Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Verfahren zur Kennwortwiederherstellung für Virtual 9800 (9800-CL)

Verfahren zur Kennwortwiederherstellung für Appliance über ROMMON

Verfahren zur Kennwortwiederherstellung für Appliance über USB

Booten des WLC von ROMMON

Image über USB laden

Bild von TFTP laden

Fehlerbehebung

Andere nützliche ROMMON-Befehle

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen Catalyst 9800-Controller im ROMMON-Modus und ohne Flash-Image wiederherstellen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Catalyst Wireless Controller 9800

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Catalyst 9800, Version 16.10.1

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Verfahren zur Kennwortwiederherstellung für Virtual 9800 (9800-CL)

Schritt 1: Starten Sie den 9800-CL neu. Ein Bildschirm zur Auswahl des Bootvorgangs wird schnell angezeigt:

Schritt 2: Drücken Sie C auf diesem Bildschirm, um die grub-Eingabeaufforderung zu erhalten.

Schritt 3: Sie können das Konfigurationsregister an dieser Eingabeaufforderung mit dem Befehl config 0x2142 ändern.

Schritt 4: Drücken Sie die ESC-Taste, um zur Eingabeaufforderung für die Startauswahl zurückzukehren, und wählen Sie die packages.conf Option aus, die im regulären Image gebootet werden soll.

Schritt 5: Ihr WLC wird ohne Konfiguration gestartet. Stellt es wieder her.

Schritt 6: Vergessen Sie nicht, das Verfahren aus Schritt 1 zu wiederholen und das Konfigurationsregister auf den ursprünglichen Wert 0x2002 zurückzusetzen, damit die Konfiguration gespeichert und nach einem Neustart geladen wird.

Verfahren zur Kennwortwiederherstellung für Appliance über ROMMON

Schritt 1: Senden Sie den Unterbrechungsschlüssel, wenn ##### auf der Konsole für das System, das das Bild lädt, gedruckt wird. Anschließend unterbricht das System den Bootvorgang und wechselt zur ROMMON-Eingabeaufforderung. Sie können dies entweder tun, wenn Sie brechen drücken, oder Strg+Pause auf der Tastatur drücken. Sie können die Unterbrechung auch über das Terminalprogramm senden (z. B. Putty Special Command > Break, Term Control > Send Break).

Achtung: Zur Kennwortwiederherstellung muss das System in ROMMON abgelegt werden. Im klassischen Cisco IOS® bestimmt die Einstellung für das Konfigurationsregister, ob das System zu ROMMON zurückkehren kann. Ein Konfigurationsregister von 0x2102 verhindert die Rückkehr zu ROMMON, wenn eine Unterbrechung ausgegeben wird. Standardmäßig ist für alle 9800-Appliances (9800-40, 9800-80, 9800-L) der Konfigurationsregistersatz 0x2102 festgelegt. Da sie jedoch Linux-basierte Cisco IOS XE® ausführen, wird dies ignoriert, und die einzige Möglichkeit, die Rückkehr zu ROMMON zu verhindern, besteht darin, den Befehl no service password-recovery zu konfigurieren.

Caveat: Auf 9800-L, auf dem ROMMON ausgeführt wird, das älter als 16.12(3r) ist, verhindert dieses Bit in config-register den Einbruch in ROMMON, um die Kennwortwiederherstellung durchzuführen.

Fehlerbehebung: Wenn Sie ein älteres ROMMON ausführen, aktualisieren Sie ROMMON mit Anweisungen, die unter beschrieben sind: Upgrade Field Programmables für Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller

Problemumgehung: Wenn das Upgrade nicht durchgeführt werden kann, ändern Sie die Konfiguration als Problemumgehung auf 0x2002, und verhindern Sie die Sperrung von ROMMON.

