Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Sicherung

Vorläufige Statusprüfung

Deaktivierung der Funkübertragung im Controller-Cluster

Installieren des neuen Controller-Knotens

Austausch von Controller-Knoten in der Overcloud

Bereiten Sie das Entfernen des Knoten "Ausgefallener Controller" vor.

Hinzufügen eines neuen Controller-Knotens vorbereiten

Manuelle Intervention

Überprüfen der Overcloud-Services im Controller

Abschließen der L3 Agent-Router

Fertigstellen von Computing-Services

Neustarten der Videoüberwachung auf den Controller-Knoten

Einführung

In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, die erforderlich sind, um einen fehlerhaften Controller-Server in einer Ultra-M-Konfiguration zu ersetzen, die CPS Virtual Network Functions (VNFs) hostet.

Voraussetzungen

Sicherung

Im Falle einer Wiederherstellung empfiehlt Cisco, eine Sicherung der OSPD-Datenbank (DB) mit folgenden Schritten durchzuführen:

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

Vorläufige Statusprüfung

Es ist wichtig, den aktuellen Status der OpenStack-Umgebung und -Services zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie fehlerfrei ist, bevor Sie mit dem Ersetzen fortfahren. Es kann beim Ersetzen des Controllers Komplikationen vermeiden.

Schritt 1: Überprüfen Sie den Status von OpenStack und die Knotenliste:

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ openstack stack list --nested

[stack@director ~]$ ironic node-list

[stack@director ~]$ nova list

Schritt 2: Überprüfen Sie den Status des Schrittmachers auf Controllern.

Melden Sie sich bei einem der aktiven Controller an, und überprüfen Sie den Status des Schrittmachers. Alle Dienste sollten auf den verfügbaren Controllern ausgeführt und auf dem ausgefallenen Controller gestoppt werden.

[stack@pod1-controller-0 ~]# pcs status

<snip>

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

OFFLINE: [ pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.109 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-0

ip-172.25.22.109 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

ip-192.200.0.107 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-0

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

ip-11.120.0.110 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-0

ip-11.119.0.110 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod1-controller-0 ]

Slaves: [ pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

ip-11.118.0.104 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1

openstack-cinder-volume (systemd:openstack-cinder-volume): Started pod1-controller-0

my-ipmilan-for-controller-6 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-1

my-ipmilan-for-controller-4 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-0

my-ipmilan-for-controller-7 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-0

Failed Actions:

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

In diesem Beispiel ist Controller-2 offline. Sie wird daher ersetzt. Controller-0 und Controller-1 sind betriebsbereit und führen die Cluster-Dienste aus.

Schritt 3: Überprüfen Sie den MariaDB-Status in den aktiven Controllern.

[stack@director] nova list | grep control

| 4361358a-922f-49b5-89d4-247a50722f6d | pod1-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.102 |

| d0f57f27-93a8-414f-b4d8-957de0d785fc | pod1-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.110 |

[stack@director ~]$ for i in 192.200.0.102 192.200.0.110 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_state_comment'\" ; sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'\""; done

*** 192.200.0.152 ***

Variable_name     Value

wsrep_local_state_comment  Synced

Variable_name     Value

wsrep_cluster_size         2

*** 192.200.0.154 ***

Variable_name     Value

wsrep_local_state_comment  Synced

Variable_name     Value

wsrep_cluster_size         2

Überprüfen Sie, ob diese Leitungen für jeden aktiven Controller vorhanden sind:

wsrep_local_state_comment: Synchronisiert

wsrep_cluster_size: 2

Schritt 4: Überprüfen Sie den Rabbitmq-Status in den aktiven Controllern. Der ausgefallene Controller sollte nicht in der Liste der Knoten angezeigt werden, die ausgeführt werden.

[heat-admin@pod1-controller-0 ~] sudo rabbitmqctl cluster_status

Cluster status of node 'rabbit@pod1-controller-0' ...

[{nodes,[{disc,['rabbit@pod1-controller-0','rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-2']}]},

{running_nodes,['rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-0']},

{cluster_name,<<"rabbit@pod1-controller-2.localdomain">>},

{partitions,[]},

{alarms,[{'rabbit@pod1-controller-1',[]},

{'rabbit@pod1-controller-0',[]}]}]

[heat-admin@pod1-controller-1 ~] sudo rabbitmqctl cluster_status

Cluster status of node 'rabbit@pod1-controller-1' ...

[{nodes,[{disc,['rabbit@pod1-controller-0','rabbit@pod1-controller-1',

'rabbit@pod1-controller-2']}]},

{running_nodes,['rabbit@pod1-controller-0',

'rabbit@pod1-controller-1']},

{cluster_name,<<"rabbit@pod1-controller-2.localdomain">>},

{partitions,[]},

{alarms,[{'rabbit@pod1-controller-0',[]},

{'rabbit@pod1-controller-1',[]}]}]

Schritt 5: Überprüfen Sie, ob alle unterCloud-Services über den OSP-D-Knoten im Status "load", "active" und "running" sind.

[stack@director ~]$ systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

UNIT                                       LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION

neutron-dhcp-agent.service                 loaded active running OpenStack Neutron DHCP Agent

neutron-openvswitch-agent.service          loaded active running OpenStack Neutron Open vSwitch Agent

neutron-ovs-cleanup.service                loaded active exited  OpenStack Neutron Open vSwitch Cleanup Utility

neutron-server.service                     loaded active running OpenStack Neutron Server

openstack-aodh-evaluator.service           loaded active running OpenStack Alarm evaluator service

openstack-aodh-listener.service            loaded active running OpenStack Alarm listener service

openstack-aodh-notifier.service            loaded active running OpenStack Alarm notifier service

openstack-ceilometer-central.service       loaded active running OpenStack ceilometer central agent

openstack-ceilometer-collector.service     loaded active running OpenStack ceilometer collection service

openstack-ceilometer-notification.service  loaded active running OpenStack ceilometer notification agent

openstack-glance-api.service               loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) API server

openstack-glance-registry.service          loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) Registry server

