angezeigt, wie in der Abbildung unten:

Auf der CLI wird eine Warnung ausgegeben, wenn der Benutzer versucht, einen Kanal oder eine Frequenz zu konfigurieren, der bzw. die nicht mit IW-Produkten kompatibel ist:

curwb@5.A.B.C:~# wireless frequency 5185

WARNING: setup (5185@40 MHz) not supported by IW mode

Beachten Sie, dass das Gerät inkompatible Einstellungen für den Wireless-Kanal nicht ablehnt.

Im Fluidmax-Modus ist die Token-Passing-Funktion deaktiviert.

Fließfähigkeit

Alle Fluidity-Funktionen werden in Layer-2- und Layer-3-Konfigurationen unterstützt. Achten Sie bei der Frequenzabtastung darauf, dass die Kanalabtastliste mit IW-kompatiblen Einstellungen konfiguriert ist.

Wenn es sich um eine Fluiditätsanwendung handelt, muss diese Änderung konfiguriert werden, um eine stabile Verbindung sicherzustellen:

fluidity rate-control standard

write

reboot

Fluidmax

Alle Fluidmax-Funktionen werden unterstützt, einschließlich Client-Frequenzabtastung und Tower-ID. Die Token-Passing-Einstellung ist deaktiviert, und der RTS-Schutz ist aktiviert. Dies entspricht der Ausführung des CLI-Befehls fluidmax token-passing disable.

Beachten Sie, dass bei deaktiviertem Kompatibilitätsmodus die Einstellung für die Tokenübergabe nicht automatisch wieder aktiviert wird. Der CLI-Befehl fluidmax token-pass kann verwendet werden, um den Parameter manuell zu ändern.

Ebenso wird die RTS-Einstellung nicht automatisch wiederhergestellt und muss manuell angepasst werden.

FMQuadro

Im Kompatibilitätsmodus werden Geräte- und Verbindungsstatusinformationen für Legacy-Einheiten in der aktualisierten Version von FMQuadro angezeigt, die auf den IW Mesh Ends ausgeführt wird.