File size is 0x01d191f3 Located C9800-rpboot.16.10.01.SPA.pkg Image size 30511603 inode num 874837, bks cnt 7450 blk size 8*512 ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ########################################################## Boot image size = 30511603 (0x1d191f3) bytes ROM:RSA Self Test Passed ROM:Sha512 Self Test Passed Package header rev 3 structure detected Calculating SHA-1 hash...done validate_package_cs: SHA-1 hash: calculated e36f46af:2c06b38d:eeb6e65b:ffaeb429:a6982d29 expected e36f46af:2c06b38d:eeb6e65b:ffaeb429:a6982d29 Validating main package signatures monitor: command "boot" aborted due to user interrupt rommon 1 >

Schritt 2:Ändern Sie die Konfigurationsregistrierung in 0x2142, indem Sie den confreg 0x2142 Befehl aus der ROMMON-Eingabeaufforderung verwenden.

rommon 1 > confreg 0x2142 You must reset or power cycle for new config to take effect

Schritt 3: Um die ROMmon-Konfigurationsänderung zu speichern, führen Sie sync an der ROMmon-Eingabeaufforderung und reset  ROMmon an der angewendeten Änderung von der ROMmon-Eingabeaufforderung aus.

rommon 2 > sync rommon 3 > reset Resetting ....... Initializing Hardware ... System integrity status: 90170200 12030107 System Bootstrap, Version 16.10(2r), RELEASE SOFTWARE Copyright (c) 1994-2018 by cisco Systems, Inc. Current image running: Boot ROM0 Last reset cause: LocalSoft C9800-40-K9 platform with 33554432 Kbytes of main memory File size is 0x000015c9 Located packages.conf Image size 5577 inode num 874834, bks cnt 2 blk size 8*512 # File size is 0x01d191f3 Located C9800-rpboot.16.10.01.SPA.pkg Image size 30511603 inode num 874837, bks cnt 7450 blk size 8*512 ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ########################################################## Boot image size = 30511603 (0x1d191f3) bytes ROM:RSA Self Test Passed ROM:Sha512 Self Test Passed Package header rev 3 structure detected Calculating SHA-1 hash...done validate_package_cs: SHA-1 hash: calculated e36f46af:2c06b38d:eeb6e65b:ffaeb429:a6982d29 expected e36f46af:2c06b38d:eeb6e65b:ffaeb429:a6982d29 Validating main package signatures RSA Signed RELEASE Image Signature Verification Successful. Image validated Jun 21 02:30:21.565: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u sed for process bt_logger Jun 21 02:30:24.561: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u sed for process bt_logger Both links down, not waiting for other chassis Chassis number is 1 Jun 21 02:30:25.327: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u sed for process bt_logger Jun 21 02:30:27.293: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u sed for process bt_logger Jun 21 02:30:33.770: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u sed for process bt_logger Jun 21 02:30:37.045: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: R0/0: pvp: Empty executable u sed for process bt_logger Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco IOS Software [Gibraltar], C9800 Software (C9800_IOS XE), Version 16.10.1, R ELEASE SOFTWARE (fc4) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc. Compiled Mon 19-Nov-18 08:27 by mcpre PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO SOFTWARE PRODUCT, PRODUCT FEATURE, AND/OR SUBSEQUENTLY PROVIDED SOFTWARE FEATURES (COLLECTIVELY, THE "SOFTWARE"), AND/OR WITH SUCH SOFTWARE CONSTITUTES YOUR FULL ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN. Your use of the Software is subject to the Cisco End User License Agreement (EULA) and any relevant supplemental terms (SEULA) found at http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html. You hereby acknowledge and agree that certain Software and/or features are licensed for a particular term, that the license to such Software and/or features is valid only for the applicable term and that such Software and/or features may be shut down or otherwise terminated by Cisco after expiration of the applicable license term (for example, 90-day trial period). Cisco reserves the right to terminate any such Software feature electronically or by any other means available. While Cisco may provide alerts, it is your sole responsibility to monitor your usage of any such term Software feature to ensure that your systems and networks are prepared for a shutdown of the Software feature. cisco C9800-40-K9 (1GL) processor (revision 1GL) with 7866660K/6147K bytes of me mory. FIPS: Flash Key Check : Key Not Found, FIPS Mode Not Enabled Processor board ID TTM22500DAL 1 Virtual Ethernet interface 4 Ten Gigabit Ethernet interfaces 32768K bytes of non-volatile configuration memory. 33554432K bytes of physical memory. 26255359K bytes of eUSB flash at bootflash:. 234365527K bytes of SATA hard disk at hard disk:. 0K bytes of WebUI ODM Files at webui:. Base Ethernet MAC Address : D4:C9:3C:CC:F2:E0 Installation mode is INSTALL Press RETURN to get started! *Jun 21 02:31:00.165: %IOS XE_PLATFORM-3-WDC_NOT_FOUND: WDC returned length: 0 *Jun 21 02:31:00.185: %SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled features is not allowedAdding registry invocations for the WLC platform *Jun 21 02:31:01.743: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is ini tialized *Jun 21 02:31:01.743: %SMART_LIC-6-AGENT_ENABLED: Smart Agent for Licensing is e nabled *Jun 21 02:31:01.743: %SMART_LIC-6-EXPORT_CONTROLLED: Usage of export controlled features is not allowed *Jun 21 02:31:04.732: mcp_pm_subsys_init : Init done sucessfullyRA Tracing tool registry return: 0SID Manager, starting initialization ... *Jun 21 02:31:05.511: Notifications initializedSID Manager, completed initializa tion ... *Jun 21 02:31:07.298: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for typ e vlan *Jun 21 02:31:08.999: %CRYPTO-4-AUDITWARN: Encryption audit check could not be p erformed *Jun 21 02:31:09.081: %VOICE_HA-7-STATUS: CUBE