Inhalt

Einleitung

Verwendete Komponenten

Überblick

Arten von Energieprofilen

Anwendungsfälle

Konfiguration

Anwendungsfall 1: Reguläres Energieprofil

Reguläre Profilzuordnung (CLI)

Reguläre Profilzuordnung (GUI)

Anwendungsfall 2: Energiesparmodus (Kalenderprofil)

Beispiel 1:

Kalenderprofilzuordnung (CLI)

Kalenderprofilzuordnung (GUI)

Beispiel 2:

Kalenderprofilzuordnung (CLI)

Kalenderprofilzuordnung (GUI)

Validierung

Auf Wireless LAN Controller (WLC)

Am Access Point

Ein Switch

Fehlerbehebung

Auf AP

Auf WLC

Bekannte Probleme

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration und Fehlerbehebung des AP-Leistungsprofils auf Cisco Catalyst 9800 Wireless LAN-Controllern (WLC) beschrieben.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Catalyst Wireless LAN Controller der Serie 9800

- Softwareversion 17.15.4d und 26.1.1

- C9130AXI-D

- CW9178I

- C9300-48UXM

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Überblick

Access Point Power Save ist eine Energieverwaltungsfunktion, die:

- Reduziert den Energieverbrauch bei Inaktivität

- Unterstützung für flexible Zeitplanung und richtliniengesteuerten Energiesparbetrieb

- Optimiert die Netzwerkeffizienz ohne Leistungseinbußen

Arten von Energieprofilen

1. Feste Energierichtlinie

Die Richtlinie für feste Stromversorgung definiert vordefinierte Betriebszustände für einen Access Point. Für jeden Access Point-Typ wird der Status von Schnittstellen (z. B. Funkgeräte, USB, Ethernet usw.) unter diesen Bedingungen vorkonfiguriert. Der Access Point wendet zunächst die Schnittstellenstatus auf der Grundlage der Richtlinie für feste Leistung an, bevor er im Kalenderprofil definierte Konfigurationen in Betracht zieht.

2. AP-Stromprofil

Mit dem AP-Energieprofil können Benutzer eine priorisierte Liste von Regeln definieren, die die Stromausfälle und das Stromverhalten während aktiver Kalenderperioden steuern.

- Die Regeln werden nacheinander angewendet, bis die Stromversorgung des Access Points gewährleistet ist.

- Die Konfiguration ist allgemein gehalten und wird auf AP-Profilebene angewendet.

- Das AP-Profil ist mit einem Standort-Tag verknüpft.

Dieses Profil legt fest, wie APs arbeiten, wenn das PoE-Budget des Switches nicht ausreicht.

Darüber hinaus wird die Funktion "Grüner Access Point" unterstützt, bei der der Access Point auf der Grundlage eines zugeordneten Kalenderplans in einen Energiesparmodus wechselt (z. B. nach Feierabend).

3. Kalenderprofil

Das Kalenderprofil ermöglicht eine zeitbasierte Steuerung der AP-Schnittstellenaktivität.

- Ermöglicht die Konfiguration der aktiven oder inaktiven Schnittstellen

- Wendet Einstellungen basierend auf definierten Zeitplänen an.

Dies ermöglicht die Automatisierung von Energiesparvorgängen ohne manuellen Eingriff.

Tipp: Informationen zu den APs, die die Stromsparfunktion des Access Points unterstützen, finden Sie unter https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/feature-matrix/ap-feature-matrix.html.

Anwendungsfälle

1. Energiesparmodus - reguläres Energieprofil

Mit der Einführung von Tri- und Quad-Radio Access Points übersteigt der Strombedarf für einen vollen Funktionsumfang oftmals den Leistungsumfang von 802.3at. Viele Bereitstellungen unterstützen jedoch noch nicht 802.3bt.

Aktuell ist das AP-Verhalten (wie Übertragungsleistung, Funkketten, USB-Ports, SFP-Nutzung usw.) statisch definiert, wenn es mit niedrigeren Leistungsstufen (nicht 802,3bt) betrieben wird, und die Benutzer haben nur begrenzte Kontrolle über diese Parameter.

Das reguläre Energieprofil trägt diesem Problem Rechnung, indem es eine kontrollierte Leistungsreduzierung basierend auf der verfügbaren Leistung ermöglicht.

