Inhalt

Einleitung

In diesem Dokument wird die Fehlerbehebung bei der Systemstatuskarte (SSC) beschrieben. offline nach dem Software-Update.

Beitrag von Yasuaki Nambu, Cisco TAC Engineer, und Dennis Lanov, Cisco TAC Technical Leader.

Problem

Die SSC-Karten waren nach dem Software-Update offline.

[local]asr5500# show card table all

11: SSC System Status Card Offline -

12: SSC System Status Card Offline -

Lösung

Bei SSC-Karten mit Seriennummern ab FLM24 und BCF Version 0.4.0 kann das Problem nach dem Software-Upgrade auftreten.

******** show hardware inventory *******

11: SSC 73-15417-02 F0 ASR55-SSC V02 FLM240000AA --

12: SSC 73-15417-02 F0 ASR55-SSC V02 FLM240000BB --

******** show hardware version *******

11: SSC 0.4.0 - - - -

12: SSC 0.4.0 - - - -

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Setzen Sie die Karte wieder ein, indem Sie sie herausschieben und wieder in das Gehäuse schieben.

2. RMA die Karte, wenn der Wiedereinbau nicht funktioniert hat.