Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Szenarien

Szenario 1: Erkennen und Lokalisieren eines nicht autorisierten Access Points

Szenario 2: Erkennen und Lokalisieren eines nicht autorisierten Clients, der eine Flood zur Deauthentifizierung sendet

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Erkennung und Lokalisierung eines nicht autorisierten Access Points oder eines nicht autorisierten Clients unter Verwendung des Wireless Controllers 9800.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- IEEE 802.11 - Grundlagen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Wireless Controller 9800-L IOS® XE 17.12.1

- Cisco Catalyst Access Points der Serie 9130AXI

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Ein nicht autorisierter Cisco Access Point bezieht sich auf einen nicht autorisierten Wireless Access Point, der ohne Wissen oder Genehmigung des Netzwerkadministrators in einem Netzwerk installiert wurde. Diese nicht autorisierten Access Points können Sicherheitsrisiken für das Netzwerk darstellen, und Angreifer können sie verwenden, um sich unbefugten Zugriff zu verschaffen, vertrauliche Informationen abzufangen oder andere schädliche Aktivitäten auszuführen. Das Cisco Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) ist eine Lösung zur Identifizierung und Verwaltung von unautorisierten Access Points.

Ein unberechtigter Cisco Client, auch als unberechtigte Station oder unberechtigtes Gerät bezeichnet, bezieht sich auf ein nicht autorisiertes und potenziell schädliches Wireless-Client-Gerät, das mit einem unberechtigten Access Point verbunden ist. Ähnlich wie unautorisierte Access Points stellen unautorisierte Clients Sicherheitsrisiken dar, da ein Angreifer sich ohne ordnungsgemäße Autorisierung mit einem Netzwerk verbinden kann. Cisco stellt Tools und Lösungen bereit, mit denen nicht autorisierte Clients erkannt und entfernt werden können, um die Netzwerksicherheit aufrechtzuerhalten.

Szenarien

Szenario 1: Erkennen und Lokalisieren eines nicht autorisierten Access Points

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie die Wireless Controller der Serie 9800 verwenden, um einen unautorisierten Client oder Access Point zu erkennen, der nicht vom Benutzernetzwerk verwaltet wird:

1. Verwenden Sie den Wireless Controller, um herauszufinden, welcher Ihrer Access Points das unautorisierte Gerät erkannt hat:

Sie können die nicht autorisierten Access Points oder die nicht autorisierten Clients über die GUI oder die CLI anzeigen. Wechseln Sie für die GUI zur Registerkarte Überwachung, dann zu Wireless, und wählen Sie Rogue aus. Anschließend können Sie die Filter verwenden, um das nicht autorisierte Gerät zu finden. Für die CLI können Sie den Befehl show wireless wps rogue ap summary verwenden, um alle erkannten nicht autorisierten Geräte anzuzeigen. Alternativ können Sie den Befehl show wireless wps rogue ap detailliert <mac-addr>, um die Details zu einem bestimmten nicht autorisierten Gerät anzuzeigen.

Das folgende Ergebnis aus der CLI zeigt die Liste der nicht autorisierten Geräte an, indem der Befehl show wireless wps rogue ap summary verwendet wird:

9800L#show wireless wps rogue ap summary

Rogue Location Discovery Protocol : Disabled

Validate rogue APs against AAA : Disabled

Rogue Security Level : Custom

Rogue on wire Auto-Contain : Disabled

Rogue using our SSID Auto-Contain : Disabled

Valid client on rogue AP Auto-Contain : Disabled

Rogue AP timeout : 1200

Rogue init timer : 180

Total Number of Rogue APs : 137

MAC Address Classification State #APs #Clients Last Heard Highest-RSSI-Det-AP RSSI Channel Ch.Width GHz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0014.d1d6.a6b7 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:28:09 1416.9d7f.a220 -85 1 20 2.4

002a.10d3.4f0f Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:17:39 1416.9d7f.a220 -54 36 80 5

002a.10d4.b2e0 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:17:39 1416.9d7f.a220 -60 36 40 5

0054.afca.4d3b Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:26:29 1416.9d7f.a220 -86 1 20 2.4