Anmerkung: Die reguläre Energieprofil-Funktion für AP-Stromsparfunktionen wurde für Version 17.10 oder höher unterstützt.

2. AP mit grünem/ökologischem Modus - Energiesparmodus (Kalenderprofil)

Die Funktion "Grüner Access Point" bietet einen Energiesparmodus, bei dem Access Points automatisch in den Energiesparmodus wechseln, wenn keine Clients angeschlossen sind.

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, können APs in Zeiten geringer Auslastung (z. B. nach Büroschluss) in den Ruhezustand oder einen Energiesparmodus wechseln.

- Wenn ein Client versucht, eine Verbindung herzustellen (basierend auf konfigurierten Schwellenwerten), beendet der Access Point automatisch den Energiesparmodus und wechselt zur entsprechenden Fixed Policy

- Wenn alle Clients getrennt wurden, kehrt der Access Point in den Energiesparmodus zurück

- Nur der WAP, der die Client-Verbindung verarbeitet, verlässt den Energiesparmodus. Andere APs bleiben davon unberührt.

Das allgemeine Ziel der Energierichtlinie besteht darin, Benutzern die effiziente Zuweisung und Verwaltung des verfügbaren Leistungsbudgets für verschiedene Stromquellen zu ermöglichen, z. B. 802.3af, 802.3at, 802.3bt (mehrere Ebenen).

Konfiguration

Vorsicht: Damit das AP-Energieprofil auf den AP angewendet werden kann, müssen WLC und AP-Uhr synchronisiert sein.

Anwendungsfall 1: Reguläres Energieprofil

- Das reguläre Energieprofil funktioniert unabhängig vom Kalenderprofil.

- Der Switch-Port muss eine reduzierte Leistung bereitstellen, damit das Profil auf den AP angewendet werden kann.

Anmerkung: Es kann jeweils nur ein reguläres Energieprofil angewendet werden.

Im folgenden Beispiel arbeitet der 9130AXI Access Point mit einer reduzierten Leistung von 24.000 mW. Da der Access Point mit verminderter Leistung versorgt wird, wendet das System automatisch das Standard-Energieprofil an, ohne dass ein Kalenderprofil erforderlich ist.

Auf AP

xo9130#show cdp inline_power

Power_Requested(mW) Power_Available(mW) Power_request-ID Power_management-ID

30000               24000             7114                   5

Reguläre Profilzuordnung (CLI)

- Konfigurieren Sie das Energieprofil gemäß der Anforderung, und wenden Sie es als reguläres Profil an.

(config)# wireless profile power simran-regular-profile-1

(config-wireless-power-profile)# 10 ethernet GigabitEthernet0 speed 2500Mbps

(config-wireless-power-profile)# 20 radio 24ghz state shutdown

(config-wireless-power-profile)# 30 radio 5ghz spatial-stream 4

(config-wireless-power-profile)# 40 radio 5ghz state shutdown

(config-wireless-power-profile)# exit

(config)# ap profile powermode

(config-ap-profile)# power-profile simran-regular-profile-1

(config-ap-profile)# end

- Reguläres Profil anzeigen

#show ap profile name powermode detailed | sec Power profile

Power profile name            : simran-regular-profile-1

Reguläre Profilzuordnung (GUI)

- Konfiguration > Tags und Profile > Energieprofil

- Reguläres Profil anwenden und anzeigen

Konfiguration > Tags und Profile > AP-Beitritt > AP > Energieverwaltung

- Validierung des Profils, das auf den AP angewendet wird

Überwachung > Wireless > AP-Statistik

Konfiguration > Wireless > Access Points > AP auswählen > Schnittstellen

Anwendungsfall 2: Energiesparmodus (Kalenderprofil)

- Es können mehrere/verschiedene Energieprofile für wiederkehrende Kalender angewendet werden.

- Wenn der Kalenderplan aktiv ist, wechseln die Access Points in den Stromsparmodus. Wenn ein Client eine Verbindung herstellt (basierend auf konfigurierten Schwellenwerten), verlässt der Access Point den Energiesparmodus und wendet die feste Richtlinie an. Sobald der Client die Verbindung trennt, kehrt der Access Point in den Stromsparmodus zurück

- Nur der AP, der den Client bedient, wechselt aus dem Energiesparmodus.

