Inhalt

Einleitung

PoE-Standards

Stromversorgung für Cisco Access Points

Kompatible Power Injectors und Gleichstrom-Netzteile

Kompatible PoE-Standards

Fehlerbehebung

Überprüfung des Switch-Leistungsbudgets

Überprüfung der Stromzufuhrabwicklung

Häufige Probleme beim Cisco TAC

Einleitung

In diesem Dokument werden verschiedene Power over Ethernet-Standards beschrieben, die Stromversorgungsanforderungen und kompatible Netzteile für Cisco APs aufgeführt.

PoE-Standards

Power over Ethernet (PoE) bezieht sich auf das System, in das die elektrische Leistung übertragen wird. zusammen mit Daten über Twisted-Pair-Ethernet-Kabel. Der Komfort von PoE ermöglicht es Cisco APs, ein einziges Kabel für Strom und Daten zu verwenden, wodurch Bereitstellungen wesentlich kostengünstiger werden.

Bis 2020 werden vier Power over Ethernet-Standards von Cisco Access Points verwendet. In dieser Tabelle sind die Merkmale aufgeführt:

Codename

Maximale Leistung [W]

IEEE-Standard

PoE

15.4

802.3af

PoE+

30

802.3at

UPoE

60

Proprietäre Cisco Lösungen

UPoE+

90

802,3 bt

Tabelle 1. PoE-Standards

Stromversorgung für Cisco Access Points

Es gibt keine Leistungsunterschiede zwischen verschiedenen Zulassungsdomänen desselben AP-Modells. Beispielsweise haben die Cisco Serien 4800I-E und 4800I-S identische Leistungs- und Leistungsanforderungen.

Kompatible Power Injectors und Gleichstrom-Netzteile

In Tabelle 2 sind alle offiziell unterstützten PoE-Injectors für die neuesten Cisco AP-Modelle aufgeführt:

AP-Modell

PoE-Injectors

Netzteil/Gleichstrom-Netzteil

9124

AIR-PWRINJ-60RGD1= (volle Leistung), AIR-PWRINJ-60RGD2= (volle Leistung), AIR-PWRINJ6= (mittlere Leistung)

Zusätzlicher Gleichstromeingang, 24V bis 56V, unterstützt 60W, Modell nicht im Datenblatt angegeben

9166

AIR-PWRINJ7= (volle Leistung), AIR-PWRINJ6= (mittlere Leistung),MA-INJ-6 (volle Leistung)

MA-PWR-50WAC (volle Leistung)

9164

AIR-PWRINJ7= (volle Leistung), AIR-PWRINJ6= (mittlere Leistung),MA-INJ-6 (volle Leistung)

MA-PWR-50WAC (volle Leistung)

9162

AIR-PWRINJ7= (volle Leistung), AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), MA-INJ-6 (volle Leistung)

MA-PWR-30 W (volle Leistung)

9136

AIR-PWRINJ7= (volle Leistung)

X

9130

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), AIR-PWRINJ5= (mittlere Leistung)

X

9124

AIR-PWRINJ6= (mittlere Leistung), AIR-PWRINJ-60RGD1= (volle Leistung), AIR-PWRINJ-60RGD2= (volle Leistung)

X

9120

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), AIR-PWRINJ5= (mittlere Leistung)

X

9117

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), AIR-PWRINJ5= (mittlere Leistung)

X

9115

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), AIR-PWRINJ5= (mittlere Leistung)

X

9105

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), AIR-PWRINJ5= (mittlere Leistung)

X

4800

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung)

AIR-PWR-50= (volle Leistung)

3800

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung)

AIR-PWR-50= (volle Leistung)

2800

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung)

X

3700

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), AIR-PWRINJ4= (mittlere Leistung)

AIR-PWR-B= (volle Leistung)

2700

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), AIR-PWRINJ4= (volle Leistung)

AIR-PWR-C= (volle Leistung), AIR-PWR-D= (volle Leistung)

1700

AIR-PWRINJ5= (volle Leistung)

