Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Abkürzungen

Problem

Fehlerbehebung

Lösung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie das Problem beheben können, das auftritt, wenn die Leistung des Key Performance Indicator (KPI) für die 4G-Attach-Erfolgsrate (ASR) nachlässt, wenn der Grund für die Trennung zwischen ME-hss-user und unbekannter Verbindung erhöht wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Hardware-Kenntnisse von 5000/5500

- StarOS

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt.

Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Abkürzungen

ASR

Erfolgsrate anhängen

KPI

Leistungskennzahl

LUFT

Anforderung von Authentifizierungsinformationen

AIA

Antwort auf Authentifizierungsinformationen

CER

Anforderung für den Austausch von Funktionen

CEA

Funktion Exchange Answer

MME

Einheit für das Mobilitätsmanagement

HSS

Home Subscriber-Server

DPC

Datenverarbeitungskarte

RFC

Request For Comments

AVP

Attributwert-Paar

Problem

Der Service Provider meldete eine Verschlechterung der 4G-ASR in einem MME, und der Trennungsgrund "mme-hss-user-known" wurde erhöht.

"mme-hss-user-known(375)" disconnect reason beschreibt die Gesamtzahl der nicht verbundenen Sitzungen, da der MME HSS-Benutzer unbekannt ist.

Ein aufgezeichneter Fehlerverlauf meldete, dass HSS die Authentifizierung als Ergebnis-Code DIAMETER_MISSING_AVP (5005) in der AIA-Nachricht zurückwies.

MME erhielt ständig "DIAMETER_MISSING_AVP (5005)" von HSS, und so sieht die fehlerhafte AIA-Nachricht aus:

INBOUND>>>>>  From diamproxy:52 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:109 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:49417

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000110    (272)

Command Flags:      0x40        (64)  PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000033   (51)

Data: hss101.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: DIAMETER_MISSING_AVP (5005) >> DIAMETER_MISSING_AVP(5005)received from HSS

[M]  Failed-AVP

Code:      0x00000117 (279) Failed-AVP

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000018   (24)

[V] [M]  Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000d   (13)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x00

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie verwenden können, um das Problem der ASR-KPI-Verschlechterung aufgrund einer zunehmenden Anzahl von "ME-hss-user-known disconnect reason" zu beheben.

Die gesammelte "mon sub" wird verfolgt und mit dem Erfolg- und Fehlerszenario verglichen. Der unterstützte AVP fehlt im AIR vom MME- zum HSS-Server.

Erfolgreiche AIR- und AIA-Nachrichten werden aus der MON-Unterspur erfasst. Dies ist die AIR-Nachricht, die von MME an HSS gesendet wird:

Monday December 24 2018

<<<<OUTBOUND  From diamproxy:49 diamproxy_rlf.c:553 (Callid 62adced4) 08:42:39:580 Eventid:81990(5)

Diameter message from 10.0.231.Y:48273 to 10.5.40.X:6000

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x0001c4   (452)

Command Flags:      0xc0        (192) REQ PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Request

Application ID:     0x01000023(16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadbdf12a  (2914906410)

End2End-ID:         0x60bd9382  (1623036802)

AVP Information:

[M]Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000069  (105)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1655557844;4204805;5c204ea7-30502

[M]Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00004f  (79)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

[M]Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00002d  (45)

Data: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]Destination-Realm

Code:      0x0000011b (283) Destination-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]User-Name

Code:      0x00000001 (1) User-Name

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000017  (23)

Data: 404XY0000011111

[V]Supported-Features

Code:      0x00000274 (628) Supported-Features

Flags:    0x80       (128) [V]

Length:    0x000038  (56)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[M]Vendor-Id

Code:      0x0000010a (266) Vendor-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: 10415

[V]Feature-List-ID

Code:      0x00000275 (629) Feature-List-ID

Flags:     0x80      (128) [V]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V]Feature-List

Code:      0x00000276 (630) Feature-List

Flags:     0x80      (128) [V]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 469763591

[V] [M]Requested-EUTRAN-Authentication-Info

Code:      0x00000580 (1408) Requested-EUTRAN-Authentication-Info

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00002c  (44)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  Number-Of-Requested-Vectors

Code:      0x00000582 (1410) Number-Of-Requested-Vectors

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]  Immediate-Response-Preferred

Code:      0x00000584 (1412) Immediate-Response-Preferred

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:   0x000010   (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:    0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000f  (15)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x04f4YX

Die AIA-Nachricht, die von HSS an MME gesendet wird, lautet:

INBOUND>>>>>  From diamproxy:49 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 62adced4) 08:42:39:601 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:48273

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000198   (408)

Command Flags:      0x40        (64)PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023(16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadbdf12a  (2914906410)

End2End-ID:         0x60bd9382  (1623036802)

AVP Information:

[M]Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000069  (105)

Data: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1655557844;4204805;5c204ea7-30502

