Inhalt

Einleitung

Betroffene Access Points

Verfügbarkeit der aktualisierten Software

Tool

Zugehörige Informationen

Einleitung

Ab September 2022 stellt Cisco Access Points (APs) her, die nicht mit Wireless-Controllern kompatibel sind, auf denen vor August 2022 veröffentlichte Software ausgeführt wird.  Damit diese APs hinzugefügt werden können, müssen Sie ein Upgrade auf neuere Software durchführen.

Siehe Problemhinweis 72424.

Betroffene Access Points

Diese AP-Modelle (Produkt-IDs oder PIDs) und die Version-IDs (VIDs) können nicht mit Controllern verbunden werden, auf denen Cisco Software ausgeführt wird, die vor August 2022 veröffentlicht wurde:

- C9105AXI - VID 04 oder spätere Version

- C9105AXW - VID 02 oder höher

- C9120AXI, C9120AX - VID 07 oder spätere Version

- C9130AXI, C9130AX - VID 03 oder spätere Version

Nicht alle regulatorischen Domänen sind betroffen. Einige PIDs in bestimmten Domänen werden nur mit den früheren VIDs erstellt.

Von FN72424 betroffene Einheiten

Land

C9120

C9130

C9105

AXI

AX

AXP

AXI

AX

AXI

AXW

H-Zulassung

(China + Bahrain)

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

-R (Russland)

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

-Q/Q1 (Japan)

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

Nicht betroffen

VID 04 oder spätere Version

VID 02 oder spätere Version

Alle anderen registrierten Domänen

VID 07 oder spätere Version

VID 07 oder spätere Version

Nicht betroffen

VID 03 oder spätere Version

VID 03 oder spätere Version

VID 04 oder spätere Version

VID 02 oder spätere Version

Die betroffenen APs benötigen die folgenden Controller-Softwareversionen:

- 8.10.181.0[*] oder spätere Version

- 17.3.6[*] oder spätere Version

- 17.6.4 oder spätere Version

- 17.9.2 oder spätere Version

Hinweis: Nur registrierte Cisco Benutzer können auf interne Tools und Fehlerinformationen zugreifen.

Verfügbarkeit der aktualisierten Software

Software-Schulung

Erste unterstützte Cisco.com

Erwartetes Cisco.com

Versionshinweise

Software-Links

8.10

8,10,181,0[*]

September 2022

Cisco Software-Download

17.3

17.3.6[*]

16. September 2022

Cisco Software-Download

17.6

17.6.4

19. August 2022

Cisco Software-Download

17.9

17.9.2

3. November 2022

Cisco Software-Download

*Wenn Sie über APs der Serien 2800/3800/4800/1562/6300 und über eine IPv4-Pfad-MTU von weniger als 1500 Byte zwischen dem WLC und den APs verfügen, können die APs durch eine schwerwiegende Regression in 8.10.0 beeinträchtigt werden. 181.0 und 17.3.6 Bei AireOS müssen Sie den Eskalationscode 8.10MR8 laden, bei 17.3.6 den APSP. Siehe Cisco Bug-ID CSCwd37092 und AireOS 8.10MR8 Escalation Special-Artikel.

Tool

Wenn Sie über eine Seriennummer (SN) des Access Points (oder) eine Produkt-ID (PID) und eine Land/Version-ID (VID) verfügen, verwenden Sie das Bug Assistant Tool, um die Anwendbarkeit von Problemhinweis 72424 zu validieren.

Hinweis: Nur registrierte Cisco Benutzer können auf interne Tools und Informationen zugreifen.

Zugehörige Informationen

- Cisco Bug-ID CSCwc47544

- Problemhinweis 72424

- Kompatibilitätsmatrix für Cisco Wireless-Lösungen

- Technischer Support und Downloads von Cisco