AIR-PWR-C= (volle Leistung), AIR-PWR-D= (volle Leistung)

1850

AIR-PWRINJ4= (volle Leistung), AIR-PWRINJ5= (mittlere Leistung)

AIR-PWR-C= (volle Leistung)

1840

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), AIR-PWRINJ5= (mittlere Leistung)

X

1830

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), AIR-PWRINJ5= (mittlere Leistung)

AIR-PWR-C= (volle Leistung)

1815i und 1815m

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), AIR-PWRINJ5= (volle Leistung)

X

1815 t

X

AIR-PWR-D= (volle Leistung)

1815 W

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), AIR-PWRINJ5= (volle Leistung)

X

1810

AIR-PWRINJ6= (volle Leistung), AIR-PWRINJ5= (volle Leistung)

AIR-PWR-D= (volle Leistung)

1572

AIR-PWRINJ1500-2= (volle Leistung)

1562 I

AIR-PWRINJ-60RGD1= (volle Leistung),AIR-PWRINJ-60RGD2= (volle Leistung), AIR-PWRINJ6= (mittlere Leistung)

AIR-PWRADPT-RGD1= (volle Leistung)

1562E und 1562D

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (volle Leistung), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (volle Leistung), AIR-PWRINJ6 = (volle Leistung)

AIR-PWRADPT-RGD1 = (volle Leistung)

1542

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (volle Leistung), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (volle Leistung), AIR-PWRINJ6 = (volle Leistung), AIR-PWRINJ5 = (volle Leistung)

X

IW6300

AIR-PWRINJ6 = (volle Leistung)

IW-6300H-AC-X-K9 (volle Leistung), IW-6300H-DC-X-K9 (volle Leistung), IW-6300H-DCW-X-K9 (volle Leistung)

IW3700

AIR-PWRINJ1500-2 = (volle Leistung), AIR-PWRINJ-60RGD1 = (volle Leistung), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (volle Leistung)

AIR-PWRADPT3700NA = (volle Leistung), AIR-PWRADPT3700IN = (volle Leistung)

Tabelle 2. Power Injectors und DC-Netzteile

Kompatible PoE-Standards

Tabelle 3. enthält Informationen zu den Funktionen, die verfügbar sind, wenn APs unter Verwendung verschiedener PoE-Standards mit Strom versorgt werden. Ab der letzten Aktualisierung dieses Artikels haben alle APs den vollen Funktionsumfang mit dem UPoE+-Standard (802,3 Bit), daher ist dieser nicht in der Tabelle enthalten. Diese Tabelle setzt voraus, dass kein PoE-Passthrough (PoE Out) verwendet wird.

Anmerkung: Wenn die APs nicht die erforderliche volle Leistung erhalten, erhalten sie ein  Low/Medium Power in der Wireless Controller-Webschnittstelle.

AP-Modell

Max. Leistungsaufnahme [W]

Bei Stromversorgung mit UPOE

Bei Stromversorgung über PoE+

Bei Stromversorgung über PoE

9124

Noch nicht festgelegt (Nicht im Datenblatt veröffentlicht)

Voller Funktionsumfang

2,4-GHz- und 5-GHz-Funkmodule bei 2x2, 6-GHz-Funkmodul außer Betrieb, Multigigabit-Portgeschwindigkeit 1000 Mbit/s, SFP-Port deaktiviert, PoE-Out deaktiviert, Downlink Ethernet-Schnittstelle aktiviert

Multigigabit-Portgeschwindigkeit 1000 Mbit/s, alle Funkmodule sind ausgeschaltet, SFP-Port deaktiviert, PoE-Out deaktiviert, Downlink Gigabit Ethernet-Schnittstelle deaktiviert

9166

30.5

Voller Funktionsumfang

USB-Port deaktiviert

Multigigabit-Port-Geschwindigkeit: 1.000 Mbit/s, alle Funkmodule sind ausgeschaltet, USB-Port deaktiviert