Beispiel 1:

Dieses Beispiel zeigt eine Energieprofilkonfiguration, bei der das sekundäre 5-GHz-Funkmodul deaktiviert wird und das primäre 5-GHz-Funkmodul im 2x2-Modus betrieben wird. Diese Konfiguration ist an einen täglichen Zeitplan von 21:32:00 bis 22:00:00 Uhr gebunden. Ähnliche Profile können je nach Bedarf an verschiedene Netzwerkszenarien angepasst werden.

Kalenderprofilzuordnung (CLI)

Konfigurieren und Zuordnen von Strom- und Kalenderprofilen

(config)# wireless profile power simran-powerprofile1

(config-wireless-power-profile)# 10 radio secondary-5ghz state shutdown

(config-wireless-power-profile)# 30 radio 5ghz spatial-stream 2

(config-wireless-power-profile)# exit

(config)# wireless profile calender-profile name simran-calendar-daily1

(config-calendar-profile)# recurrance daily

(config-calendar-profile)# start 21:32:00 end 22:00:00

(config-calendar-profile)# exit

(config)# ap profile powermode

(config-ap-profile)# calendar-profile simran-calendar-daily1

(config-ap-profile-calendar)# action power-saving-mode po

(config-ap-profile-calendar)# action power-saving-mode power-profile simran-powerprofile1

(config-ap-profile-calendar)# end

Kalenderprofilzuordnung (GUI)

Energieprofil konfigurieren

Konfiguration > Tags und Profile > Energieprofil

Kalenderprofil konfigurieren

Konfiguration > Tags und Profile > Kalender

Energieprofil und Kalenderprofil dem AP-Teilnahmeprofil zuordnen

Konfiguration > Tags und Profile > AP-Join > AP-Join-Profil auswählen > AP > Power Management

Validierung des Profils, das auf den AP angewendet wird

Überwachung > Wireless > AP-Statistik > AP > Netzstrom

Konsolenprotokolle vom Access Point bei Kalenderbeginn

xo9130#[*04/13/2026 21:35:31.1536] DOT11_CFG[1]: poe_power_mode: low_pwr_mode=5, allowed_tx_ant=3, allowed_rx_ant=3

[*04/13/2026 21:35:31.1615] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1 - Begin

[*04/13/2026 21:35:31.1634] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (mon1) is down

[*04/13/2026 21:35:31.1647] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1 - End

[*04/13/2026 21:35:31.1792] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (apr1v0) is down

[*04/13/2026 21:35:31.1840] DOT11_DRV[1]: Start Radio1 - Begin

[*04/13/2026 21:35:31.1852] wlan: [7277:I:ANY] ol_ath_set_config_param: OL_ATH_PARAM_RTT_SKIP_VDEV_RESTART: value: 1

[*04/13/2026 21:35:31.1870] wlan: [0:I:ANY] ol_ath_pdev_is_multi_band_supported: 2 GHz modes: 0, 5GHz/6GHz modes: 391f9001

[*04/13/2026 21:35:31.1876] wlan: [7277:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_util: rtt_enable = 0 already configured, skip configuration

[*04/13/2026 21:35:31.1880] wlan: [7277:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_util: KERN_DEBUG

[*04/13/2026 21:35:31.1880]  setting the lci enble flag

[*04/13/2026 21:35:31.1896] DOT11_DRV[1]: Start Radio1 - End

[*04/13/2026 21:35:31.2121] DOT11_DRV[2]: Stop Radio2 - Begin

[*04/13/2026 21:35:31.2137] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (mon2) is down

[*04/13/2026 21:35:31.2152] DOT11_DRV[2]: Stop Radio2 - End

[*04/13/2026 21:35:31.2167] wlan: [0:E:ANY] mlme_ext_vap_up: VAP (mon1) is up, vdev_id:33 pdev_id:0 psoc_id:0

[*04/13/2026 21:35:31.2200] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (apr1v0) is down

[*04/13/2026 21:35:31.2202] wlan: [0:I:ANY] ol_ath_pdev_is_multi_band_supported: 2 GHz modes: 0, 5GHz/6GHz modes: 391f9001

[*04/13/2026 21:35:31.2290] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (apr2v0) is down