00a6.ca8e.ba80 Unclassified Alert 1 2 01/31/2024 21:27:20 1416.9d7f.a220 -49 11 20 2.4

00a6.ca8e.ba8f Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:27:50 1416.9d7f.a220 -62 140 80 5

00a6.ca8e.bacf Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:27:50 1416.9d7f.a220 -53 140 40 5

00f6.630d.e5c0 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:28:09 1416.9d7f.a220 -48 1 20 2.4

00f6.630d.e5cf Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:27:40 1416.9d7f.a220 -72 128 20 5

04f0.212d.20a8 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:27:19 1416.9d7f.a220 -81 1 20 2.4

04f0.2148.7bda Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:24:19 1416.9d7f.a220 -82 1 20 2.4

0c85.259e.3f30 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:21:30 1416.9d7f.a220 -63 11 20 2.4

0c85.259e.3f32 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:21:30 1416.9d7f.a220 -63 11 20 2.4

0c85.259e.3f3c Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:27:30 1416.9d7f.a220 -83 64 20 5

0c85.259e.3f3d Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:27:30 1416.9d7f.a220 -82 64 20 5

0c85.259e.3f3f Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:27:30 1416.9d7f.a220 -82 64 20 5

12b3.d617.aac1 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:28:09 1416.9d7f.a220 -72 1 20 2.4

204c.9e4b.00ef Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:27:40 1416.9d7f.a220 -59 116 20 5

22ad.56a5.fa54 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:28:09 1416.9d7f.a220 -85 1 20 2.4

4136.5afc.f8d5 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:27:30 1416.9d7f.a220 -58 36 20 5

5009.59eb.7b93 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:28:09 1416.9d7f.a220 -86 1 20 2.4

683b.78fa.3400 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:28:00 1416.9d7f.a220 -69 6 20 2.4

683b.78fa.3401 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:28:00 1416.9d7f.a220 -69 6 20 2.4

683b.78fa.3402 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:28:00 1416.9d7f.a220 -72 6 20 2.4

683b.78fa.3403 Unclassified Alert 1 0 01/31/2024 21:28:00 1416.9d7f.a220 -72 6 20 2.4

...

2. Sie können nach einem der WLANs filtern, die auf Ihrem 9800 Controller konfiguriert sind, um festzustellen, ob Sie unberechtigte Geräte haben, die dieselben WLANs übertragen. Die nächste Abbildung zeigt das Ergebnis, bei dem mein C9130 dieses unberechtigte Gerät auf beiden Bändern entdeckt hat:

GUI-Liste nicht autorisierter Benutzer

3. Listen Sie die Access Points auf, die das unautorisierte Gerät erkannt haben.

Sie können die APs anzeigen, die das unautorisierte Gerät erkannt haben. Die nächste Abbildung zeigt den AP, der diesen unautorisierten Access Point erkannt hat, den Kanal, den RSSI-Wert und weitere Informationen:

Details zu nicht autorisierten GUI-APs

Über die CLI können Sie diese Informationen mit dem Befehl show wireless wps rogue ap detailliert <mac-addr> anzeigen.

4. Suchen Sie den Access Point, der dem nicht autorisierten Gerät am nächsten ist, basierend auf dem nächstgelegenen RSSI-Wert.

Basierend auf den Ergebnissen, wie viele Access Points das unautorisierte Gerät erkannt haben, müssen Sie anhand des auf dem Wireless-Controller angezeigten RSSI-Werts nach dem nächstgelegenen AP suchen. Im nächsten Beispiel erkannte nur ein AP das unberechtigte Gerät, jedoch mit einem hohen RSSI-Wert, was bedeutet, dass sich das unberechtigte Gerät sehr in der Nähe meines AP befindet.

