Inhalt

Einleitung

Problem

Lösung

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt den Fehler "Fehler: Die Boot-Konfiguration kann nicht aktualisiert werden", wenn der Administrator versucht, die Boot-Priorität auf StarOS-Produkten (ASR 5000, ASR 5500, Virtual Packet Core) zu aktualisieren.

Problem

Der Fehler wird gemeldet, wenn die Bootsystempriorität aktualisiert wird:

[local]StarOS(config-ctx)# boot system priority 44 image /flash/AAA.B.C.ABCDE.Production.bin config /flash/latest.cfg

Failure: Unable to update boot configuration

Lösung

Der Fehler bedeutet, dass die Konfigurationsdatei von einem anderen Benutzer geöffnet wird.

1. Löschen Sie den verbundenen Benutzer, und versuchen Sie erneut, die Konfiguration zu speichern. Der Befehl show administrators session id zeigt verbundene Administratoren und ihre Session-ID an.

# show administrators session id

# clear administrators session id <id>

# clear administrators name <name>

2. Führen Sie eine Migration der Verwaltungskarte durch, um alle mit dem Knoten verbundenen Benutzer zu löschen.

# card switch from <card number> to <card number>