openstack-heat-api-cfn.service             loaded active running Openstack Heat CFN-compatible API Service

openstack-heat-api.service                 loaded active running OpenStack Heat API Service

openstack-heat-engine.service              loaded active running Openstack Heat Engine Service

openstack-ironic-api.service               loaded active running OpenStack Ironic API service

openstack-ironic-conductor.service         loaded active running OpenStack Ironic Conductor service

openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service loaded active running PXE boot dnsmasq service for Ironic Inspector

openstack-ironic-inspector.service         loaded active running Hardware introspection service for OpenStack Ironic

openstack-mistral-api.service              loaded active running Mistral API Server

openstack-mistral-engine.service           loaded active running Mistral Engine Server

openstack-mistral-executor.service         loaded active running Mistral Executor Server

openstack-nova-api.service                 loaded active running OpenStack Nova API Server

openstack-nova-cert.service                loaded active running OpenStack Nova Cert Server

openstack-nova-compute.service             loaded active running OpenStack Nova Compute Server

openstack-nova-conductor.service           loaded active running OpenStack Nova Conductor Server

openstack-nova-scheduler.service           loaded active running OpenStack Nova Scheduler Server

openstack-swift-account-reaper.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Reaper

openstack-swift-account.service            loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Server

openstack-swift-container-updater.service  loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Updater

openstack-swift-container.service          loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Server

openstack-swift-object-updater.service     loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Updater

openstack-swift-object.service             loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Server

openstack-swift-proxy.service              loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Proxy Server

openstack-zaqar.service                    loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server

openstack-zaqar@1.service                  loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server Instance 1

openvswitch.service                        loaded active exited  Open vSwitch

LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

37 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Deaktivierung der Funkübertragung im Controller-Cluster

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs property set stonith-enabled=false

[root@pod1-controller-0 ~]# pcs property show

Cluster Properties:

cluster-infrastructure: corosync

cluster-name: tripleo_cluster

dc-version: 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8

have-watchdog: false

last-lrm-refresh: 1510809585

maintenance-mode: false

redis_REPL_INFO: pod1-controller-0

stonith-enabled: false

Node Attributes:

pod1-controller-0: rmq-node-attr-last-known-rabbitmq=rabbit@pod1-controller-0

pod1-controller-1: rmq-node-attr-last-known-rabbitmq=rabbit@pod1-controller-1

pod1-controller-2: rmq-node-attr-last-known-rabbitmq=rabbit@pod1-controller-2

Installieren des neuen Controller-Knotens

Schritt 1: Die Schritte zur Installation eines neuen UCS C240 M4 Servers und die ersten Installationsschritte können im Cisco UCS C240 M4 Server Installations- und Serviceleitfaden beschrieben werden.

Schritt 2: Melden Sie sich mit der CIMC IP-Adresse beim Server an.

Schritt 3. Führen Sie ein BIOS-Upgrade durch, wenn die Firmware nicht der zuvor verwendeten empfohlenen Version entspricht. Schritte für ein BIOS-Upgrade finden Sie hier:

BIOS-Upgrade-Leitfaden für Rackmount-Server der Cisco UCS C-Serie

Schritt 4. Überprüfen Sie den Status der physischen Laufwerke. Es muss nicht konfiguriert sein Gut. Navigieren Sie zu Storage > Cisco 12G SAS Modular RAID Controller (SLOT-HBA) > Informationen zu physischen Laufwerken.

Schritt 5: So erstellen Sie eine virtuelle Festplatte von den physischen Festplatten mit RAID-Level 1: navigieren Sie zu Storage > Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) > Controller Info > Create Virtual Drive from Unused Physical Drives (Virtuelles Laufwerk aus nicht verwendeten physischen Laufwerken erstellen, wie im Bild gezeigt.

- Wählen Sie die VD aus, und konfigurieren Sie Als Startlaufwerk festlegen:

Schritt 6: Um IPMI über LAN zu aktivieren, wählen Sie Admin > Communication Services > Communication Services (Admin > Kommunikationsdienste > Kommunikationsdienste).

Schritt 7: Um Hyperthreading zu deaktivieren, navigieren Sie zu Compute > BIOS > Configure BIOS > Advanced > Processor Configuration (Compute > BIOS > Konfigurieren des BIOS > Erweitert > Prozessorkonfiguration), wie im Bild gezeigt.

Hinweis: Das Bild wird hier angezeigt, und die in diesem Abschnitt beschriebenen Konfigurationsschritte beziehen sich auf die Firmware-Version 3.0(3e). Bei anderen Versionen kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen.

Austausch von Controller-Knoten in der Overcloud

In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, die erforderlich sind, um den fehlerhaften Controller durch den neuen in der Cloud zu ersetzen. Dazu wird das Skript deploy.sh, das zum Aufrufen des Stacks verwendet wurde, wiederverwendet. Zum Zeitpunkt der Bereitstellung würde das Update in der Phase der ControllerNodesPostDeployment aufgrund einiger Einschränkungen in den Puppet-Modulen fehlschlagen. Vor dem Neustart des Bereitstellungsskripts ist ein manueller Eingriff erforderlich.

Bereiten Sie das Entfernen des Knoten "Ausgefallener Controller" vor.

Schritt 1: Identifizieren Sie den Index des ausgefallenen Controllers. Der Index ist das numerische Suffix auf dem Controller-Namen in der Ausgabe der OpenStack-Serverliste. In diesem Beispiel ist der Index 2:

[stack@director ~]$ nova list | grep controller

| 5813a47e-af27-4fb9-8560-75decd3347b4 | pod1-controller-0  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.152 |

| 457f023f-d077-45c9-bbea-dd32017d9708 | pod1-controller-1  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.154 |

| d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65 | pod1-controller-2  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.151 |

Schritt 2: Erstellen Sie eine Yaml-Datei ~templates/remove-controller.yaml, die den zu löschenden Knoten definiert. Verwenden Sie den im vorherigen Schritt gefundenen Index für den Eintrag in der Ressourcenliste.