9164

30

Voller Funktionsumfang

USB-Port deaktiviert

Multigigabit-Port-Geschwindigkeit: 1.000 Mbit/s, alle Funkmodule sind ausgeschaltet, USB-Port deaktiviert

9162

25.5

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

2,4-GHz-Funkmodule mit deaktiviertem 5-GHz- und 6-GHz-Funkmodul bei 1 x 1, Multigigabit-Portgeschwindigkeit 1.000 Mbit/s, USB-Port deaktiviert

9136

47.3

Voller Funktionsumfang

2,4-GHz-Funkeinheit mit 2x2, 5-GHz-Funkeinheit mit 4x4, 6-GHz-Funkeinheit mit 2x2, Multigigabit-Portgeschwindigkeit 2,5 Gbit/s, zweiter Multigigabit-Port deaktiviert, USB-Port deaktiviert

Multigigabit-Port-Geschwindigkeit: 1.000 Mbit/s, alle Funkmodule sind ausgeschaltet, USB-Port deaktiviert

9130

30.5

Voller Funktionsumfang

Vor 17.10: USB-Port deaktiviert, 17.10 und höher: voller Funktionsumfang

USB-Port deaktiviert, Ethernet-Port-Geschwindigkeit 1000 Mbit/s, beide Funkmodule mit 1x1

9124

Noch nicht festgelegt (Nicht im Datenblatt veröffentlicht)

Voller Funktionsumfang

Multigigabit-Portgeschwindigkeit 1000 Mbit/s, beide Funkeinheiten an 2x2, SFP-Port deaktiviert, PoE-Out deaktiviert (AUX-Port ist für Daten weiterhin betriebsbereit)

Multigigabit-Portgeschwindigkeit 1000 Mbit/s, beide Funkmodule deaktiviert, SFP-Port deaktiviert, PoE-Out-/AUX-Port deaktiviert

9120

25.5

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

USB-Port deaktiviert, Ethernet-Port-Geschwindigkeit 1000 Mbit/s, beide Funkmodule sind 1x1, eines der Funkmodule ist 2x2, das andere ist deaktiviert

9117

28.9

Voller Funktionsumfang

Wenn der USB-Port aktiviert ist, wird das 5-GHz-Funkmodul auf 4x4 reduziert.

USB-Port deaktiviert, Ethernet-Port-Geschwindigkeit 2500 Mbit/s, beide Funkmodule mit 2x2

9115

21.4

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

USB-Port deaktiviert, Ethernet-Port-Geschwindigkeit 1000 Mbit/s, beide Funkmodule mit 2x2

9105

Noch nicht festgelegt (Nicht im Datenblatt veröffentlicht)

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

USB-Port deaktiviert, PoE-Ausgang deaktiviert

4800

31

Voller Funktionsumfang

USB-Port deaktiviert, primäre Ethernet-Portgeschwindigkeit 1000 Mbit/s, zweiter AUX-Ethernet-Port deaktiviert

AP lässt sich nicht einschalten

3800

30

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

Beide Funkmodule sind ausgeschaltet, aber der Access Point wird hochgefahren und kann am WLC teilnehmen.

2800

26.5

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

Beide Funkmodule sind ausgeschaltet, aber der Access Point wird hochgefahren und kann am WLC teilnehmen.

3700

19.6

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

Beide Funkmodule 3x3 ohne Wireless Security Module (WSM) oder beide Funkmodule 2x2 mit WSM

2700

15

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

Beide Funkmodule mit 3x3

1700

15

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

1850

20.9

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

USB-Port deaktiviert, AUX-Ethernet-Port deaktiviert, 2,4-GHz-Funkmodul bei 2x3

1840

17.8

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

USB-Port deaktiviert

1830

15.4

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

USB-Port deaktiviert

1815i und 1815w

8.5

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

1815 m

13.9

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

1810

15.4

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

1572

31

Kein PoE-Ausgang

AP wird nicht hochgefahren

AP wird nicht hochgefahren

1562i

32

Voller Funktionsumfang

Beide Funkmodule mit 2x2

Beide Funkmodule sind ausgeschaltet, aber der Access Point wird hochgefahren und kann am WLC teilnehmen.