Ein Switch

##### Vor Anwendung des Energieprofils

Switch#show power inline tenGigabitEthernet 3/0/23 detail | i Meas

Measured at the port: 11.8

#### nach Anwendung des Energieprofils

Switch#show power inline tenGigabitEthernet 3/0/23 detail | in Meas

Measured at the port: 10.8

# Verbunden mit einem Client am AP Der WAP schaltet automatisch auf eine feste Richtlinie zurück.

Protokolle vom Access Point

[*04/13/2026 21:42:27.8792] DOT11_DRV[2]: Start Radio2 - Begin

[*04/13/2026 21:42:27.8802] wlan: [7277:I:ANY] ol_ath_set_config_param: OL_ATH_PARAM_RTT_SKIP_VDEV_RESTART: value: 1

[*04/13/2026 21:42:27.8820] wlan: [0:I:ANY] ol_ath_pdev_is_multi_band_supported: 2 GHz modes: 0, 5GHz/6GHz modes: 391f9001

[*04/13/2026 21:42:27.8827] wlan: [7277:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_util: rtt_enable = 0 already configured, skip configuration

[*04/13/2026 21:42:27.8828] wlan: [7277:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_util: KERN_DEBUG

[*04/13/2026 21:42:27.8828]  setting the lci enble flag

[*04/13/2026 21:42:27.8841] DOT11_DRV[2]: Start Radio2 - End

[*04/13/2026 21:42:27.8854] DOT11_CFG[2]: poe_power_mode: low_pwr_mode=5, allowed_tx_ant=15, allowed_rx_ant=15

[*04/13/2026 21:42:27.8974] wlan: [0:E:ANY] mlme_ext_vap_up: VAP (mon2) is up, vdev_id:50 pdev_id:2 psoc_id:0

Ein Schalter

Stromverbrauch nach Client-Verbindung:

Switch#show power inline tenGigabitEthernet 3/0/23 detail | in Measu

Measured at the port: 11.8

Auf WLC

Der Client wurde getrennt, Ap schaltet automatisch in den Stromsparmodus um:

Vom AP

xo9130#[*04/13/2026 21:46:47.2003] DOT11_CFG[1]: poe_power_mode: low_pwr_mode=5, allowed_tx_ant=3, allowed_rx_ant=3

[*04/13/2026 21:46:47.2088] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1 - Begin

[*04/13/2026 21:46:47.2106] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (mon1) is down

[*04/13/2026 21:46:47.2120] DOT11_DRV[1]: Stop Radio1 - End

[*04/13/2026 21:46:47.2264] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (apr1v0) is down

[*04/13/2026 21:46:47.2452] DOT11_DRV[1]: Start Radio1 - Begin

[*04/13/2026 21:46:47.2464] wlan: [7277:I:ANY] ol_ath_set_config_param: OL_ATH_PARAM_RTT_SKIP_VDEV_RESTART: value: 1

[*04/13/2026 21:46:47.2494] wlan: [0:I:ANY] ol_ath_pdev_is_multi_band_supported: 2 GHz modes: 0, 5GHz/6GHz modes: 391f9001

[*04/13/2026 21:46:47.2504] wlan: [7277:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_util: rtt_enable = 0 already configured, skip configuration

[*04/13/2026 21:46:47.2506] wlan: [7277:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_util: KERN_DEBUG

[*04/13/2026 21:46:47.2506]  setting the lci enble flag

[*04/13/2026 21:46:47.2522] DOT11_DRV[1]: Start Radio1 - End

[*04/13/2026 21:46:47.2637] wlan: [0:E:ANY] mlme_ext_vap_up: VAP (mon1) is up, vdev_id:33 pdev_id:0 psoc_id:0

[*04/13/2026 21:46:47.2676] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (apr1v0) is down

[*04/13/2026 21:46:47.2678] wlan: [0:I:ANY] ol_ath_pdev_is_multi_band_supported: 2 GHz modes: 0, 5GHz/6GHz modes: 391f9001

[*04/13/2026 21:46:47.2729] DOT11_DRV[2]: Stop Radio2 - Begin

[*04/13/2026 21:46:47.2744] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (mon2) is down

[*04/13/2026 21:46:47.2760] DOT11_DRV[2]: Stop Radio2 - End

[*04/13/2026 21:46:47.2895] wlan: [0:I:CMN_MLME] mlme_ext_vap_down: VAP (apr2v0) is down

Auf WLC

Beispiel 2:

Dieser Test validiert das AP-Strom- und Kalenderprofil für den Access Point CW9178I. Das Energieprofil ist so konfiguriert, dass beide 5-GHz-Funkmodule deaktiviert werden. Gleichzeitig werden die 2,4-GHz- und 6-GHz-Funkmodule in einem 1x1-Modus für räumliche Streams aktiviert. Diese Konfiguration wird von einem täglichen Zeitplan gesteuert, der von 13:35:18 bis 20:00:00 Uhr aktiv ist. Diese Profile können an die verschiedenen Netzwerkanforderungen angepasst werden.