[stack@director ~]$ cat templates/remove-controller.yaml

parameters:

ControllerRemovalPolicies:

[{'resource_list': [‘2’]}]

parameter_defaults:

CorosyncSettleTries: 5

Schritt 3: Erstellen Sie eine Kopie des Bereitstellungsskripts, das zur Installation der Overcloud verwendet wird, und fügen Sie eine Zeile ein, um die zuvor erstellte Datei remove-Controller.yaml einzuschließen.

[stack@director ~]$ cp deploy.sh deploy-removeController.sh

[stack@director ~]$ cat deploy-removeController.sh

time openstack overcloud deploy --templates \

-r ~/custom-templates/custom-roles.yaml \

-e /home/stack/templates/remove-controller.yaml \

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml \

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml \

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml \

-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml \

-e ~/custom-templates/network.yaml \

-e ~/custom-templates/ceph.yaml \

-e ~/custom-templates/compute.yaml \

-e ~/custom-templates/layout-removeController.yaml \

-e ~/custom-templates/rabbitmq.yaml \

--stack pod1 \

--debug \

--log-file overcloudDeploy_$(date +%m_%d_%y__%H_%M_%S).log \

--neutron-flat-networks phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1 \

--neutron-network-vlan-ranges datacentre:101:200 \

--neutron-disable-tunneling \

--verbose --timeout 180

Schritt 4: Identifizieren Sie die ID des zu ersetzenden Controllers mithilfe der hier erwähnten Befehle, und verschieben Sie diesen in den Wartungsmodus.

[stack@director ~]$ nova list | grep controller

| 5813a47e-af27-4fb9-8560-75decd3347b4 | pod1-controller-0  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.152 |

| 457f023f-d077-45c9-bbea-dd32017d9708 | pod1-controller-1  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.154 |

| d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65 | pod1-controller-2  | ACTIVE | -          | Running     | ctlplane=192.200.0.151 |

[stack@director ~]$ openstack baremetal node list | grep d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65

| e7c32170-c7d1-4023-b356-e98564a9b85b | None | d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65 | power off   | active             | False       |

[stack@b10-ospd ~]$ openstack baremetal node maintenance set e7c32170-c7d1-4023-b356-e98564a9b85b

[stack@director~]$ openstack baremetal node list | grep True

| e7c32170-c7d1-4023-b356-e98564a9b85b | None | d13bb207-473a-4e42-a1e7-05316935ed65 | power off   | active             | True        |

Schritt 5: Um sicherzustellen, dass die DB beim Ersetzen ausgeführt wird, entfernen Sie Galera aus der Schrittmachersteuerung und führen Sie diesen Befehl auf einem der aktiven Controller aus.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs resource unmanage galera

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-0 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Thu Nov 16 16:51:18 2017                   Last change: Thu Nov 16 16:51:12 2017 by root via crm_resource on pod1-controller-0

3 nodes and 22 resources configured

Online: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

OFFLINE: [ pod1-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.109          (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-0

ip-172.25.22.109        (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-1

ip-192.200.0.107        (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-0

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera] (unmanaged)

galera         (ocf::heartbeat:galera):          Master pod1-controller-0 (unmanaged)

galera         (ocf::heartbeat:galera):          Master pod1-controller-1 (unmanaged)

Stopped: [ pod1-controller-2 ]

ip-11.120.0.110          (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-0

ip-11.119.0.110          (ocf::heartbeat:IPaddr2):        Started pod1-controller-1

<snip>

Hinzufügen eines neuen Controller-Knotens vorbereiten

Schritt 1: Erstellen Sie eine ControllerRMA.json-Datei, die nur die neuen Controller-Details enthält. Stellen Sie sicher, dass die Indexnummer auf dem neuen Controller noch nicht verwendet wurde. In der Regel wird die Erhöhung auf die nächsthöchste Controller-Nummer vorgenommen.

Beispiel: Höchste Vorgeschichte war Controller-2, also erstellen Sie Controller-3.

Hinweis: Achten Sie auf das Json-Format.

[stack@director ~]$ cat controllerRMA.json

{

"nodes": [

{

"mac": [

<MAC_ADDRESS>

],

"capabilities": "node:controller-3,boot_option:local",

"cpu": "24",

"memory": "256000",

"disk": "3000",

"arch": "x86_64",

"pm_type": "pxe_ipmitool",

"pm_user": "admin",

"pm_password": "<PASSWORD>",

"pm_addr": "<CIMC_IP>"

}

]

}

Schritt 2: Importieren Sie den neuen Knoten mit der im vorherigen Schritt erstellten json-Datei.

[stack@director ~]$ openstack baremetal import --json controllerRMA.json

Started Mistral Workflow. Execution ID: 67989c8b-1225-48fe-ba52-3a45f366e7a0

Successfully registered node UUID 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd

Started Mistral Workflow. Execution ID: c6711b5f-fa97-4c86-8de5-b6bc7013b398

Successfully set all nodes to available.

[stack@director ~]$ openstack baremetal node list | grep available

| 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd | None | None                                 | power off   | available          | False

Schritt 3: Stellen Sie den Knoten auf den Verwaltungsstatus ein.

[stack@director ~]$ openstack baremetal node manage 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd

[stack@director ~]$ openstack baremetal node list | grep off

| 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd | None | None | power off | manageable | False |

Schritt 4: Führen Sie eine Introspektion durch.

[stack@director ~]$ openstack overcloud node introspect 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd --provide

Started Mistral Workflow. Execution ID: f73fb275-c90e-45cc-952b-bfc25b9b5727

Waiting for introspection to finish...

Successfully introspected all nodes.

Introspection completed.

Started Mistral Workflow. Execution ID: a892b456-eb15-4c06-b37e-5bc3f6c37c65

Successfully set all nodes to available

[stack@director ~]$ openstack baremetal node list | grep available

| 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd | None | None                                 | power off   | available          | False       |

Schritt 5: Markieren Sie den verfügbaren Knoten mit den neuen Controller-Eigenschaften. Stellen Sie sicher, dass Sie die Controller-ID verwenden, die für den neuen Controller festgelegt ist und in der Datei controllerRMA.json verwendet wird.