HA-supported platform detected. *Jun 21 02:31:09.317: %IOSXE_VMAN-3-MSGINITFAIL: Failed to initialize required V irt-manager resource: Initalize MQIPC *Jun 21 02:31:09.333: mcp_pm_init_done : Called *Jun 21 02:31:09.338: %LINK-3-UPDOWN: Interface Lsmpi0, changed state to up *Jun 21 02:31:09.345: %LINK-3-UPDOWN: Interface EOBC0, changed state to up *Jun 21 02:31:09.345: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VoIP-Null0 , changed state to up *Jun 21 02:31:09.346: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LI-Null0, changed state to up *Jun 21 02:31:09.346: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down *Jun 21 02:31:09.351: %LINK-3-UPDOWN: Interface LIIN0, changed state to up *Jun 21 02:30:33.738: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: Chassis 1 R0/0: pvp: Empty e xecutable used for process bt_logger *Jun 21 02:30:37.011: %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE: Chassis 1 R0/0: pvp: Empty e xecutable used for process bt_logger *Jun 21 02:30:39.576: %CMFP-6-CRYPTO_MODULE: Chassis 1 R0/0: cman_fp: Crypto Har dware Module is present *Jun 21 02:31:01.754: %LMRP-3-RTU_UNINITIALIZED: Chassis 1 R0/0: lman: RTU not y et initialized: stack enabled 0 *Jun 21 02:31:09.489: %SMART_LIC-6-HA_ROLE_CHANGED: Smart Agent HA role changed to Active. *Jun 21 02:31:10.295: %IOSXE_MGMTVRF-6-CREATE_SUCCESS_INFO: Management vrf Mgmt- intf created with ID 1, ipv4 table-id 0x1, ipv6 table-id 0x1E000001 *Jun 21 02:31:10.344: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, cha nged state to down *Jun 21 02:31:10.345: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Lsmpi0, ch anged state to up *Jun 21 02:31:10.394: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EOBC0, cha nged state to up *Jun 21 02:31:10.394: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth ernet0, changed state to down *Jun 21 02:31:10.394: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface LIIN0, cha nged state to up *Jun 21 02:31:10.966: %ONEP_BASE-6-SS_ENABLED: ONEP: Service set Base was enable d by Default *Jun 21 02:31:12.842: %SYS-6-STARTUP_CONFIG_IGNORED: System startup configuratio n is ignored based on the configuration register setting. *Jun 21 02:31:12.854: %IOSXE_OIR-6-REMSPA: SPA removed from subslot 0/0, interfa ces disabled *Jun 21 02:31:12.913: %SPA_OIR-6-OFFLINECARD: SPA (BUILT-IN-4X10G/1G) offline in subslot 0/0 *Jun 21 02:31:12.919: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F0 *Jun 21 02:31:12.920: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (fp) online in slot F0 *Jun 21 02:31:12.946: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (cc) inserted in slot 0 *Jun 21 02:31:12.946: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (cc) online in slot 0 *Jun 21 02:31:13.111: % Redundancy mode change to SSO *Jun 21 02:31:13.112: %VOICE_HA-7-STATUS: NONE->SSO; SSO mode can not take effe ct until after a platform reload. *Jun 21 02:31:13.231: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 0/0 *Jun 21 02:31:14.793: %SYS-5-RESTART: System restarted -- Cisco IOS Software [Gibraltar], C9800 Software (C9800_IOSXE), Version 16.10.1, R ELEASE SOFTWARE (fc4) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc. Compiled Mon 19-Nov-18 08:27 by mcpre *Jun 21 02:31:14.834: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF *Jun 21 02:31:14.834: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF *Jun 21 02:31:16.976: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to up *Jun 21 02:31:17.079: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 325 seconds *Jun 21 02:31:17.977: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth ernet0, changed state to up *Jun 21 02:31:21.579: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (BUILT-IN-4X10G/1G) online in s ubslot 0/0 *Jun 21 02:31:21.638: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, li nk down due to remote fault *Jun 21 02:31:21.708: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/1, li nk down due to local fault *Jun 21 02:31:21.748: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/2, li nk down due to local fault *Jun 21 02:31:21.788: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/3, li nk down due to local fault *Jun 21 02:31:21.855: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Start up Config Present) *Jun 21 02:31:23.541: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, changed state to down *Jun 21 02:31:23.571: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/1, changed state to down *Jun 21 02:31:23.572: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/2, changed state to down *Jun 21 02:31:23.575: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/3, changed state to down *Jun 21 02:31:24.680: %IOSXE_SPA-6-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, li nk down due to local fault *Jun 21 02:31:23.618: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, changed state to down *Jun 21 02:31:29.036: %PKI-2-NON_AUTHORITATIVE_CLOCK: PKI functions can not be i nitialized until an authoritative time source, like NTP, can be obtained. *Jun 21 02:31:29.491: %LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, changed state to up *Jun 21 02:31:30.492: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabit Ethernet0/0/0, changed state to up *Jun 21 02:31:29.491: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: Interface TenGigabitEthernet0/0/0, changed state to up *Jun 21 02:31:30.495: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, cha nged state to up *Jun 21 02:31:37.119: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named CISCO_IDEVID_SU DI_LEGACY has been generated or imported by pki-sudi *Jun 21 02:31:39.050: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named CISCO_IDEVID_SU DI has been generated or imported by pki-sudi

