Inhalt

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Sammeln von Diagnosedateien für den IW 9167 beschrieben. Die Cisco® Catalyst® Die Serie IW9167 bietet zuverlässige Wireless-Verbindungen für geschäftskritische Anwendungen auf einer hochmodernen Plattform. Sie kann im Wi-Fi 6-, Workgroup Bridge (WGB)- oder Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (Cisco URWB)-Modus betrieben werden.

Protokolldateien werden gesammelt

Melden Sie sich über den Zugriff auf die Web-Benutzeroberfläche des FM-Geräts an.  https://<IP-Adresse>

Feste Infrastruktur:

1. Diagnosedateien für alle Funkmodule

Melden Sie sich an der Webbenutzeroberfläche des FM-Geräts an, cKlicken Sie im linken Einstellungsmenü auf den Link Status unter MANAGEMENTSETTINGS, und dann auf Diagnose herunterladen

2. Traffic Capture am angeschlossenen Port jedes Funkmoduls (mit Wireshark/tcpdump) (nicht erforderlich, wird je nach Problem benötigt)

Fließfähigkeit:

1. Diagnosedateien für alle Funkmodule (erforderlich)

Melden Sie sich an der Webbenutzeroberfläche des FM-Geräts an, cKlicken Sie im linken Einstellungsmenü auf den Link Status unter MANAGEMENTSETTINGS und dann auf Diagnose herunterladen als

2. Fluidstats erfasst, wenn das Problem auftritt (falls erforderlich)

antwort: Öffnen Sie die Fluidstats-App

b. SSH an das betreffende Mobilfunkgerät senden und den folgenden Befehl ausgeben:

fluidity monitor <Ziel-IP-Adresse> <Ziel-UDP-Port>

c. Klicken Sie auf "Erfassung starten", stoppen Sie, wenn sie beendet ist, und klicken Sie auf, um die pcap-Datei zu speichern

3. Analytische Grafik herunterladen

Navigieren Sie zur Datenanalyse, geben Sie den Zeitrahmen an, geben Sie die Mesh-ID/IP der betreffenden Funkeinheit an, und klicken Sie auf Bestätigen. Alle Daten exportieren

4. Traffic Capture auf dem angeschlossenen Port an jedem Funkmodul (mit Wireshark/tcpdump) (nicht zwingend erforderlich, wird in sehr speziellen Fällen benötigt)

LED-Musterdefinition für CURWB-Modus

Es wäre von Vorteil, die LED-Zustandsinformationen für das vorliegende Problem anzugeben.