Die nächste Ausgabe des Befehls show wireless wps rogue ap enthält <mac-addr> zur Anzeige des Kanals, auf dem der AP/WLC dieses unberechtigte Gerät hörte, sowie des RSSI-Werts:

9800L#show wireless wps rogue ap detailed 6c8d.7793.834f

Rogue Event history

Timestamp #Times Class/State Event Ctx RC

-------------------------- -------- ----------- -------------------- ------------------------- ----

01/31/2024 22:45:39.814917 1154 Unc/Alert FSM_GOTO Alert 0x0

01/31/2024 22:45:39.814761 1451 Unc/Alert EXPIRE_TIMER_START 1200s 0x0

01/31/2024 22:45:39.814745 1451 Unc/Alert RECV_REPORT 1416.9d7f.a220/34 0x0

01/31/2024 22:45:29.810136 876 Unc/Alert NO_OP_UPDATE 0x0

01/31/2024 19:36:10.354621 1 Unc/Pend HONEYPOT_DETECTED 0x0

01/31/2024 19:29:49.700934 1 Unc/Alert INIT_TIMER_DONE 0xab98004342001907 0x0

01/31/2024 19:26:49.696820 1 Unk/Init INIT_TIMER_START 180s 0x0

01/31/2024 19:26:49.696808 1 Unk/Init CREATE 0x0

Rogue BSSID : 6c8d.7793.834f

Last heard Rogue SSID : RogueTest

802.11w PMF required : No

Is Rogue an impersonator : No

Is Rogue on Wired Network : No

Classification : Unclassified

Manually Contained : No

State : Alert

First Time Rogue was Reported : 01/31/2024 19:26:49

Last Time Rogue was Reported : 01/31/2024 22:45:39

Number of clients : 0

Reported By

AP Name : C9130

MAC Address : 1416.9d7f.a220

Detecting slot ID : 1

Radio Type : dot11ax - 5 GHz

SSID : RogueTest

Channel : 36 (From DS)

Channel Width : 20 MHz

RSSI : -43 dBm

SNR : 52 dB

ShortPreamble : Disabled

Security Policy : Open

Last reported by this AP : 01/31/2024 22:45:39

5. Sammeln Sie auf dem gleichen Kanal Over-the-Air-Capture, um das unberechtigte Gerät zu lokalisieren.

Der Kanal, auf dem dieser unberechtigte Access Point aufgefunden wird, und basierend auf dem RSSI-Wert, hörte der 9130 Access Point diesen unberechtigten Access Point bei -35 dBm, was als sehr nah angesehen wird. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung davon, in welchem Bereich sich dieser unberechtigte Access Point befindet. Der nächste Schritt besteht darin, eine Over-the-Air-Aufzeichnung zu sammeln.

Die nächste Abbildung zeigt eine Over-the-Air-Erfassung auf Kanal 36. Von der OTA können Sie sehen, dass der unautorisierte AP einen Eindämmungs-Deauthentifizierungsangriff auf den verwalteten Access Point ausführt:

Erfassung nicht autorisierter APs und OTAs

Sie können die Informationen aus der vorherigen Abbildung nutzen, um zu verstehen, wie nah dieser unberechtigte Access Point ist, und Sie können zumindest eine Vorstellung davon haben, wo sich dieser unberechtigte Access Point befindet. Sie können über die MAC-Adresse des nicht autorisierten Access Points filtern, Sie können sehen, ob das nicht autorisierte Gerät derzeit aktiv ist, oder nicht, wenn Sie überprüfen, ob Beacon-Pakete übertragen wurden.

Szenario 2: Erkennen und Lokalisieren eines nicht autorisierten Clients, der eine Flood zur Deauthentifizierung sendet

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie mit dem Wireless-Controller 9800 einen unberechtigten Client finden, der mit einem unberechtigten Access Point verbunden ist, der nicht vom Benutzernetzwerk verwaltet wird, oder einen unberechtigten Client, der einen Deauthentifizierungsangriff ausführt:

1. Verwenden Sie den Wireless-Controller, um den unberechtigten Client zu finden.

Navigieren Sie in der Wireless-Controller-GUI zur Registerkarte Überwachung, Wireless, und wählen Sie dann Rogue Clients aus. Sie können auch den Befehl show wireless wps rogue client summary aus der CLI verwenden, um die auf dem Controller erkannten unberechtigten Clients aufzulisten:

GUI für Liste nicht autorisierter Clients

Die nächste Ausgabe zeigt das CLI-Ergebnis:

9800L#show wireless wps rogue client summary

Validate rogue clients against AAA : Disabled

Validate rogue clients against MSE : Disabled

Number of rogue clients detected : 49

MAC Address State # APs Last Heard

-------------------------------------------------------------------------

0021.6a9b.b944 Alert 1 02/15/2024 17:22:44

0cb8.1575.8a5c Alert 1 02/15/2024 17:08:14

1a59.5f0f.cae0 Alert 1 02/15/2024 17:20:44

341b.2d61.cd83 Alert 1 02/15/2024 17:03:54

62b8.db39.c532 Alert 1 02/15/2024 17:08:14

70f3.5a7c.8f70 Alert 1 02/15/2024 17:18:54

70f3.5a7c.9150 Alert 1 02/15/2024 17:23:04

70f3.5a7c.9710 Alert 1 02/15/2024 17:22:34

70f3.5a7c.bed0 Alert 1 02/15/2024 17:22:54

70f3.5a7c.cbd0 Alert 2 02/15/2024 17:17:24

70f3.5a7c.d030 Alert 1 02/15/2024 17:20:44

70f3.5a7c.d050 Alert 1 02/15/2024 17:20:44

70f3.5a7c.d0b0 Alert 1 02/15/2024 17:16:54

70f3.5a7c.d110 Alert 2 02/15/2024 17:18:24

70f3.5a7c.d210 Alert 1 02/15/2024 17:20:24

70f3.5a7c.d2f0 Alert 2 02/15/2024 17:23:04

70f3.5a7c.f850 Alert 1 02/15/2024 17:19:04

70f3.5a7f.8971 Alert 1 02/15/2024 17:16:44

...

2. Das nächste Ausgabebeispiel zeigt die Details über einen unberechtigten Client mit der MAC-Adresse 0021.6a9b.b944, der von einem verwalteten AP 9130 auf Kanal 132 erkannt wurde. Die nächste Ausgabe zeigt weitere Details:

9800L#show wireless wps rogue client detailed 0021.6a9b.b944

Rogue Client Event history

Timestamp #Times State Event Ctx RC

-------------------------- -------- ----------- -------------------- ------------------------- ----

02/15/2024 17:22:44.551882 5 Alert FSM_GOTO Alert 0x0

02/15/2024 17:22:44.551864 5 Alert EXPIRE_TIMER_START 1200s 0x0

02/15/2024 17:22:44.551836 5 Alert RECV_REPORT 0x0

02/15/2024 17:15:14.543779 1 Init CREATE 0x0

Rogue BSSID : 6c8d.7793.834f

SSID : Testing-Rogue

Gateway : 6c8d.7793.834f

Rogue Radio Type : dot11ax - 5 GHz

State : Alert

First Time Rogue was Reported : 02/15/2024 17:15:14

Last Time Rogue was Reported : 02/15/2024 17:22:44

Reported by

AP : C9130

MAC Address : 1416.9d7f.a220

Detecting slot ID : 1

RSSI : -83 dBm

SNR : 12 dB

Channel : 132

Last reported by this AP : 02/15/2024 17:22:44

3. Nachdem Sie eine Over-the-Air-Erfassung auf demselben Kanal gesammelt haben, können Sie sehen, dass Sie eine nicht authentifizierte Flood haben, bei der der unautorisierte Client eine der verwalteten Access Point BSSID verwendet, um die Verbindung zu den Clients zu trennen:

Aufhebung der Authentifizierung OTA

Der RSSI-Wert für die Pakete ist hoch, was bedeutet, dass sich der unautorisierte Client physisch in der Nähe des verwalteten Access Points befindet.

4. Nachdem Sie den unautorisierten Client aus dem Netzwerk entfernt haben, zeigt die nächste Abbildung ein sauberes Netzwerk und eine einwandfreie Umgebung auf dem Luftweg:

Gesunde OTA

Zugehörige Informationen

- Verwalten nicht autorisierter Geräte

- Klassifizieren von nicht autorisierten Access Points

- Analyse und Fehlerbehebung bei 802.11 Wireless Sniffing

- Technischer Support und Downloads von Cisco