[stack@director ~]$ openstack baremetal node set --property capabilities='node:controller-3,profile:control,boot_option:local' 048ccb59-89df-4f40-82f5-3d90d37ac7dd

Schritt 6: Im Bereitstellungsskript befindet sich eine benutzerdefinierte Vorlage mit dem Namen layout.yaml, die unter anderem angibt, welche IP-Adressen den Controllern für die verschiedenen Schnittstellen zugewiesen werden. In einem neuen Stack sind drei Adressen für Controller-0, Controller-1 und Controller-2 definiert. Wenn Sie einen neuen Controller hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie für jedes Subnetz eine nächste IP-Adresse in der Sequenz hinzufügen.

ControllerIPs:

internal_api:

- 11.120.0.10

- 11.120.0.11

- 11.120.0.12

- 11.120.0.13

tenant:

- 11.117.0.10

- 11.117.0.11

- 11.117.0.12

- 11.117.0.13

storage:

- 11.118.0.10

- 11.118.0.11

- 11.118.0.12

- 11.118.0.13

storage_mgmt:

- 11.119.0.10

- 11.119.0.11

- 11.119.0.12

- 11.119.0.13

Schritt 7: Führen Sie nun die zuvor erstellte deploy-removecontroller.sh aus, um den alten Knoten zu entfernen und den neuen Knoten hinzuzufügen.

Hinweis: Dieser Schritt wird in ControllerNodesDeployment_Step1 voraussichtlich fehlschlagen. An diesem Punkt ist ein manueller Eingriff erforderlich.

[stack@b10-ospd ~]$ ./deploy-addController.sh

START with options: [u'overcloud', u'deploy', u'--templates', u'-r', u'/home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/network.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/ceph.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/compute.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/layout-removeController.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/rabbitmq.yaml', u'--stack', u'newtonoc', u'--debug', u'--log-file', u'overcloudDeploy_11_15_17__07_46_35.log', u'--neutron-flat-networks', u'phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1', u'--neutron-network-vlan-ranges', u'datacentre:101:200', u'--neutron-disable-tunneling', u'--verbose', u'--timeout', u'180']

:

DeploymentError: Heat Stack update failed

END return value: 1

real     42m1.525s

user     0m3.043s

sys      0m0.614s

Der Fortschritt/Status der Bereitstellung kann mithilfe der folgenden Befehle überwacht werden:

[stack@director~]$ openstack stack list --nested | grep -iv complete

+--------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------------+----------------------+--------------------------------------+

| ID                                   | Stack Name                                                                                                                                                              | Stack Status    | Creation Time        | Updated Time         | Parent                               |

+--------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------------+----------------------+--------------------------------------+

| c1e338f2-877e-4817-93b4-9a3f0c0b3d37 | pod1-AllNodesDeploySteps-5psegydpwxij-ComputeDeployment_Step1-swnuzjixac43                                                                                          | UPDATE_FAILED   | 2017-10-08T14:06:07Z | 2017-11-16T18:09:43Z | e90f00ef-2499-4ec3-90b4-d7def6e97c47 |

| 1db4fef4-45d3-4125-bd96-2cc3297a69ff | pod1-AllNodesDeploySteps-5psegydpwxij-ControllerDeployment_Step1-hmn3hpruubcn                                                                                       | UPDATE_FAILED   | 2017-10-08T14:03:05Z | 2017-11-16T18:12:12Z | e90f00ef-2499-4ec3-90b4-d7def6e97c47 |

| e90f00ef-2499-4ec3-90b4-d7def6e97c47 | pod1-AllNodesDeploySteps-5psegydpwxij                                                                                                                               | UPDATE_FAILED   | 2017-10-08T13:59:25Z | 2017-11-16T18:09:25Z | 6c4b604a-55a4-4a19-9141-28c844816c0d |

| 6c4b604a-55a4-4a19-9141-28c844816c0d | pod1                                                                                                                                                              | UPDATE_FAILED   | 2017-10-08T12:37:11Z | 2017-11-16T17:35:35Z | None                                 |

+--------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------------------+----------------------+--------------------------------------+

Manuelle Intervention

Schritt 1: Führen Sie auf dem OSP-D-Server den Befehl OpenStack-Serverliste aus, um die verfügbaren Controller aufzulisten. Der neu hinzugefügte Controller sollte in der Liste angezeigt werden.

[stack@director ~]$ openstack server list | grep controller

| 3e6c3db8-ba24-48d9-b0e8-1e8a2eb8b5ff | pod1-controller-3  | ACTIVE | ctlplane=192.200.0.103 | overcloud-full |

| 457f023f-d077-45c9-bbea-dd32017d9708 | pod1-controller-1  | ACTIVE | ctlplane=192.200.0.154 | overcloud-full |

| 5813a47e-af27-4fb9-8560-75decd3347b4 | pod1-controller-0  | ACTIVE | ctlplane=192.200.0.152 | overcloud-full |

Schritt 2: Stellen Sie eine Verbindung zu einem der aktiven Controller her (nicht zum neu hinzugefügten Controller), und sehen Sie sich die Datei /etc/corosync/corosycn.conf an. Suchen Sie die Nodeliste, die jedem Controller einen Knoten zuweist. Suchen Sie den Eintrag für den ausgefallenen Knoten, und notieren Sie dessen Knoten:

[root@pod1-controller-0 ~]# cat /etc/corosync/corosync.conf

totem {

version: 2

secauth: off

cluster_name: tripleo_cluster

transport: udpu

token: 10000

}

nodelist {

node {

ring0_addr: pod1-controller-0

nodeid: 5

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-1

nodeid: 7

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-2

nodeid: 8

}

}

Schritt 3: Melden Sie sich bei jedem der aktiven Controller an. Entfernen Sie den ausgefallenen Knoten, und starten Sie den Dienst neu. In diesem Fall entfernen Sie pod1-controller-2. Führen Sie diese Aktion nicht auf dem neu hinzugefügten Controller aus.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs cluster localnode remove pod1-controller-2

pod1-controller-2: successfully removed!