Schritt 4: Das System startet jetzt ohne Konfiguration. Ignorieren des Assistenten zur Startkonfiguration.

Schritt 5: Wenn das System gestartet wurde, kopieren Sie die Startkonfiguration in die Ausführungskonfiguration.

Schritt 6: Konfigurieren Sie das Aktivierungskennwort oder die Anmeldeinformationen neu, und überprüfen Sie, ob Sie über Telnet oder SSH auf das Gerät zugreifen können.

C9800-40#telnet 172.22.175.1 Trying 172.22.175.1 ... Open User Access Verification Username: admin Password: C9800-40#

Schritt 7. Ändern Sie config-register wieder in 0x2002.

C9800-40(config)#config-register 0x2002

Hinweis: Verwenden Sie nicht 0x2102. Mit 0x2102 dürfen Sie keine Pause mehr senden.

Schritt 8: Konfiguration speichern.

C9800-40#write memory Building configuration... [OK]

Verfahren zur Kennwortwiederherstellung für Appliance über USB

Booten des WLC von ROMMON

Wenn Sie in ROMMON stecken bleiben und das Booten nicht funktioniert:

rommon 12 > boot File size is 0x0001dfe6 Located memleak.tcl Image size 122854 inode num 12, bks cnt 30 blk size 8*512 ## Boot image size = 122854 (0x1dfe6) bytes Unsigned package found, aborting package loading... Failed to Free memory block at address 0x00000000cd50b000 File size is 0x00000023 Located pnp-tech-time Image size 35 inode num 13, bks cnt 1 blk size 8*512 Boot image size = 35 (0x23) bytes Unsigned package found, aborting package loading... Failed to Free memory block at address 0x00000000cd4d3000 File size is 0x0001ad3f Located pnp-tech-discovery-summary Image size 109887 inode num 14, bks cnt 27 blk size 8*512 # Boot image size = 109887 (0x1ad3f) bytes Unsigned package found, aborting package loading... Failed to Free memory block at address 0x00000000cd49b000 File size is 0x00000268 Located vlan.dat Image size 616 inode num 15, bks cnt 1 blk size 8*512 Boot image size = 616 (0x268) bytes Unsigned package found, aborting package loading... Failed to Free memory block at address 0x00000000cd463000 boot: cannot determine first file name on device "bootflash:/" rommon 13 >

