Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Option 1: Standard-Nutzungsberichte - Kostenvoranschläge bis Bericht

Option 2: Nutzungsberichte Quoten-to-Report basierend auf Gewährung

Option 3: Nutzungsberichte Quoten-to-Report basierend auf der Gewährung Nur-Bericht-zugewiesenes Volumen

Problem

Beobachtung

Lösung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird die Verwendung der Cisco ECS CC Usage Reporting-Optionen zur Angabe der USU-Volumina beschrieben, die an den OCS gemeldet werden.

Hintergrundinformationen

Der StarOS Enhanced Charging Service (ECS) verwendet den Kreditsteuerungs-Konfigurationsmodus (CC), um Prepaid-Services für Diameter-/RADIUS-Anwendungen zu konfigurieren. Im Konfigurationsmodus "Credit Control" (Kreditkontrolle) der Konfiguration "Active Charging Service" (Aktiver Abrechnungsdienst) im lokalen Kontext kann einer von drei ACS-Typen für die Nutzungs-Reporting konfiguriert werden.

USU = Used Service Units

OCS - Offline-Abrechnungssystem

Exec > ACS Configuration > Credit Control Configuration

active-charging service service_name > credit-control

[local]host_name(config-dcca)#

Option 1: Standard-Nutzungsberichte - Kostenvoranschläge bis Bericht

- meldet einen AVP mit CC-Total-Octets und einen AVP mit CC-Input-Octets und CC-Output-Octets in separaten Used-Service-Units.

[local]host_name(config-dcca)# default usage-reporting quotas-to-report

Option 2: Nutzungsberichte Quoten-to-Report basierend auf Gewährung

- Konfiguriert die Berichterstellung nur für zugewiesene Kontingente.

[local]host_name(config-dcca)# usage-reporting quotas-to-report based-on-grant

Anmerkung: Wenn der Gy-Server nicht verfügbar ist, wird kein Grant (Kontingent) empfangen. In diesem Fall sendet P-GW im Nutzungsbericht sowohl CC-OCTET- als auch CC-TIME-AVPs.

Option 3: Nutzungsberichte Quoten-to-Report basierend auf der Gewährung Nur-Bericht-zugewiesenes Volumen

- Unterdrückt die Eingabe- und Ausgabe-Oktetts. Wenn die Granted-Service-Unit (GSU) AVP mit CC-Total-Octets ausgeliefert wird, sendet das Gerät die gesamten Ein- und Ausgabeoctets in Used-Service-Unit (USU) AVP. Wenn Total-Octets im Lieferumfang enthalten sind, sendet das Gerät nur Total-Octets in USU.

- Verwenden Sie diesen Befehl, um die Berichterstellungsverwendung nur für zugewiesene Kontingente zu konfigurieren. Bei Ausgabe dieses Befehls meldet die Used-Service-Unit AVP Kontingente auf Grundlage von Zuschüssen (z. B. nur Kontingente, die in der Granted-Service-Unit AVP vorhanden sind).

Mit diesem Befehl werden unabhängig vom Berichterstellungsgrund nur die Einheiten gemeldet, für die das Kontingent vom DCCA-Server gewährt wurde.

[local]host_name(config-dcca)# usage-reporting quotas-to-report based-on-grant { report-only-granted-volume }

Problem

Eine Fallstudie zeigt unerwünschte Berichte über vom PGW verwendete Service-Einheiten für ein IoT-Gerät, die durch die Konfiguration verursacht wurden. Außerdem wird die Konfigurationsänderung veranschaulicht, die zur Behebung vorgenommen wurde. Das OCS verzeichnete die doppelte erwartete Nutzung für IoT-Geräte. Damit waren die Datenreserven/Berechtigungen für IoT-Teilnehmer erschöpft.

Beobachtung

Es wurden zwei separate USU (used-service unit) gemeldet. eines mit SCHWELLENWERT und eines mit ANDEREM_QUOTA_TYP. Der OCS kombiniert beide USUs, woraus sich die CDR-Generierung ergibt. Da das PGW über die Standardkonfigurationsoption "Usage Reporting‟ (Nutzungsberichte) und die Standardauslastungsberichterstattungsquoten für Berichte verfügte, umfasste das PGW CC-Total-Octets unter einer USU und CC-Input-Octets/CC-Output-Octet in unterschiedlichen USU. Dies führte dazu, dass der OCS CDRs mit der doppelten Nutzung für den Teilnehmer generierte.

Verwendete Serviceeinheiten

CC-Oktette insgesamt

Verwendete Serviceeinheiten

CC-Eingabe-Oktette

CC-Ausgabe-Oktette

Lösung

Die Konfiguration für die Nutzungsauswertung der Kreditkontrolle wurde geändert, sodass nun die Option "Nutzungsauswertung - Quotas ausweisen" verwendet wird, die auf der Grundlage der Gewährung ausgewiesen werden. Folglich hat der CCR-U nur eine USU, die mit CC-Total-Octets, CC-Input-Octets und CC-Output-Octets gemeldet wurde. Other_quota_type wurde nicht gemeldet. Dadurch wurde sichergestellt, dass der gemeldete Betrag nur einmal auf das OCS angerechnet wird.

Zugehörige Informationen

- Befehlszeilenreferenz, Modi C - D, StarOS Version 21.28 Kapitel: Kreditsteuerungskonfiguration...

- ECS-Administrationshandbuch, StarOS 21