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs cluster reload corosync

Corosync reloaded

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster localnode remove pod1-controller-2

pod1-controller-2: successfully removed!

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster reload corosync

Corosync reloaded

Schritt 4: Führen Sie diesen Befehl von einem der aktiven Controller aus, um den ausgefallenen Knoten aus dem Cluster zu löschen.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo crm_node -R pod1-controller-2 --force

Schritt 5: Führen Sie diesen Befehl von einem der aktiven Controller aus, um den ausgefallenen Knoten aus dem Rabbitmq-Cluster zu löschen.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo rabbitmqctl forget_cluster_node rabbit@pod1-controller-2

Removing node 'rabbit@newtonoc-controller-2' from cluster ...

Schritt 6: Löschen Sie den ausgefallenen Knoten aus der MongoDB. Dazu müssen Sie den aktiven Knoten Mongo finden. Verwenden Sie netstat, um die IP-Adresse des Hosts zu finden.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo netstat -tulnp | grep 27017

tcp        0      0 11.120.0.10:27017       0.0.0.0:*               LISTEN      219577/mongod

Schritt 7: Melden Sie sich beim Knoten an, und überprüfen Sie, ob es sich um den Master handelt, der die IP-Adresse und die Portnummer des vorherigen Befehls verwendet.

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ echo "db.isMaster()" | mongo --host 11.120.0.10:27017

MongoDB shell version: 2.6.11

connecting to: 11.120.0.10:27017/test

{

"setName" : "tripleo",

"setVersion" : 9,

"ismaster" : true,

"secondary" : false,

"hosts" : [

"11.120.0.10:27017",

"11.120.0.12:27017",

"11.120.0.11:27017"

],

"primary" : "11.120.0.10:27017",

"me" : "11.120.0.10:27017",

"electionId" : ObjectId("5a0d2661218cb0238b582fb1"),

"maxBsonObjectSize" : 16777216,

"maxMessageSizeBytes" : 48000000,

"maxWriteBatchSize" : 1000,

"localTime" : ISODate("2017-11-16T18:36:34.473Z"),

"maxWireVersion" : 2,

"minWireVersion" : 0,

"ok" : 1

}

Wenn der Knoten nicht der Master ist, melden Sie sich beim anderen aktiven Controller an, und führen Sie den gleichen Schritt aus.

Schritt 8: Listen Sie im Master die verfügbaren Knoten mit dem Befehl rs.status() auf. Suchen Sie den alten/nicht reagierenden Knoten, und identifizieren Sie den Mongo-Knotennamen.

[root@pod1-controller-0 ~]# mongo --host 11.120.0.10

MongoDB shell version: 2.6.11

connecting to: 11.120.0.10:27017/test

<snip>

tripleo:PRIMARY> rs.status()

{

"set" : "tripleo",

"date" : ISODate("2017-11-14T13:27:14Z"),

"myState" : 1,

"members" : [

{

"_id" : 0,

"name" : "11.120.0.10:27017",

"health" : 1,

"state" : 1,

"stateStr" : "PRIMARY",

"uptime" : 418347,

"optime" : Timestamp(1510666033, 1),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-14T13:27:13Z"),

"electionTime" : Timestamp(1510247693, 1),

"electionDate" : ISODate("2017-11-09T17:14:53Z"),

"self" : true

},

{

"_id" : 2,

"name" : "11.120.0.12:27017",

"health" : 1,

"state" : 2,

"stateStr" : "SECONDARY",

"uptime" : 418347,

"optime" : Timestamp(1510666033, 1),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-14T13:27:13Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-11-14T13:27:13Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2017-11-14T13:27:13Z"),

"pingMs" : 0,

"syncingTo" : "11.120.0.10:27017"

},

{

"_id" : 3,

"name" : "11.120.0.11:27017

"health" : 0,

"state" : 8,

"stateStr" : "(not reachable/healthy)",

"uptime" : 0,

"optime" : Timestamp(1510610580, 1),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-13T22:03:00Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-11-14T13:27:10Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2017-11-13T22:03:01Z"),

"pingMs" : 0,

"syncingTo" : "11.120.0.10:27017"

}

],

"ok" : 1

}

Schritt 9: Löschen Sie den ausgefallenen Knoten mithilfe des Befehls rs.remove vom Master. Beim Ausführen dieses Befehls treten einige Fehler auf, überprüfen Sie jedoch den Status erneut, um festzustellen, ob der Knoten entfernt wurde:

[root@pod1-controller-0 ~]$ mongo --host 11.120.0.10

<snip>

tripleo:PRIMARY> rs.remove('11.120.0.12:27017')

2017-11-16T18:41:04.999+0000 DBClientCursor::init call() failed

2017-11-16T18:41:05.000+0000 Error: error doing query: failed at src/mongo/shell/query.js:81

2017-11-16T18:41:05.001+0000 trying reconnect to 11.120.0.10:27017 (11.120.0.10) failed

2017-11-16T18:41:05.003+0000 reconnect 11.120.0.10:27017 (11.120.0.10) ok

tripleo:PRIMARY> rs.status()

{

"set" : "tripleo",

"date" : ISODate("2017-11-16T18:44:11Z"),

"myState" : 1,

"members" : [

{

"_id" : 3,

"name" : "11.120.0.11:27017",

"health" : 1,

"state" : 2,

"stateStr" : "SECONDARY",

"uptime" : 187,

"optime" : Timestamp(1510857848, 3),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-16T18:44:08Z"),

"lastHeartbeat" : ISODate("2017-11-16T18:44:11Z"),

"lastHeartbeatRecv" : ISODate("2017-11-16T18:44:09Z"),

"pingMs" : 0,

"syncingTo" : "11.120.0.10:27017"

},

{

"_id" : 4,

"name" : "11.120.0.10:27017",

"health" : 1,

"state" : 1,

"stateStr" : "PRIMARY",

"uptime" : 89820,

"optime" : Timestamp(1510857848, 3),

"optimeDate" : ISODate("2017-11-16T18:44:08Z"),

"electionTime" : Timestamp(1510811232, 1),

"electionDate" : ISODate("2017-11-16T05:47:12Z"),

"self" : true

}

],

"ok" : 1

}

tripleo:PRIMARY> exit

bye

Schritt 10: Führen Sie diesen Befehl aus, um die Liste der aktiven Controller-Knoten zu aktualisieren. Integrieren Sie den neuen Controller-Knoten in dieser Liste.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs resource update galera wsrep_cluster_address=gcomm://pod1-controller-0,pod1-controller-1,pod1-controller-2

Schritt 11: Kopieren Sie diese Dateien von einem Controller, der bereits vorhanden ist, auf den neuen Controller:

/etc/sysconfig/clustercheck

/root/.my.cnf

On existing controller:

[root@pod1-controller-0 ~]# scp /etc/sysconfig/clustercheck stack@192.200.0.1:/tmp/.