[M]Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000029  (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x000033  (51)

Data: hss304.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[V] [M]Authentication-Info

Code:      0x00000585 (1413) Authentication-Info

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x0000a0  (160)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  EUTRAN-Vector

Code:      0x00000586 (1414) EUTRAN-Vector

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000094  (148)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

[V] [M]  Item-Number

Code:      0x0000058b (1419) Item-Number

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000010  (16)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 1

[V] [M]  RAND

Code:      0x000005a7 (1447) RAND

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00001c  (28)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xc8d8ecce3d684b36ee5aa7aaadaf2658

[V] [M]  XRES

Code:      0x000005a8 (1448) XRES

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x000014  (20)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x7a74729d5a811ac9

[V] [M]  AUTN

Code:      0x000005a9 (1449) AUTN

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00001c  (28)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xddc5adb739e6800088e9c8135c3099d4

[V] [M]  KASME

Code:      0x000005aa (1450) KASME

Flags:     0xc0      (192) [V]  [M]

Length:    0x00002c  (44)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0xbf4c4f11f05d9c8c1e39d1066c6cdb92080760e40d0273b015cfffd4a20325fc

[M]Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40      (64)  [M]

Length:    0x00000c  (12)

Data: DIAMETER_SUCCESS (2001)

Die fehlerhaften AIR- und AIA-Nachrichten werden aus der MON-Unterspur erfasst.

Die AIR-Nachricht, die von MME an HSS gesendet wird, lautet:

<<<<OUTBOUND  From diamproxy:52 diamproxy_rlf.c:553 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:089 Eventid:81990(5)

Diameter message from 10.0.231.Y:49417 to 10.5.40.X:6000

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000150    (336)

Command Flags:      0xc0        (192) REQ PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Request

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00004f   (79)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00002d   (45)

Data: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Destination-Realm

Code:      0x0000011b (283) Destination-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029   (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  User-Name

Code:      0x00000001 (1) User-Name

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000017   (23)

Data: 404XY0000022222

Die AIA-Nachricht, die von HSS an MME gesendet wird, lautet:

INBOUND>>>>>  From diamproxy:52 oxy_conn_mgmt.c:3406 (Callid 4c0ea07a) 08:42:11:109 Eventid:81991(5)

Diameter message from 10.5.40.X:6000 to 10.0.231.Y:49417

Base Header Information:

Version:            0x01        (1)

Message Length:     0x000110    (272)

Command Flags:      0x40        (64)  PXY

Command Code:       0x00013e    (318) Authentication-Information-Answer

Application ID:     0x01000023  (16777251)   3GPP-S6a

Hop2Hop-ID:         0xadb40545  (2914256197)

End2End-ID:         0x2cafadd5  (749710805)

AVP Information:

[M]  Session-Id

Code:      0x00000107 (263) Session-Id

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000069   (105)

Data: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNET;1276027002;2496613;5c204e8b-16502

[M]  Auth-Session-State

Code:      0x00000115 (277) Auth-Session-State

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: NO_STATE_MAINTAINED (1)

[M]  Origin-Host

Code:      0x00000108 (264) Origin-Host

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000033   (51)

Data: hss101.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Origin-Realm

Code:      0x00000128 (296) Origin-Realm

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000029   (41)

Data: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

[M]  Result-Code

Code:      0x0000010c (268) Result-Code

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x00000c   (12)

Data: DIAMETER_MISSING_AVP (5005)              >>DIAMETER_MISSING_AVP(5005)received from HSS

[M]  Failed-AVP

Code:      0x00000117 (279) Failed-AVP

Flags:     0x40       (64)  [M]

Length:    0x000018   (24)

[V] [M]  Visited-PLMN-Id

Code:      0x0000057f (1407) Visited-PLMN-Id

Flags:     0xc0       (192) [V]  [M]

Length:    0x00000d   (13)

Vendor-Id: 0x000028af (10415) 3GPP

Data: 0x00

Laut mon sub trace wird der Fehler "DIAMETER_MISSING_AVP (5005)" für 0004-diamproxy empfangen, der nur mit DPC-Karte 2 verknüpft ist.

[local]SGSN-MME-03# show diameter  peers full endpoint DRA1 | grep -i -E "CPU|LOCAL HOST"

Monday December 24 11:34:47 IST 2018

Local Hostname: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 8/1                                Task: diamproxy-49

Local Hostname: 0002-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 9/1                                Task: diamproxy-50

Local Hostname: 0003-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 3/1                                Task: diamproxy-51

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 2/1                                Task: diamproxy-52

Local Hostname: 0005-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 4/1                                Task: diamproxy-53

Local Hostname: 0006-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 7/1                                Task: diamproxy-54

Local Hostname: 0001-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 8/1                                Task: diamproxy-49

Local Hostname: 0002-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 9/1                                Task: diamproxy-50

Local Hostname: 0003-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 3/1                                Task: diamproxy-51

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 2/1                                Task: diamproxy-52

Local Hostname: 0005-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 4/1                                Task: diamproxy-53

Local Hostname: 0006-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

CPU: 7/1                                Task: diamproxy-54

[local]SGSN-MME-03#

Es scheint " me-hss-user-known" zu sein, dass der Trennungsgrund für die Sessmgr-Instanz erhöht wird, die nur mit der DPC-Karte 2 verknüpft ist.