Der Flash-Speicher verfügt über kein Image, von dem gebootet werden kann:

rommon 13 > dir bootflash: File System: EXT2/EXT3 11 16384 drwx------ lost+found 850305 4096 drwxr-xr-x .installer 588673 4096 drwxrwxrwx .prst_sync 948417 4096 drwxr-xr-x .rollback_timer 1381745 4096 drwxr-xr-x dc_profile_dir 12 122854 -rw-r--r-- memleak.tcl 506913 4096 drwxr-x--- vman_fdb 670433 4096 drwxr-xr-x .dbpersist 793073 4096 drwxr-xr-x onep 13 35 -rw-r--r-- pnp-tech-time 14 109887 -rw-r--r-- pnp-tech-discovery-summary 15 616 -rw-r--r-- vlan.dat

Sie können das Gerät wiederherstellen, indem Sie:

- Ein Bild wird über ein USB-Stift-Laufwerk geladen.

- Laden eines Images über Gigabit0 (Out-of-Band-Management-Schnittstelle).

Image über USB laden

Schritt 1: Legen Sie einen USB-Stick mit der .bin-Datei bereit, der auf den Controller 9800 geladen werden soll. (auf 9800-80, aufgrund des Cisco Bug ID CSCvn82287, ein USB 3.0 Flash-Laufwerk nicht in ROMMON erkannt werden).

Hinweis: Das Verfahren ist bei einem virtuellen 9800-CL identisch, Sie müssen jedoch das USB-Laufwerk an den VM-Host anschließen und dem VM zuordnen.

Schritt 2: Schließen Sie den USB-Treiber an den USB-Port 0 des 9800 an.

Vorderansicht:

Schritt 3: Melden Sie sich von der Konsole beim Controller an, und stellen Sie sicher, dass dieser den USB-Stick lesen kann.

rommon 19 > dir usb0: File System: FAT32 ! !--Output omitted-- ! 335644 1009389904-rw- <filename>SSA.bin

Schritt 4: Konfigurieren Sie den 9800 so, dass er vom USB-Image startet.

rommon 21 > boot usb0:<filename>.bin Located qwlc-universalk9_wlc.BLD_V169_THROTTLE_LATEST_20180601_191011.SSA.bin, start cluster is 335644 ########################################################################################################

########################################################################################################

########################################################################################################

Schritt 5: Wenn der 9800 ausgeführt wird, kopieren Sie das Image vom USB- in den Bootflash:

WLC# copy usb0:<filename>.bin bootflash:

Destination filename [qwlc-universalk9_wlc.BLD_V169_THROTTLE_LATEST_20180601_191011.SSA.bin]?

Copy in progress...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Schritt 6: Ändern Sie den 9800 vom Paketmodus in den Installationsmodus.

Wenn Sie den Controller über einen USB-Anschluss booten, wird er im Paketmodus gestartet:

! !--Output omitted-- ! FIPS: Flash Key Check : Key Not Found, FIPS Mode Not Enabled Processor board ID TTM22071510 1 Virtual Ethernet interface 4 Ten Gigabit Ethernet interfaces 32768K bytes of non-volatile configuration memory. 33554432K bytes of physical memory. 26910719K bytes of eUSB flash at bootflash:. 234365527K bytes of SATA hard disk at hard disk:. 15243680K bytes of USB flash at usb0:. 0K bytes of WebUI ODM Files at webui:. Base Ethernet MAC Address : 00:A3:8E:23:A2:40 Installation mode is BUNDLE %INIT: waited 0 seconds for NVRAM to be available

Ab 16.12 können Sie in der Benutzeroberfläche bei der nächsten Aktualisierung den INSTALLATIONSMODUS auswählen. Geben Sie eine beliebige Softwaredatei an, die die aktuelle Version enthält, um in den INSTALLATIONSMODUS zu wechseln.

Schritt 7. Bearbeiten Sie die Boot-Variable, wenn sie nicht bereits auf eine packages.conf-Datei zeigt.