[root@pod1-controller-0 ~]# scp /root/.my.cnf stack@192.200.0.1:/tmp/my.cnf

On new controller:

[root@pod1-controller-3 ~]# cd /etc/sysconfig

[root@pod1-controller-3 sysconfig]# scp stack@192.200.0.1:/tmp/clustercheck .

[root@pod1-controller-3 sysconfig]# cd /root

[root@pod1-controller-3 ~]# scp stack@192.200.0.1:/tmp/my.cnf .my.cnf

Schritt 12: Führen Sie den Befehl Clusterknoten add von einem der Controller aus, der bereits vorhanden ist.

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster node add pod1-controller-3

Disabling SBD service...

pod1-controller-3: sbd disabled

pod1-controller-0: Corosync updated

pod1-controller-1: Corosync updated

Setting up corosync...

pod1-controller-3: Succeeded

Synchronizing pcsd certificates on nodes pod1-controller-3...

pod1-controller-3: Success

Restarting pcsd on the nodes in order to reload the certificates...

pod1-controller-3: Success

Schritt 13: Melden Sie sich bei jedem Controller an, und zeigen Sie die Datei /etc/corosync/corosync.conf an. Stellen Sie sicher, dass der neue Controller aufgeführt ist und dass der Knoten, der diesem Controller zugewiesen wurde, die nächste Nummer in der Sequenz ist, die zuvor nicht verwendet wurde. Stellen Sie sicher, dass diese Änderung auf allen 3 Controllern vorgenommen wird.

[root@pod1-controller-1 ~]# cat /etc/corosync/corosync.conf

totem {

version: 2

secauth: off

cluster_name: tripleo_cluster

transport: udpu

token: 10000

}

nodelist {

node {

ring0_addr: pod1-controller-0

nodeid: 5

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-1

nodeid: 7

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-3

nodeid: 6

}

}

quorum {

provider: corosync_votequorum

}

logging {

to_logfile: yes

logfile: /var/log/cluster/corosync.log

to_syslog: yes

}

Beispiel: /etc/corosync/corosync.conf nach der Änderung:

totem {

version: 2

secauth: off

cluster_name: tripleo_cluster

transport: udpu

token: 10000

}

nodelist {

node {

ring0_addr: pod1-controller-0

nodeid: 5

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-1

nodeid: 7

}

node {

ring0_addr: pod1-controller-3

nodeid: 9

}

}

quorum {

provider: corosync_votequorum

}

logging {

to_logfile: yes

logfile: /var/log/cluster/corosync.log

to_syslog: yes

}

Schritt 14: Starten Sie corosync auf den aktiven Controllern neu. Starten Sie corosync nicht auf dem neuen Controller.

[root@pod1-controller-0 ~]# sudo pcs cluster reload corosync

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster reload corosync

Schritt 15: Starten Sie den neuen Controller-Knoten von einem der aktiven Controller.

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs cluster start pod1-controller-3

Schritt 16: Starten Sie Galera von einem der aktiven Controller neu.

[root@pod1-controller-1 ~]#  sudo pcs cluster start pod1-controller-3

pod1-controller-0: Starting Cluster...

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs resource cleanup galera

Cleaning up galera:0 on pod1-controller-0, removing fail-count-galera

Cleaning up galera:0 on pod1-controller-1, removing fail-count-galera

Cleaning up galera:0 on pod1-controller-3, removing fail-count-galera

* The configuration prevents the cluster from stopping or starting 'galera-master' (unmanaged)

Waiting for 3 replies from the CRMd... OK

[root@pod1-controller-1 ~]#

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs resource manage galera

Schritt 17: Der Cluster befindet sich im Wartungsmodus. Deaktivieren Sie den Wartungsmodus, um die Dienste zu starten.

[root@pod1-controller-2 ~]# sudo pcs property set maintenance-mode=false --wait

Schritt 18: Überprüfen Sie den PC-Status für Galera, bis alle 3 Controller als Master in Galera aufgeführt sind.

Hinweis: Bei großen Konfigurationen kann es einige Zeit dauern, bis DBs synchronisiert sind.

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs status | grep galera -A1

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-3 ]

Schritt 19: Wechseln Sie den Cluster in den Wartungsmodus.

[root@pod1-controller-1~]# sudo pcs property set maintenance-mode=true --wait

[root@pod1-controller-1 ~]# pcs cluster status

Cluster Status:

Stack: corosync

Current DC: pod1-controller-0 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Thu Nov 16 19:17:01 2017                  Last change: Thu Nov 16 19:16:48 2017 by root via cibadmin on pod1-controller-1

*** Resource management is DISABLED ***

The cluster will not attempt to start, stop or recover services

PCSD Status:

pod1-controller-3: Online

pod1-controller-0: Online

pod1-controller-1: Online

Schritt 20: Führen Sie das zuvor ausgeführte Bereitstellungsskript erneut aus. Diesmal sollte es Erfolg haben.