******** show task resources *******

task   cputime        memory     files     sessions

cpu facility      instused  allc   usedalloc used allc  used  allc S status

----------------------- ----------- ------------- --------- ------------- ------

..

2/1 sessmgr        749 3.07%  100% 355.0M 900.0M  173500   881 12000 I   good

2/1 sessmgr        762 2.86%  100% 353.3M 900.0M  171500   881 12000 I   good

<additional outputs supressed>

Disconnect reason for smgr-instance 749:

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 749|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:17 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          788     8.97597

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 749|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:19 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          790     8.99158

-------------------- -

Disconnect reason for smgr-instance 762:

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:26 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          743     8.16125

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:31 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          744     8.16147

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:32 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          749     8.20732

[local]SGSN-MME-03# show session disconnect-reasons smgr-instance 762|grep -i hss-us

Monday December 24 13:45:34 IST 2018

mme-hss-user-unknown                                          750     8.20659

Bei einer weiteren Überprüfung waren die unterstützten Anbieter-IDs für den HSS-Peer mit DPC-Karte 2 "none" (keine).

[local]SGSN-MME-03# show diameter peers full peer-host dra01.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

-------------------------------------------------------------------------------

Context: s6a                             Endpoint: HSS_DRA01

-------------------------------------------------------------------------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/1                                Task: sessmgr-4

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

-----------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/2                                Task: sessmgr-8

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/0                                Task: sessmgr-15

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/0                                Task: sessmgr-20

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 2/1                                Task: sessmgr-27

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: None                          >> Supported Vendor IDs: none instead of 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

Lösung

Es scheint, dass der AVP "Supported Vendor IDs" nicht mit der DPC-Karte 2 verhandelt wird und daher nur für diese Karte ein Fehler beobachtet wird.

Laut RFC 3588

Supported-Vendor-Id AVP - Diese wird in den CER- und CEA-Nachrichten verwendet, um den Peer darüber zu informieren, dass der Absender (eine Teilmenge) die anbieterspezifischen AVPs unterstützt, die von dem in diesem AVP identifizierten Anbieter definiert wurden.

Vendor-Id AVP: In Kombination mit der unterstützten Vendor-ID-AVP kann anhand dieser Daten ermittelt werden, welche anbieterspezifischen Attribute an den Peer gesendet werden können.

Um die Funktionen zwischen Peer und Client mit Durchmesser auszutauschen, wird dieser Aktionsplan dem Service Provider vorgeschlagen.

Der Aktionsplan sieht die Migration der DPC Card 2 mit der Standby-DPC-Karte 10 vor.

[local]SGSN-MME-03# card migrate from 2 to 10

Are you sure? [Yes|No]: yes

Der Service Provider führte die DPC Card 2-Migration mit der Standby-DPC-Karte 10 durch.

Nach der Aktivität schienen die unterstützten Anbieter-IDs (10415) für die Karte 10 mit dem entsprechenden hss-peer korrekt zu sein, und die ASR-KPI schien ebenfalls in Ordnung zu sein.

[local]SGSN-MME-03# show diameter peers full peer-host dra01.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

-------------------------------------------------------------------------------

Context: s6a                             Endpoint: HSS_DRA01

-------------------------------------------------------------------------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/1                               Task: sessmgr-4

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/0                               Task: sessmgr-15

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/1                               Task: sessmgr-27

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

------------

Peer Hostname: dra01.epc.mnc0xy.mcc404.3gppnetwork.org

Local Hostname: 0004-diamproxy.MMEC001.MMEGI32000.MME.EPC.MNC0XY.MCC404.3GPPNETWORK.ORG

Peer Realm: epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Local Realm: MME.epc.mnc0XY.mcc404.3gppnetwork.org

Peer Address: 10.5.40.X:6000

State: OPEN [SCTP]

CPU: 10/2                               Task: sessmgr-29

Messages Out/Queued: H0.L0/H0.L0

Supported Vendor IDs: 10415                          >> Supported Vendor IDs: 10415

Admin Status: Enable

DPR Disconnect: N/A

Peer Backoff Timer running:N/A

<additional outputs supressed>

Die unterstützten Anbieter-IDs sollten den Wert '10415' aufweisen, wenn die Durchmesser-Peer-Verbindung zwischen MME und HSS hergestellt wird, um Nachrichten mit dem Betriebsdurchmesser auszutauschen.