Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument werden Aufgaben des Standby-UPF-Sitzungs-Managers beschrieben, bei denen in einer RCM-basierten Bereitstellung keine Socket-Verbindung zu den entsprechenden RCM-Checkpointmgr-PODs besteht.

Hintergrundinformationen

In diesem Dokument werden gelegentliche Aufgaben des Session Managers für die Standby-Benutzerebenenfunktion (UPF) behandelt, bei denen Socket-Ready-Probleme auftreten; bei einer auf dem Redundancy Configuration Manager (RCM) basierenden UPF-Bereitstellung fehlt die Socket-Verbindung zu den entsprechenden RCM-Checkpoint-MGR-PODs.

Problem

Im Standby-UPF hat die Aufgabeninstanz 10 des Sitzungsmanagers keine Socket-Verbindung mit dem RCM-Checkpointmgr-Pod.

[local]UPF# show rcm checkpoint statistics verbose

smgr     state  peer    recovery  pre-alloc  chk-point rcvd   chk-point sent

inst            conn    records   calls      full     micro   full     micro

----   -------  -----   -------   --------   -----    -----   -----     ----

1      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

2      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

3      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

4      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

5      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

6      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

7      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

8      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

9      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

10      Stby               0          0       0        0       0        0

11      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

12      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

13      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

14      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

15      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

16      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

17      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

18      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

19      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

20      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

21      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

22      Stby Ready         0          0       0        0       0        0

Lösung

Aktuelle Problemumgehung:

- So beheben Sie das Problem der Socket-Kommunikation zwischen dem Standby-UPF-Sitzungsmanager und seinem rcm-checkpointmgr-POD:

- Melden Sie sich beim entsprechenden Standby-UPF an.

- Wechseln Sie in den Debug-Modus (cli test-commands password <Kennwort>).

- Führen Sie 'task kill facility sessmgr instance <Instanz-ID>' für die betroffene Session-Manager-Aufgabe ohne Socket-Verbindung mit rcm-checkpointmgr aus.

- Warten Sie eine Minute, und stellen Sie dann sicher, dass die Session Manager-Aufgabe jetzt über eine stabile Socket-Verbindung im Status "Bereit" verfügt.

- Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie den Standby-UPF neu starten und erneut überprüfen, ob der UPF voll funktionsfähig ist.

Permanente Korrektur:

- Der Kunde muss die Funktion zur TCP-Härtung in seiner Bereitstellung implementieren. Diese Funktion führt einen Heartbeat-Mechanismus zwischen Session Manager-Aufgaben und RCM-checkpointmgr-PODs ein, der sicherstellt, dass die Socket-Verbindung bei Bedarf wiederhergestellt wird.