Inhalt

Einführung

Hintergrundinformationen

Abkürzungen

Workflow des MoP

Leaf-Switch im Ultra-M-Setup

Voraussetzungen

Switch-Austauschverfahren

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die erforderlichen Schritte, um einen fehlerhaften Leaf-Switch (Nexus 93180YC-EX) in einer Ultra-M-Konfiguration, die StarOS Virtual Network Functions (VNFs) hostet, zu ersetzen.

Hintergrundinformationen

Ultra-M ist eine vorkonfigurierte und validierte Kernlösung für virtualisierte mobile Pakete, die die Bereitstellung von VNFs vereinfacht. Die Server, die Teil des Ultra-M-Setups sind, sind mit drei verschiedenen Switch-Typen verbunden:

- Catalyst-Switch

- Leaf-Switch

- Spine-Switch

Die Netzwerktopologie einer Ultra-M-Konfiguration ist in diesem Bild dargestellt.

UltraM-Netzwerktopologie

Hinweis: Die Netzwerktopologie ist nur eine Darstellung, die Verbindungen zwischen den Switches können leicht variieren und hängt von der bereitgestellten Lösung ab. Dieses Dokument richtet sich an Mitarbeiter von Cisco, die mit der Cisco Ultra-M-Einrichtung und dem Nexus Switch vertraut sind.

Abkürzungen

VNF

Virtuelle Netzwerkfunktion

API

Anwendungsprogrammierschnittstelle

MOP

Verfahrensweise

DI

Verteilte Instanz

FTP

Dateiübertragungsprotokoll

SFTP

Sicheres Dateiübertragungsprotokoll

BGP

Border Gateway Protocol

BFD

Erkennung von bidirektionaler Weiterleitung

Workflow des MoP

Hochgradiger Workflow für das Austauschverfahren

Leaf-Switch im Ultra-M-Setup

In einer Ultra-M-Konfiguration verarbeitet der Leaf-Switch folgende Netzwerke:

- OpenStack Networks - Verwaltung von Tenants, interne API, Storage Network, Storage Management Network

- StarOS VNF-Netzwerke - Handhabung von DI-Netzwerk- und Servicenetzwerken

- Uplink-Netzwerk - Uplink-Verbindung zu Spine-Switches

Jedes Rack in einer Ultra-M-Konfiguration verfügt über ein Paar Leaf-Switches. Die Netzwerke, die vom Leaf-Switch verwaltet werden, verfügen über Redundanz im gesamten

die Leaf-Switches des Racks. Daher sollten die Netzwerke nicht durch den Austausch eines Leaf-Switches beeinträchtigt werden.

Voraussetzungen

1. Sichern Sie die Konfigurationsdatei vom Leaf-Switch mithilfe von ftp/sftp, bevor Sie mit dem Austausch des Switches fortfahren.

POD1-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [POD1-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Connected to 10.10.10.10

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 33.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

POD1-leaf1#

2. Überprüfen Sie die aktuelle Softwareversion, die auf dem Switch ausgeführt wird, und notieren Sie sich diese.

POD1-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

3. Überprüfen Sie die aktuelle Lizenz.

POD1-leaf1 # show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

4. Notieren Sie die mit dem Switch verbundenen physischen Kabel und den Portstatus.

POD1-leaf1  # show int status

5. Prüfen Sie den aktuellen Status der Port-Channels, Border Gateway Protocol (BGP)-Peers und der BFD-Nachbarn (Bidirectional Forwarding Detection).

POD1-leaf1  #  show port-channel summary

POD1-leaf1  #  show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd ipv6 neighbor vrf all

Switch-Austauschverfahren

1. Installieren Sie den neuen Switch im Rack, und schließen Sie die Kabel wie angegeben an den Switch an. Die Schritte zur Switch-Installation finden Sie hier: Hardware-Installationsanleitung für den Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS-Modus

2. Führen Sie die IP-Erstkonfiguration durch, um den Zugriff auf den Switch über die Management-IP-Adresse für die weitere Konfiguration zu ermöglichen. Die Schritte zum Durchführen der anfänglichen IP-Einstellungen sind: Anschließen des Switches an das Netzwerk.

3. Prüfen Sie die Softwareversion des Nexus-Switches, und führen Sie ein Upgrade bzw. ein Downgrade auf die vorherige Softwareversion durch. Verwenden Sie hierzu folgenden Link: Leitfaden zu Upgrades und Downgrades der Cisco Nexus-Software der Serie 9000

4. Überprüfen Sie die Lizenzstufe des neuen Nexus-Switches, und stellen Sie sicher, dass diese den alten Lizenzeinstellungen entspricht.

POD1-leaf1  # show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

5. Übertragen Sie das Konfigurations-Backup auf den neuen Switch.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

POD1-leaf1 # copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

6. Laden Sie den Switch nach dem Laden der Sicherungskonfiguration neu.

POD1-leaf1  # reload

7. Überprüfen Sie den Portstatus, die Port-Channels, die BGP-Peers und die BFD-Nachbarn.

POD1-leaf1# show int status

POD1-leaf1  #  show port-channel summary

POD1-leaf1  #  show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd ipv6 neighbor vrf all