WLC#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. WLC(config)#no boot system  WLC(config)#boot system bootflash:packages.conf WLC(config)#end WLC#write Building configuration... [OK] WLC#show boot BOOT variable = flash:packages.conf,12; CONFIG_FILE variable does not exist BOOTLDR variable does not exist Configuration register is 0x2102 Standby not ready to show bootvar

Stellen Sie sicher, dass das Konfigurationsregister 0x2002 lautet.

Schritt 8: Laden Sie den WLC neu:

WLC#reload

Anschließend wird der Controller im Installationsmodus gestartet.

WLC#show version

! !--Output omitted-- !

Installation mode is INSTALL Configuration register is 0x2002

Bild von TFTP laden

Um ein Image aus dem Netzwerk zu laden, muss der GigabitEthernet0-Management-Port physisch mit einem Access-Port verbunden sein.

Aus dem ROMMON können Sie die Variablen jederzeit mit dem Befehl set überprüfen.

rommon 1 > set PS1=rommon ! > ?=0 DEFAULT_GATEWAY=10.1.1.1 ETHER_SPEED_MODE=4 TFTP_RETRY_COUNT=36 SWITCH_NUMBER=1 DLC_DONE=TRUE RET_2_RTS= RET_2_RCALTS= MCP_STARTUP_TRACEFLAGS=00000000:00000000 TFTP_MACADDR=00:db:ad:ba:d0:52 IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0 IP_ADDRESS=10.1.1.152 TFTP_SERVER=10.1.1.1 TFTP_FILE=C9800-80-universalk9_wlc.BLD_V1610_1_THROTTLE_LATEST_20181016_174328_2.bin BSI=0 RANDOM_NUM=1650632109

Anschließend können Sie die Variablen einzeln festlegen. Es ist nicht notwendig, set vor dem Variablennamen wie bei anderen Geräten ROMMON einzugeben. Vermeiden Sie Tippfehler, wenn Sie den Variablennamen eingeben, da es keine Überprüfung irgendeiner Art gibt.

rommon 2 > IP_ADDRESS=10.48.71.113 rommon 3 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.128 rommon 4 > DEFAULT_GATEWAY=10.48.71.5

Sobald die IP-Einstellungen festgelegt wurden, können Sie mit dem nächsten Befehl von einem TFTP-Image booten:

rommon 5 > boot tftp://10.48.39.33/C9800-80-universalk9_wlc.16.10.01.SPA.bin IP_ADDRESS: 10.48.71.113 IP_SUBNET_MASK: 255.255.255.128 DEFAULT_GATEWAY: 10.48.71.5 TFTP_SERVER: 10.48.39.33 TFTP_FILE: C9800-80-universalk9_wlc.16.10.01.SPA.bin TFTP_MACADDR: 70:6d:15:35:99:ff TFTP_VERBOSE: Progress TFTP_RETRY_COUNT: 36 TFTP_TIMEOUT: 7200 TFTP_BLKSIZE: 1460 TFTP_CHECKSUM: Yes ETHER_PORT: 3 ETHER_SPEED_MODE: 1000MB/HD link up Receiving C9800-80-universalk9_wlc.16.10.01.SPA.bin from 10.48.39.33

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sie landen in der Cisco IOS-Befehlszeile. Vergessen Sie nicht, das Cisco IOS-Image auf den Flash-Speicher oder die Festplatte zu kopieren und die Boot-Variable richtig einzustellen. Sie können den Vorgang über den USB-Stick fortsetzen, der bereits in Schritt 6 beschrieben wurde, nachdem die Datei im Flash-Speicher oder auf der Festplatte kopiert wurde:

Fehlerbehebung

Wenn Sie den Rommon sehen, der Ihnen sagt "Bitte zurücksetzen, bevor Sie booten", wenn Sie versuchen, von einer Datei im Speicher, USB oder TFTP wie diese zu booten:

rommon 4 > boot bootflash:C9800-L-universalk9_wlc.V176_1.SPA.bin Please reset before booting

Sie müssen lediglich die Konfigurationsregistrierung aufheben und zurücksetzen. Das Problem verschwindet nach dem Neustart und Sie können von jeder beliebigen Quelle booten.

confreg 0x0 reset

Andere nützliche ROMMON-Befehle

Der dev Befehl listet die verfügbaren Speichergeräte (Bootflash, Festplatte, USB usw.) auf.

Der Befehl showmon zeigt die ROMMON-Version an.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Downloads von Cisco