[stack@director ~]$ ./deploy-addController.sh

START with options: [u'overcloud', u'deploy', u'--templates', u'-r', u'/home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml', u'-e', u'/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/network.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/ceph.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/compute.yaml', u'-e', u'/home/stack/custom-templates/layout-removeController.yaml', u'--stack', u'newtonoc', u'--debug', u'--log-file', u'overcloudDeploy_11_14_17__13_53_12.log', u'--neutron-flat-networks', u'phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1', u'--neutron-network-vlan-ranges', u'datacentre:101:200', u'--neutron-disable-tunneling', u'--verbose', u'--timeout', u'180']

options: Namespace(access_key='', access_secret='***', access_token='***', access_token_endpoint='', access_token_type='', aodh_endpoint='', auth_type='', auth_url='https://192.200.0.2:13000/v2.0', authorization_code='', cacert=None, cert='', client_id='', client_secret='***', cloud='', consumer_key='', consumer_secret='***', debug=True, default_domain='default', default_domain_id='', default_domain_name='', deferred_help=False, discovery_endpoint='', domain_id='', domain_name='', endpoint='', identity_provider='', identity_provider_url='', insecure=None, inspector_api_version='1', inspector_url=None, interface='', key='', log_file=u'overcloudDeploy_11_14_17__13_53_12.log', murano_url='', old_profile=None, openid_scope='', os_alarming_api_version='2', os_application_catalog_api_version='1', os_baremetal_api_version='1.15', os_beta_command=False, os_compute_api_version='', os_container_infra_api_version='1', os_data_processing_api_version='1.1', os_data_processing_url='', os_dns_api_version='2', os_identity_api_version='', os_image_api_version='1', os_key_manager_api_version='1', os_metrics_api_version='1', os_network_api_version='', os_object_api_version='', os_orchestration_api_version='1', os_project_id=None, os_project_name=None, os_queues_api_version='2', os_tripleoclient_api_version='1', os_volume_api_version='', os_workflow_api_version='2', passcode='', password='***', profile=None, project_domain_id='', project_domain_name='', project_id='', project_name='admin', protocol='', redirect_uri='', region_name='', roles='', timing=False, token='***', trust_id='', url='', user='', user_domain_id='', user_domain_name='', user_id='', username='admin', verbose_level=3, verify=None)

Auth plugin password selected

Starting new HTTPS connection (1): 192.200.0.2

"POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1696

HTTP POST https://192.200.0.2:13989/v2/action_executions 201

Overcloud Endpoint: http://172.25.22.109:5000/v2.0

Overcloud Deployed

clean_up DeployOvercloud:

END return value: 0

real     54m17.197s

user     0m3.421s

sys       0m0.670s

Überprüfen der Overcloud-Services im Controller

Stellen Sie sicher, dass alle verwalteten Dienste ordnungsgemäß auf den Controller-Knoten ausgeführt werden.

[heat-admin@pod1-controller-2 ~]$ sudo pcs status

Abschließen der L3 Agent-Router

Überprüfen Sie die Router, um sicherzustellen, dass L3-Agenten ordnungsgemäß gehostet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die überlaute Datei beim Durchführen dieser Prüfung sortieren.

Schritt 1: Suchen Sie nach dem Router-Namen.

[stack@director~]$ source corerc

[stack@director ~]$ neutron router-list

+--------------------------------------+------+-------------------------------------------------------------------+-------------+------+

| id                                   | name | external_gateway_info                                             | distributed | ha   |

+--------------------------------------+------+-------------------------------------------------------------------+-------------+------+

| d814dc9d-2b2f-496f-8c25-24911e464d02 | main | {"network_id": "18c4250c-e402-428c-87d6-a955157d50b5",            | False       | True |

In diesem Beispiel ist der Name des Routers Main.

Schritt 2: Listen Sie alle L3-Agenten auf, um die UUID des ausgefallenen Knotens und des neuen Knotens zu ermitteln.

[stack@director ~]$ neutron agent-list | grep "neutron-l3-agent"

| 70242f5c-43ab-4355-abd6-9277f92e4ce6 | L3 agent           | pod1-controller-0.localdomain  | nova              | :-)   | True           | neutron-l3-agent          |

| 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40 | L3 agent           | pod1-controller-2.localdomain  | nova              | xxx   | True           | neutron-l3-agent          |

| a410a491-e271-4938-8a43-458084ffe15d | L3 agent           | pod1-controller-3.localdomain  | nova              | :-)   | True           | neutron-l3-agent          |

| cb4bc1ad-ac50-42e9-ae69-8a256d375136 | L3 agent           | pod1-controller-1.localdomain  | nova              | :-)   | True           | neutron-l3-agent          |

Schritt 3: In diesem Beispiel sollte der L3-Agent, der der POD1-Controller-2.localdomain entspricht, vom Router entfernt werden, und der Agent, der POD1-Controller-3.localdomain entspricht, dem Router hinzugefügt werden.

[stack@director ~]$ neutron l3-agent-router-remove 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40  main

Removed router main from L3 agent

[stack@director ~]$ neutron l3-agent-router-add a410a491-e271-4938-8a43-458084ffe15d main

Added router main to L3 agent

Schritt 4: Überprüfen Sie die aktualisierte Liste der L3-Agenten.

[stack@director ~]$ neutron l3-agent-list-hosting-router main

+--------------------------------------+-----------------------------------+----------------+-------+----------+

| id                                   | host                              | admin_state_up | alive | ha_state |

+--------------------------------------+-----------------------------------+----------------+-------+----------+

| 70242f5c-43ab-4355-abd6-9277f92e4ce6 | pod1-controller-0.localdomain | True           | :-)   | standby  |

| a410a491-e271-4938-8a43-458084ffe15d | pod1-controller-3.localdomain | True           | :-)   | standby  |

| cb4bc1ad-ac50-42e9-ae69-8a256d375136 | pod1-controller-1.localdomain | True           | :-)   | active   |

+--------------------------------------+-----------------------------------+----------------+-------+----------+

Schritt 5: Listen Sie alle Dienste auf, die vom entfernten Controller-Knoten ausgeführt werden, und entfernen Sie sie.