Kalenderprofilzuordnung (CLI)

Konfigurieren und Zuordnen von Strom- und Kalenderprofilen

(config)#wireless profile power test

(config-wireless-power-profile)#0 radio 6ghz spatial-stream 1

(config-wireless-power-profile)#10 radio 5ghz state shutdown

(config-wireless-power-profile)#20 radio secondary-5ghz state shutdown

(config-wireless-power-profile)#30 radio 24ghz spatial-stream 1

(config-wireless-power-profile)# exit

(config)# wireless profile calender-profile name test

(config-calendar-profile)# recurrance daily

(config-calendar-profile)# start 13:35:18 end 20:00:00

(config-calendar-profile)# exit

(config)# ap profile powertest

(config-ap-profile)# calendar-profile test

(config-ap-profile-calendar)# action power-saving-mode power-profile test

(config-ap-profile-calendar)# end

Kalenderprofilzuordnung (GUI)

Energieprofil konfigurieren

Konfiguration > Tags und Profile > Energieprofil

Kalenderprofil konfigurieren

Konfiguration > Tags und Profile > Kalender

Energieprofil und Kalenderprofil dem AP-Teilnahmeprofil zuordnen

Konfiguration > Tags und Profile > AP-Join > AP-Join-Profil auswählen > AP > Power Management

Validierung des Profils, das auf den AP angewendet wird

Überwachung > Wireless > AP-Statistik > AP > Netzstrom

Ein Switch

##### Vor Anwendung des Energieprofils

Switch#show power inline twoGigabitEthernet 1/0/2 detail | i Mea

Measured at the port(watts) (Alt-A,B): 16.5

#### nach Anwendung des Energieprofils

Switch#show power inline twoGigabitEthernet 1/0/2 detail | in Mea

Measured at the port(watts) (Alt-A,B): 14.8

Validierung

Auf Wireless LAN Controller (WLC)

- show ap Profilname default-ap-profile detailliert

- show ap name <AP-Name> - Übersicht über das Energieprofil

- Wireless-Profil anzeigen - Leistungsübersicht

- show wireless profile power detail <Energieprofilname>

- Übersicht über das Wireless-Profilkalender anzeigen

Am Access Point

- show ap stromrichtlinienkonfiguration

- Anzeigen des Zustands der AP-Energierichtlinie

- Konfiguration des Netzkalenders "ap" anzeigen

Ein Switch

So überprüfen Sie den tatsächlichen Stromverbrauch:

- show power inline gig <Schnittstelle> detail | Messung einschließen

Fehlerbehebung

Auf AP

#Console Protokolle

#debug Capwap-Client-Payload

#debug powerpolicy protokollierung ebene trace

#debug powerpolicy, Informationen zu Protokollierungsebenen

#debug powerpolicy logging console enable

#terminal Monitor

Auf WLC

#RA Ablaufverfolgungen (AP Radio MAC)

# WNCD-Protokolle auf Debug-Ebene:

#set platform software trace wncd <0/1/2/3> chassis active/Standby R0 ap-pwr-prof-main debug`

`#set platform software trace wncd <0/1/2/3> chassis active/Standby R0 ap-pwr-prof-db debug`

`#set platform software trace wncd <0/1/2/3> chassis active/Standby R0 ap-pwr-prof-wcnm debug`

`#set platform software trace wncd <0/1/2/3> chassis active/Standby R0 apcfg-profile-db debug`

`#set platform software trace wncd <0/1/2/3> chassis active/Standby R0 apmgr-db debug`

Anmerkung: Sobald das Problem reproduziert wurde, setzen Sie die Ablaufverfolgungsebenen der Software auf "Hinweis" zurück.

Bekannte Probleme

- Unerwartete "unzureichende Herabstufung" für den AP-Energieprofilstatus: CSCwf92519

- Die Funktion "Regular Power Profile" (Reguläres Energieprofil) unterstützt 17.9 noch nicht, aber "Regular Power Profile" (Reguläres Energieprofil) wird in der GUI angezeigt: CSCwi51691