1562e und 1562d

25

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

Beide Funkmodule sind ausgeschaltet, aber der Access Point wird hochgefahren und kann am WLC teilnehmen.

1542

13.9

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

Voller Funktionsumfang

IW6300

28

Kein PoE-Ausgang

Kein PoE-Ausgang

AP wird nicht hochgefahren

IW3700

30

1 Heizung aktiv, kein PoE-Ausgang

1 Heizung aktiv, kein PoE-Ausgang

Es sind keine Heizungen aktiv, und beide Funkmodule arbeiten an 2x2

Tabelle 3. Kompatible PoE-Standards

Anmerkung: Weitere Informationen zu den einzelnen AP-Modellen finden Sie in den entsprechenden Datenblättern und Installationsanleitungen.

Fehlerbehebung

Überprüfung des Switch-Leistungsbudgets

Diese Switch-Befehle zeigen den aktuellen Switch, den Port, die Leistungszuweisung und das Leistungsbudget an:

Switch#show power inline

Module   Available     Used     Remaining

(Watts)     (Watts)    (Watts)

------   ---------   --------   ---------

1           472.0      344.5       127.5

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/1   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/2   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/3   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/4   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

...

Überprüfung der Stromzufuhrabwicklung

Die Standardschnittstellenkonfiguration funktioniert in den meisten Bereitstellungen gut, sofern ein ausreichendes Leistungsbudget zur Verfügung steht und der Switch die PoE-Standardmindestanforderung für ein bestimmtes AP-Modell unterstützt.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie höhere Leistungsanforderungen als PoE (802.3af) haben, da entweder CDP oder LLDP aktiviert bleiben müssen (sowohl global als auch auf Port-Ebene), um eine ordnungsgemäße Stromzuweisung mit dem angeschlossenen Access Point sicherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass diese Optionen nicht deaktiviert sind (diese Befehle sind in einer normalen aktuellen Konfiguration nicht sichtbar, da sie standardmäßig vorhanden sind):

Switch(config)#cdp advertise-v2

Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1

Switch(config-if)#cdp enable

Mit dem folgenden Befehl können Sie überprüfen, ob CDP aktiviert ist:

Switch#show cdp

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds

Sending a holdtime value of 180 seconds

Sending CDPv2 advertisements is  enabled

Häufige Probleme beim Cisco TAC

- Stromversorgung eines Access Points mit PoE-Standard, der nicht über die erforderliche Leistung verfügt und APs in der WLC-Webschnittstelle mit einer  Low/Medium Power . In einigen Fällen führt dies zu einem nicht funktionierenden AP, der seine Funkmodule nicht einschalten kann (z. B. wenn der 3800 AP unter Verwendung von 802.3af mit Strom versorgt wird), oder zu Leistungseinbußen (z. B. wenn der 9115 AP unter Verwendung von 802.11af mit Strom versorgt wird und die Funkmodule auf 2x2 zurückfallen). In Tabelle 3 finden Sie das genaue Verhalten der einzelnen AP-Modelle.

- Nicht alle APs derselben Serie haben dieselbe Leistungsaufnahme. Der 1562i kann beispielsweise bis zu sieben Watt mehr verbrauchen als die 1562d-Version.

- Wenn der Access Point über ein sehr langes oder nicht zertifiziertes Kabel mit der Stromquelle verbunden wird, kann dies zu einem höheren Stromverbrauch an der Stromquelle führen.

- Wenn Sie externe oder industrielle APs verwenden, ist es entscheidend, diese zu erden. Weitere Informationen zu den Ergebnissen einer unzureichenden Erdung des Access Points finden Sie in den "AP Deployment Guides" (AP-Bereitstellungsleitfäden).

- Wenn Sie Power Injectors verwenden, ist es unmöglich, mGig-Portgeschwindigkeiten von mehr als 1000 Mbit/s zu erreichen.