Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Überblick

Ablaufstruktur für die Zuordnung von Entitäten

Arten der SPGW-Auswahl über DNS-Route

1. Statische SPGW-Auswahl aus MME

In APN-Profilen

In MME-SVC

2. Dynamische SPGW-Auswahl von externem DNS

In Anrufsteuerungsprofilen

In MME-SVC

Unterschiedliche Szenarien für die SPGW-Auswahl basierend auf Konfiguration und Eingabetyp

Einleitung

In diesem Dokument werden die verschiedenen Szenarien für einen DNS (Domain Name Server) beschrieben, der für die Auswahl eines Servers und eines SPGW (PDN-Gateway) auf Basis der MME-Konfiguration (Mobility Management Entity) verwendet wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- DNS

- SPGW-Auswahlgrundlagen

- Grundlagen der MME-Konfiguration (Anrufsteuerungsprofil/IMSI-Konfiguration)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- DNS

- MME

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Überblick

1. Der SPGW ist der Knoten, der für die Bereitstellung der gewünschten Dienste für den Benutzer zuständig ist und den Benutzer mit dem Internet Service Provider (ISP) verbindet.

2. Aber wenn bei MME muss entschieden werden, dass Teilnehmer Anfragen an den richtigen SPGW weiterleiten, und das geschieht über DNS, was von der Art der Konfiguration abhängt, die Sie in MME tun.

3. In MME sind dies die erwähnten Konfigurationsformate:

- Die Konfiguration des DNS-Clients erfolgt in dem Kontext, in dem die erforderlichen Dienste vorhanden sind. Wenn eine DNS-Konfiguration vorliegt, wird der DNS-Profilname (sgw/pgw/me/amf) bei Bedarf zugeordnet, und der Name muss sgw/pgw/me/amf ausgewählt werden.

- Anrufsteuerungsprofil: Das DNS-Profil ist dem Anrufsteuerungsprofil zugeordnet, sodass alle IMSI-Serien, die dieses Anrufsteuerungsprofil verwenden, dieses zugeordnete DNS-Profil zum Abrufen der PGW-IP verwenden.

Ablaufstruktur für die Zuordnung von Entitäten

operator-policy name <operator-policy-name>

associate call-control-profile <profile name>

exit

call-control-profile RMN-CCP1

dns-pgw context CORE

exit

lte-policy

subscriber-map LTE

precedence 1 match-criteria imsi mcc <XXX> mnc <YYY> <operator-policy-name>

precedence 2 match-criteria imsi mcc <XXX> mnc <YYY> msin first <IMSI range start> last <IMSI range end> operator-policy-name <operator-policy-name>

exi

Es gibt auch ein DNS-Profil in MME-SVC, das standardmäßig verwendet wird, falls kein DNS-Profil Anrufsteuerungsprofilen zugeordnet ist.

Arten der SPGW-Auswahl über DNS-Route

Es gibt zwei Arten von SPGW-Auswahlen, die von der Art des Eintrags abhängen, den Sie vornehmen, wie statische/dynamische.

1. Statische SPGW-Auswahl aus MME

Bei dieser Art der statischen Auswahl kann das direkte SPGW auf unterschiedliche Weise ausgewählt und in der Konfiguration definiert werden.

In APN-Profilen

In diesem Fall können Sie für jedes APN-Profil direkt festlegen, dass der PGW-Adresse ein passender gemeinsamer Knotenname zugewiesen wird.

apn-profile <apn profile name>

pgw-address <PGW IP> collocated-node <collocated name of PGW> smf-combined weight 100

exit

Dieses APN-Profil wird nun einer Operatorrichtlinie zugeordnet, die über ein Anrufsteuerungsprofil und eine APN-Profilbindung verfügt. Auf diese Weise erhält das Anrufsteuerungsprofil das spezielle APN-Profil für die Richtlinie dieses Betreibers.

operator-policy name ABC

associate call-control-profile ABC

apn network-identifier abc operator-identifier 5g.mncXXX.mccXXX.gprs apn-profile <apn profile name mentioned above>

exit

In MME-SVC

Es gibt immer eine Standardkonfiguration in MME-SVC für statische Einträge, die ins Bild kommt, wenn der Benutzer keinen statischen Eintrag findet.

mme-service ABC

pgw-address <PGW IP> collocated-node <collocated node name>

exit

2. Dynamische SPGW-Auswahl von externem DNS

In Anrufsteuerungsprofilen

Hierbei handelt es sich um den ersten Kontaktpunkt, wenn der Benutzer mit dem IMSI im Netzwerk einrastet. Das System prüft, ob ein dynamischer Eintrag im Anrufsteuerungsprofil vorhanden ist.

call-control-profile ABC

dns-sgw context <context name where dns client is configured for SGW>

dns-pgw context <context name where dns client is configured for PGW>

exit

In MME-SVC

In MME-SVC gibt es immer auch eine Standardkonfiguration für dynamische Einträge, die ins Bild kommt, wenn der Benutzer keinen dynamischen Eintrag findet.

mme-service ABC

dns-sgw context <context name where dns client is configured for SGW>

dns-pgw context <context name where dns client is configured for PGW>

exit

Unterschiedliche Szenarien für die SPGW-Auswahl basierend auf Konfiguration und Eingabetyp

1. In Anrufsteuerungsprofilen wird das DNS-Profil konfiguriert, und es verfügt über eine dynamische Methode zur SPGW-Auswahl. Wenn Sie keinen dynamischen DNS-Eintrag für die SPGW-Auswahl haben, wird geprüft, ob eine statische Route definiert ist.

Hinweis: Dynamische Eingabe bedeutet, dass Sie die Anforderung an den externen DNS/Cache-DNS senden, um die SPGW-Auswahl vorzunehmen.

2. Jetzt müssen Sie auch für statische SPGW-Einträge zuerst erreichen, ob APN-Profile erstellt wurden. Wenn ein APN-Profil mit einem statischen SPGW-Eintrag erstellt wird, wird SPGW direkt auf Basis dieses statischen Eintrags ausgewählt. Falls kein APN-Profil zugeordnet ist, wird der statische Eintrag von "me-svc" ausgewählt. Dies ist die Standardeinstellung.

Hinweis: Wenn Sie ein APN-Profil zuordnen und es keinen statischen Eintrag gibt, dann wird "me-svc" nicht mehr für statische Einträge eingecheckt. Wenn Sie also eine statische SPGW-Auswahl wünschen und bereits ein APN-Profil erstellt haben, fügen Sie den statischen Eintrag selbst in ein APN-Profil ein. Falls das APN-Profil gar nicht erstellt wird, dann wird direkt ein statischer Eintrag von me-svc ausgewählt.

3. Wenn im Anrufsteuerungsprofil kein dynamischer DNS-Eintrag und im APN-Profil kein statischer Eintrag vorhanden ist, wird standardmäßig "me-svc (me service)" aufgerufen, wobei:

- Zunächst überprüft es, ob ein dynamischer Eintrag verfügbar ist, und wenn ja, können Sie diesen als dynamischen Eintrag betrachten.

- Wenn kein dynamischer Eintrag vorhanden ist, wird geprüft, ob ein statischer Eintrag verfügbar ist, und er wird als vorhanden betrachtet.