[stack@director ~]$ neutron  agent-list | grep controller-2

| 877314c2-3c8d-4666-a6ec-69513e83042d | Metadata agent     | pod1-controller-2.localdomain  |                   | xxx   | True           | neutron-metadata-agent    |

| 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40 | L3 agent           | pod1-controller-2.localdomain  | nova              | xxx   | True           | neutron-l3-agent          |

| 911c43a5-df3a-49ec-99ed-1d722821ec20 | DHCP agent         | pod1-controller-2.localdomain  | nova              | xxx   | True           | neutron-dhcp-agent        |

| a58a3dd3-4cdc-48d4-ab34-612a6cd72768 | Open vSwitch agent | pod1-controller-2.localdomain  |                   | xxx   | True           | neutron-openvswitch-agent |

[stack@director ~]$ neutron agent-delete 877314c2-3c8d-4666-a6ec-69513e83042d

Deleted agent(s): 877314c2-3c8d-4666-a6ec-69513e83042d

[stack@director ~]$ neutron agent-delete 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40

Deleted agent(s): 8d2ffbcb-b6ff-42cd-b5b8-da31d8da8a40

[stack@director ~]$ neutron agent-delete 911c43a5-df3a-49ec-99ed-1d722821ec20

Deleted agent(s): 911c43a5-df3a-49ec-99ed-1d722821ec20

[stack@director ~]$ neutron agent-delete a58a3dd3-4cdc-48d4-ab34-612a6cd72768

Deleted agent(s): a58a3dd3-4cdc-48d4-ab34-612a6cd72768

[stack@director ~]$ neutron agent-list | grep controller-2

[stack@director ~]$

Fertigstellen von Computing-Services

Schritt 1: Aktivieren Sie nova-Service-Listenelemente, die vom entfernten Knoten übrig geblieben sind, und löschen Sie sie.

[stack@director ~]$ nova service-list | grep controller-2

| 615 | nova-consoleauth | pod1-controller-2.localdomain  | internal          | enabled | down  | 2017-11-16T16:08:14.000000 | -               |

| 618 | nova-scheduler   | pod1-controller-2.localdomain  | internal          | enabled | down  | 2017-11-16T16:08:13.000000 | -               |

| 621 | nova-conductor   | pod1-controller-2.localdomain  | internal          | enabled | down  | 2017-11-16T16:08:14.000000 | -

[stack@director ~]$ nova service-delete 615

[stack@director ~]$ nova service-delete 618

[stack@director ~]$ nova service-delete 621

stack@director ~]$ nova service-list | grep controller-2

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass der Konsolenprozess auf allen Controllern ausgeführt wird, oder starten Sie ihn mithilfe des folgenden Befehls neu: pcs resource restart openstack-nova-consoleauth:

[stack@director ~]$ nova service-list | grep consoleauth

| 601 | nova-consoleauth | pod1-controller-0.localdomain  | internal          | enabled | up    | 2017-11-16T21:00:10.000000 | -               |

| 608 | nova-consoleauth | pod1-controller-1.localdomain  | internal          | enabled | up    | 2017-11-16T21:00:13.000000 | -               |

| 622 | nova-consoleauth | pod1-controller-3.localdomain  | internal          | enabled | up    | 2017-11-16T21:00:13.000000 | -

Neustarten der Videoüberwachung auf den Controller-Knoten

Schritt 1: Überprüfen Sie alle Controller auf IP-Route zur Undercloud 192.0.0.0/8

[root@pod1-controller-3 ~]# ip route

default via 172.25.22.1 dev vlan101

11.117.0.0/24 dev vlan17  proto kernel  scope link  src 11.117.0.12

11.118.0.0/24 dev vlan18  proto kernel  scope link  src 11.118.0.12

11.119.0.0/24 dev vlan19  proto kernel  scope link  src 11.119.0.12

11.120.0.0/24 dev vlan20  proto kernel  scope link  src 11.120.0.12

169.254.169.254 via 192.200.0.1 dev eno1

172.25.22.0/24 dev vlan101  proto kernel  scope link  src 172.25.22.102

192.0.0.0/8 dev eno1  proto kernel  scope link  src 192.200.0.103

Schritt 2: Überprüfen Sie die aktuelle Konfiguration der Stone. Entfernen Sie alle Verweise auf den alten Controller-Knoten.

[root@pod1-controller-3 ~]# sudo pcs stonith show --full

Resource: my-ipmilan-for-controller-6 (class=stonith type=fence_ipmilan)

Attributes: pcmk_host_list=pod1-controller-1 ipaddr=192.100.0.1 login=admin passwd=Csco@123Starent lanplus=1

Operations: monitor interval=60s (my-ipmilan-for-controller-6-monitor-interval-60s)

Resource: my-ipmilan-for-controller-4 (class=stonith type=fence_ipmilan)

Attributes: pcmk_host_list=pod1-controller-0 ipaddr=192.100.0.14 login=admin passwd=Csco@123Starent lanplus=1

Operations: monitor interval=60s (my-ipmilan-for-controller-4-monitor-interval-60s)

Resource: my-ipmilan-for-controller-7 (class=stonith type=fence_ipmilan)

Attributes: pcmk_host_list=pod1-controller-2 ipaddr=192.100.0.15 login=admin passwd=Csco@123Starent lanplus=1

Operations: monitor interval=60s (my-ipmilan-for-controller-7-monitor-interval-60s)

[root@pod1-controller-3 ~]# pcs stonith delete my-ipmilan-for-controller-7

Attempting to stop: my-ipmilan-for-controller-7...Stopped

Schritt 3: Fügen Sie für den neuen Controller eine Stonith-Konfiguration hinzu.

[root@pod1-controller-3 ~]sudo pcs stonith create my-ipmilan-for-controller-8 fence_ipmilan pcmk_host_list=pod1-controller-3 ipaddr=<CIMC_IP> login=admin passwd=<PASSWORD> lanplus=1 op monitor interval=60s

Schritt 4: Starten Sie die Zaunung von einem Controller neu, und überprüfen Sie den Status.

[root@pod1-controller-1 ~]# sudo pcs property set stonith-enabled=true

[root@pod1-controller-3 ~]# pcs status

<snip>

my-ipmilan-for-controller-1 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-3

my-ipmilan-for-controller-0 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-3

my-ipmilan-for-controller-3 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-3